La Terre est

notre maison

Construire, rénover, habiter en respectant

l’Homme et l’environnement

Une réalisation du Réseau Eco-consommation, Françoise Jadoul, chargée de mission, sous la coordination d’Espace Environnement

Remerciements

Le Réseau Éco-consommation tient à remercier les personnes et leurs organisations ainsi que les fonctionnaires de la Région qui ont contribué à cette publication.

Notamment son équipe : Aïcha Boukhatem, Marthe Desclée, Els de Geest, Baudouin

Germeau, Murielle Magin, Jonas Moerman, Marc Roger et Nathalie Sorel. Ainsi que

les personnes qui ont revu le contenu et se sont acquittées du rôle important de veiller à ce que l'ouvrage se révèle exact et utile : Michel Huart, Association pour la

Promotion des Énergies Renouvelables (APERe), Patricia Martin, Les Amis de la Terre, Michaël Bolle, Atelier de Recherches et d'Études en Architecture.

Cet ouvrage a été accompagné par des fonctionnaires de la Région wallonne de la

DGRNE, de la DGTRE et de la DGATLP.

Le Réseau Éco-consommation tient aussi à remercier la Région wallonne,

Monsieur Michel Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme

et de l'Environnement et la Communauté française pour leur soutien financier.

Françoise Jadoul remercie sa famille pour sa patiente et ses encouragements ainsi que le Professeur Jacques Kummer de l’École de Santé publique de l’ULB, qui, en la formant sur les matières liant l’environnement, la santé et l’habitat, a initié ce travail.

Avec le soutien du Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement.

La Terre est notre maison. Construire, rénover, habiter en respectant l’Homme et l’environnement de Françoise Jadoul

© Copyright 2002 :

Tournesol Conseils s.a. – Éditions Luc Pire

Quai aux Pierres de Tailles 37-39

1000 Bruxelles

editions@lucpire.be

www.lucpire.be

Réseau Éco-consommation

Rue de Montigny 29

6000 Charleroi

00 32 (0) 71 300 301

ecoconso@ecoline.org

www.ecoconso.org

Mise en page : Philippe Dillen dillen@alterego.be

Dessins : Gérard Thèves corrosive@swing.be

ISBN :

Dépôt légal :

2 Construire, rénover, habiter…

Préface

Pour la première fois, en Région wallonne, les compétences en matière

d’Environnement, d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme ont été rassemblées

dans les mains d’un même Ministre. Ce n’est pas le fait du hasard, c’est la volonté du Gouvernement wallon de s’inscrire dans une logique de développement durable.

L’ouvrage « La Terre est notre maison » que proposent Françoise Jadoul et le Réseau Eco-consommation place l’habitat au cœur des débats sur le développement durable : partout on construit, on rénove, on démolit, on aménage, on entretient, on habite…

En un mot, on vit !

Nos comportements de citoyens mettent les matières premières, l’énergie, l’air, l’eau et le sol à contribution, tandis que notre environnement intérieur joue un rôle majeur dans la satisfaction de nos besoins de confort, de santé et de bien-être social.

Comment aujourd’hui construire un habitat qui réponde à nos besoins, permette des relations satisfaisantes avec notre environnement, préserve notre santé et notre qualité

de vie, sans compromettre l’avenir des générations futures ?

Ce livre, théorique et pratique, lance de nombreuses pistes de réflexion. Au lecteur de choisir les meilleures.

Michel FORET,

Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire,

de l’Urbanisme et de l’Environnement.

Construire, rénover, habiter… 3

4 Construire, rénover, habiter…

Les trois piliers du développement durable

Maintenir la croissance économique ................................................................................ 11

Répondre en priorité aux besoins essentiels des plus démunis.............................. 11

Préserver l’environnement ..................................................................................................... 11

Construire un habitat durable

Des objectifs .................................................................................................................................. 14

L’écoconstruction .................................................................................................................... 14

La bioconstruction ................................................................................................................... 14

La gestion durable au quotidien .......................................................................................... 14

Un logement décent pour tous ............................................................................................ 15

Les aides financières accordées par les pouvoirs publics ............................................... 15

Les prêts hypothécaires à taux réduits ................................................................................ 16

Les associations de promotion du logement ..................................................................... 17

Logement loué insalubre : que faire ? ................................................................................. 17

Construire sa maison, son quartier, sa ville ................................................................. 17

L’autoconstruction .................................................................................................................. 17

Viens chez moi, j’habite dans un habitat groupé ! ............................................................ 18

L’aménagement participatif des espaces publics ................................................................ 21

L’enquête publique .................................................................................................................... 21

La Commission Consultative d’Aménagement du Territoire.......................................... 22

Construire ou rénover ? ......................................................................................................... 22

En ville ou à la campagne ? .................................................................................................... 23

Le permis d’urbanisme ............................................................................................................... 24

Le cahier des charges ............................................................................................................... 24

Un habitat flexible ..................................................................................................................... 25

Construire dans le paysage naturel et bâti.................................................................... 26

Un terrain “ à habiter ” ........................................................................................................... 26

Un voisinage sain ...................................................................................................................... 27

Un terrain à bâtir sain ............................................................................................................. 32

L’accessibilité aux équipements et services collectifs ..................................................... 37

La ville à pied, à vélo, en transports en commun... .......................................................... 38

La gestion du chantier............................................................................................................. 38

Oyez, oyez bonnes gens ! ......................................................................................................... 39

Le bruit sur le chantier ........................................................................................................... 39

Moins salir, moins polluer, moins gaspiller et plus sécuriser .................................... 40

Les déchets de chantier .......................................................................................................... 40

Des critères pour le choix des matériaux de construction .................................... 43

Des matériaux pour l’écoconstruction ............................................................................... 43

Des matériaux pour la bioconstruction ............................................................................. 46

Des matériaux pour la gestion durable au quotidien..................................................... 46

Des matériaux peu coûteux ..................................................................................................... 46

L’information technique et environnementale ............................................................... 46

Une maison “ bien enveloppée ” ............................................................................................ 49

La chaleur en mouvement ....................................................................................................... 50

L’air en mouvement ................................................................................................................... 54

L’humidité en mouvement ....................................................................................................... 54

Les différentes couches d’une bonne toiture................................................................... 64

Construire, rénover, habiter… 5

Le confort et la santé dans l’habitat ................................................................................ 65

Le confort hygrothermique .................................................................................................. 65

La qualité de l’air intérieur ....................................................................................................72

Le degré d’ionisation de l’air ................................................................................................ 98

Le confort acoustique ............................................................................................................ 99

Le confort visuel .................................................................................................................... 102

La qualité de l’eau potable.................................................................................................... 102

Connaître les matériaux pour bien les choisir ........................................................... 103

Monter des murs ..................................................................................................................... 104

Préparer un béton................................................................................................................... 109

Enduire une façade ................................................................................................................. 110

Couvrir une toiture................................................................................................................. 111

Isoler les parois ....................................................................................................................... 113

Revêtir les murs et les plafonds.......................................................................................... 124

Peindre ou vernir les surfaces minérales et le bois ...................................................... 126

Traiter le bois ........................................................................................................................... 132

Tapisser les murs ..................................................................................................................... 140

Couvrir les sols....................................................................................................................... 140

Le bois, la terre et la paille dont on fait des maisons............................................. 143

Le bois......................................................................................................................................... 144

La terre et la terre-paille....................................................................................................... 150

Un habitat certifié durable................................................................................................... 152

Le coût d’un habitat durable ............................................................................................... 152

La gestion durable de l’énergie

La consommation domestique de l’énergie................................................................... 154

Le poids de la consommation d’énergie.......................................................................... 154

L’effet de serre et le réchauffement du climat ............................................................... 154

La ruée vers “ l’or noir ” ........................................................................................................ 158

Les pluies acides ....................................................................................................................... 158

Les déchets radioactifs .......................................................................................................... 159

Le prix de l’énergie .................................................................................................................. 159

D’abord économiser l’énergie ............................................................................................. 159

Des chaudières performantes .............................................................................................. 160

Des lampes économiques........................................................................................................ 161

L’étiquette énergétique européenne .................................................................................. 162

Ensuite chercher d’autres sources : les énergies renouvelables ....................... 163

Le soleil ..................................................................................................................................... 164

Le vent ........................................................................................................................................ 172

L’eau au moulin ........................................................................................................................ 173

Le biogaz à l’échelle d’une ferme ........................................................................................ 174

Le bois-énergie.......................................................................................................................... 174

La chaleur du sous-sol ........................................................................................................... 175

La gestion durable de l’eau

La consommation domestique de l’eau potable .......................................................... 176

Le poids de la consommation d’eau .................................................................................. 179

La ruée vers “ l’or bleu ” ........................................................................................................ 179

La pollution de l’eau .............................................................................................................. 179

Le prix de l’eau ......................................................................................................................... 180

6 Construire, rénover, habiter…

Économiser l’eau pour demain ............................................................................................ 181

Des chasses d’eau économiques ........................................................................................... 181

Des robinets limiteurs de débit............................................................................................ 182

Des dispositifs réduisant les pertes d’eau ........................................................................ 182

Des appareils électroménagers économes en eau ........................................................... 182

Il pleut dans ma citerne ! ....................................................................................................... 182

L’option classique ................................................................................................................... 183

L’option à usage sanitaire ..................................................................................................... 183

La production d’eau potable ................................................................................................. 183

Le traitement des eaux usées domestiques .................................................................... 184

Le système classique ............................................................................................................... 186

Le lagunage ............................................................................................................................... 187

Le traitement sélectif des eaux usées ................................................................................. 188

La gestion durable des déchets ménagers

La production de déchets ..................................................................................................... 192

Le poids de la production des déchets ménagers ...................................................... 192

D’abord prévenir les déchets ............................................................................................... 193

Un compost à domicile !......................................................................................................... 193

Faites parler votre boîte aux lettres !................................................................................ 194

Ensuite maîtriser le tri des déchets ................................................................................. 194

Carnet d’adresses............................................................................................................. 196

Bibliographie ........................................................................................................................ 199

Abréviations.......................................................................................................................... 202

Index............................................................................................................................................ 204

Construire, rénover, habiter… 7

« Le développement durable vise à créer des relations satisfaisantes et durables des êtres vivants entre eux et avec leur milieu proche ou lointain. Le bien-être, le confort ou la santé, l’économie des ressources naturelles ne sont que des

conséquences de ces relations satisfaisantes. »

Emmanuel Dufrasnes, architecte,

master européen en architecture et développement durable.

Les trois piliers

du développement

durable

Maintenir la croissance économique .................................................................................11

Répondre en priorité aux besoins essentiels des plus démunis.............................. 11

Préserver l’environnement ..................................................................................................... 11

Construire, rénover, habiter… 9

Depuis de nombreuses années, dans

Face à ce constat, les Nations Unies plai-

nos pays développés, la consommation

dent en faveur d’un nouveau type de déve-

des ménages affiche une croissance

loppement qualifié de durable :

constante, avec pour conséquence

l’élévation du niveau et de la qualité

« Le développement durable est un mode de

de la vie pour beaucoup d’entre nous.

développement qui répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des

Mais le développement, résultat de cette

générations futures de répondre à leurs

croissance, n’a pas que des effets positifs :

propres besoins1 . »

3 il laisse en marge bon nombre de popu-

L’idée du développement durable est d’as-

lations, ici, au cœur de nos quartiers, et

surer le progrès économique, mais d’une

là-bas, dans les pays du Sud, sites de

façon juste pour tous, et en protégeant

problèmes sociaux cruciaux : famines,

l’environnement.

pauvreté, inégalités, exclusions, non-

C’est un meilleur équilibre entre les trois

accès aux soins de santé, à l’eau

composantes (économique, sociale et

potable, à l’énergie, à un logement

environnementale) du développement qui

décent… ;

est recherché.

3 il est source de maladies et d’inconfort

liés au stress, à la pollution, au bruit,

aux accidents de la route, à une alimen-

Des indicateurs pour un

tation déséquilibrée… apanage de nos

développement durable

sociétés industrialisées ;

Les indicateurs sont des

3 il s’accompagne aussi de conséquences

outils destinés à « prendre

environnementales majeures à l’é-

le pouls » du développe-

chelle mondiale : pollution, réchauffe-

ment, à en « mesurer »

ment du climat, déforestation, épuise-

l’impact social et environne-

ment des ressources naturelles, accu-

mental.

mulation de déchets, atteintes aux pay-

Ils s’expriment sous forme de données relati-

sages et à la diversité du vivant…

ves aux inégalités sociales, à la santé, aux

émissions de gaz à effet de serre, à notre

Nous avons trop longtemps usé des bien-

consommation d’eau ou d’électricité, à la pro-

faits du développement sans vouloir

duction de déchets… Ainsi, ils se calculent en

prêter attention à ses conséquences

nombre de minimexés, en % de cancers, en

sociales et environnementales. Or,

tonnes de CO2 émis, en litres d’eau ou en

kilowattheures d’énergie consommés, en

l’Homme et la Terre possèdent une capa-

kilos de déchets produits…

cité limitée de supporter le poids de notre

consommation : en cultivant les inégalités

Des chiffres élevés révèlent une pression trop

importante de nos modes de production et de

entre les Hommes, en compromettant

consommation sur le bien-être social et sur

notre bien-être et notre santé, en prélevant

l’environnement… faisant sauter la soupape !

et en gaspillant sans discernement les res-

Ainsi, les indicateurs permettent d’orienter les

sources naturelles, en produisant toujours

décisions (en matière de production, de

plus de déchets et en polluant l’environ-

consommation, de politiques économique,

nement, nous portons atteinte à la vie.

sociale et environnementale…) dans le sens

Ainsi, c’est l’avenir de l’Homme et celui

du développement durable.

de la Terre, notre maison, qui sont en jeu.

01 | RAPPORT BRUNDTLAND, NOTRE AVENIR À TOUS, LA COMMISSION MONDIALE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT (CMED), MONTRÉAL, ÉDITIONS

DU FLEUVE, 1988, P. 51.

10 Construire, rénover, habiter…

Maintenir la

Préserver

croissance

l’environnement

économique

Nous devons offrir à nos enfants et

aux générations futures un

L’économie durable se met au service

environnement de qualité.

de l’Homme et de la qualité de la vie.

Ainsi, la tâche nous incombe d’écono-

Il faut permettre aux entreprises de se

miser les ressources naturelles, d’éviter

développer pour créer de nouveaux

toute forme de pollution, de produire

emplois et produire les biens et les ser-

moins de déchets, de restaurer des

vices jugés nécessaires pour satisfaire les

milieux naturels pour la flore et la faune

besoins des sociétés humaines.

sauvages…

Répondre en priorité

Le principe de précaution

aux besoins

essentiels des

Les risques pour la santé et l’en-

vironnement liés aux modes de

plus démunis

production et de consomma-

tion, aux technologies… ne sont

« La plus grave des pollutions est la

pas toujours faciles à évaluer :

pauvreté. »

un contexte nouveau met les scientifiques

face à de nombreuses incertitudes, et les

Indira Gandhi.

conclusions des expertises sont parfois contra-

dictoires ou controversées…

Disposer d’un logement de qualité,

trouver un emploi, avoir accès à

C’est dans le cadre de différents problèmes

l’éducation, à l’alimentation, à

récents relatifs à des risques mal connus et

d’un retentissement important – crises de la

l’énergie, à l’eau, à la santé… sont

« vache folle » et de la dioxine, diffusion des

autant de revendications légitimes des

OGM (Organismes Génétiquement

êtres humains, autant de voies d’accès

Modifiés)… – que l’on a vu évoquer de façon

à une vie décente.

croissante le principe de précaution.

Il faut que chacun ait les mêmes chances

Les conséquences de ces risques sont perçues

comme graves, en même temps qu’il existe

en aidant ceux qui en ont le plus besoin.

une incertitude à leur sujet. L’idée clé du prin-

Ainsi, les actions en matière de santé, de

cipe de précaution est que dans ces

logement, d’éducation… doivent aider en

circonstances, l’incertitude ne doit pas

particulier les groupes les plus vulnéra-

conduire à ne pas prendre de mesures de

bles sur les plans socio-économique et

diminution des risques2.

culturel.

SOURCE : LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION. SIGNIFICATIONS ET CONSÉ-

QUENCES, E. ZACCAÏ, J.-N. MISSA, ÉDITIONS DE L’UNIVERSITÉ DE

BRUXELLES, 2000, INTRODUCTION.

Aujourd’hui, c’est ce principe qui doit gouver-

ner nos choix de consommation… au-delà

d’intérêts purement économiques.

02 | PRINCIPE 15 DE LA DÉCLARATION DE RIO (CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT, 1992).

Construire, rénover, habiter… 11

12 Construire, rénover, habiter…

L’habitat est au cœur des débats sur le développement durable : partout, on

construit, on rénove, on démolit, on aménage, on entretient… on habite.

Construire un

habitat durable

Des objectifs .................................................................................................................................. 14

Un logement décent pour tous ............................................................................................ 15

Construire sa maison, son quartier, sa ville ................................................................. 17

Construire ou rénover ? ......................................................................................................... 22

En ville ou à la campagne ? .................................................................................................... 22

Le permis d’urbanisme ............................................................................................................... 24

Le cahier des charges ............................................................................................................... 24

Un habitat flexible ..................................................................................................................... 25

Construire dans le paysage naturel et bâti.................................................................... 26

Un terrain “ à habiter ” ........................................................................................................... 26

La gestion du chantier............................................................................................................. 38

Des critères pour le choix des matériaux de construction .................................... 43

Une maison “ bien enveloppée ” ............................................................................................ 49

Le confort et la santé dans l’habitat ................................................................................ 65

Connaître les matériaux pour bien les choisir ........................................................... 103

Le bois, la terre et la paille dont on fait des maisons ........................................... 143

Un habitat certifié durable................................................................................................... 152

Le coût d’un habitat durable ............................................................................................... 152

Construire, rénover, habiter… 13

L’habitat est au cœur des débats sur le

La bioconstruction

développement durable : partout, on

construit, on rénove, on démolit, on

La bioconstruction se préoccupe de

aménage, on entretient… on habite.

l’Homme qui va vivre dans le

Les matières premières, l’énergie, l’air,

bâtiment.

l’eau et le sol sont mis lourdement à

Elle propose un habitat qui, à un prix

contribution, tandis que notre habitat

abordable, répond à ses besoins de bien-

joue un rôle majeur dans la

être, de santé, d’activités, d’intimité ou

satisfaction de nos besoins de confort,

d’ouverture vers l’extérieur et qui s’adapte

de santé et de bien-être social.

facilement à la mouvance de la vie.

Dans une approche durable de la cons-

Des objectifs

truction, on parle d’éco-bioconstruction

lorsque la construction répond à la fois

En France, on parle de bâtiments

aux impératifs de protection de l’environ-

HQE (Haute Qualité

nement et de bien-être social. L’éco-bio-

Environnementale), au Canada, de

construction est source de

maisons saines, chez nous de

développement économique :

bioconstruction. Derrière tous ces

elle appelle à des démarches

mots, on trouve la même volonté

innovantes pour construire des

d’inscrire l’habitat dans la logique du

bâtiments avec une plus-value de respect

développement durable.

de l’Homme et de l’environnement.

Dans un projet d’habitat, les occasions ne

Chaque année, Nature & Progrès édite un

manquent pas de mettre en pratique les

Calendrier portes ouvertes des jardins, des

principes du développement durable.

habitats nature et des

Souvent, elles sont l’aboutissement d’une

fermes biologiques :

réflexion et d’une recherche d’informa-

un guide pour des

tions préalables à l’action.

visites d’un jour à la

découverte de réali-

L’écoconstruction

sations s’inscrivant

dans la logique du

L’écoconstruction se soucie de

d é v e l o p p e m e n t

minimiser les répercussions de la

durable.

construction sur l’environnement, à

toutes les étapes de son cycle de vie :

depuis la conception du projet, lors

La gestion durable au

des travaux de construction, de

quotidien

rénovation et d’aménagement

intérieur, pendant la durée de son

La phase d’occupation d’une

occupation et jusqu’à sa démolition.

construction est importante dans son

cycle de vie et plusieurs générations s’y

Ainsi, le concepteur d’un habitat durable

succèdent.

sera attentif à bien l’intégrer dans le pay-

sage naturel et bâti, à économiser les res-

Chaque jour de sa vie, chaque citoyen de

sources naturelles, à éviter de polluer l’air,

la planète pose des actes qui ont des

l’eau et le sol, à limiter les nuisances pour

impacts sur son environnement direct ou

les riverains…

lointain, sur sa santé et celle de ses voi-

14 Construire, rénover, habiter…

sins, proches ou lointains. Par exemple,

en actionnant un interrupteur, qui s’inter-

Des cycles d’information en

roge sur la production d’électricité, sur le

éco-bioconstruction pour

devenir des déchets radioactifs… ?

construire ou rénover

® Qui contacter ?

Nature & Progrès Éco-bioconstruction

organise des séances d’information et de

formation en éco-bioconstruction

ouvertes à tous. Différents thèmes sont

abordés : le cahier des charges, la

géobiologie, la gestion du chantier, les

matériaux de construction, le climat

intérieur, l’électricité, la gestion de

l’eau…

En Flandre, le VIBE (Vlaams Instituut

voor Bio-Ecologisch bouwen en

wonen) propose des cours axés sur les

matériaux, la gestion de l’eau et de

l’énergie…

¡ À consulter :

Site internet du Centre de la

Construction Durable :

www.centrumduurzaambouwen.be.

Nous sommes 6 milliards de citoyens qui

répétons quotidiennement les mêmes

gestes ! Assumons notre responsabilité

Un logement décent

en trouvant notre propre chemin sur la

voie du développement durable… selon

pour tous

nos priorités, nos possibilités…

Si l’habitat est reconnu

Gérer durablement l’habitat au quotidien,

comme un facteur

c’est faire des choix de consommation

d’insertion sociale (il permet

plus respectueux de l’environnement et de

aux citoyens de s’inscrire dans un tissu

la santé. Ainsi, la gestion de l’eau et celle

de relations avec leur voisinage,

de l’énergie viseront à éviter les surcon-

d’avoir accès à la sécurité sociale et

sommations et la pollution de l’air, de

aux services publics, de frapper à la

l’eau et du sol, celle des déchets ménagers

porte du monde du travail…), encore

portera prioritairement sur la prévention

trop nombreux sont ceux qui ne

et le tri des déchets, l’entretien de la

disposent pas d’un « chez-soi »

maison se fera sans recours à des produits

comme abri contre les intempéries,

toxiques. Du comportement des habitants

fonction première de l’habitat !

dépendra l’efficacité des mesures prises :

par exemple, investir dans un système de

chauffage performant pour économiser

Les aides financières

l’énergie n’a de sens que si les habitants

accordées par les

en maîtrisent l’utilisation adéquate.

pouvoirs publics

® Qui contacter ?

Pour permettre l’accès des ménages à

Le Réseau Éco-consommation.

un logement décent, les autorités

Construire, rénover, habiter… 15

régionales octroient (à certaines

conditions) des aides financières aux

Taux de TVA réduit

particuliers sous forme de primes non

Le taux de la TVA portant sur les travaux de

remboursables : prime à la

rénovation, de transformation ou d’aména-

construction ou à l’acquisition, prime

gement (réalisés par un entrepreneur

à la réhabilitation, prime à la

enregistré) peut être réduit à 6% (au lieu de

restructuration, prime à

21%) pour les logements dont la première

l’embellissement des façades, prime à

occupation remonte au moins à 15 ans.

l’adaptation d’un logement pour

Un arrêté royal, entré en vigueur le 1er jan-

handicapé…

vier 2000, applique un régime identique aux

logements occupés depuis 5 ans au moins.

Le prêt « jeunes » est une aide financière

Cette mesure est temporaire : son application

accordée aux personnes de moins de 35

s’arrêtera au 31 décembre 2002.

ans non propriétaires qui contractent un

prêt hypothécaire.

Souscrite par la Région wallonne au béné-

fice de l’emprunteur, l’assurance gratuite

Pour obtenir des informations en

contre la perte de revenus permet le rem-

matière de primes, prêts

boursement de l’emprunt hypothécaire en

hypothécaires à taux réduits,

cas de perte involontaire d’emploi ou d’in-

logement social, associations de

capacité de travail de l’emprunteur.

promotion du logement…

Les personnes quittant une situation de

sans-abri ou un logement reconnu

® Qui contacter ?

inadapté, inhabitable ou surpeuplé peu-

En Région wallonne, les Info-Conseils

vent demander des allocations de démé-

Logement : N° vert de la Région

wallonne : 0800-1 1901.

nagement, installation et loyer.

En Région de Bruxelles-Capitale, le

Les provinces et les communes peuvent

Service Logement du Ministère de la

accorder des subventions complémen-

Région de Bruxelles-Capitale : 02/204

taires ou des majorations de primes.

14 02 ou le Centre Urbain, Info Habitat :

02/512 86 19.

Les prêts hypothécaires à

¡ À consulter :

Site internet de la DGATLP (Direction

taux réduits

Générale de l’Aménagement du

Territoire, du Logement et du

Le FLW (Fonds du Logement des

Patrimoine) du Ministère de la Région

familles nombreuses de Wallonie), le

wallonne : http://mrw.wallonie.be.

Fonds du Logement des Familles de la

Site internet du Service Logement du

Région de Bruxelles-Capitale, les

Ministère de la Région de Bruxelles-

Sociétés de crédit social agréées…

Capitale : www.logement.irisnet.be.

octroient des prêts à taux réduits aux

particuliers répondant à certaines

conditions de revenus et de

composition du ménage ou pour

l’acquisition d’un immeuble considéré

comme social de par son prix d’achat

et sa superficie.

16 Construire, rénover, habiter…

Les associations de

Construire sa

promotion du logement

maison, son quartier,

Par des mesures d’information, de

sa ville…

sensibilisation et d’accompagnement

social, des associations aident les

De plus en plus,

personnes qui rencontrent des

l’Homme éprouve le

problèmes de logement.

besoin d’intervenir sur

son propre lieu de vie

en participant

Logement loué insalubre :

activement à son édification et à sa

que faire ?

gestion. Ainsi, on voit des habitants

prendre des responsabilités nouvelles

En Région wallonne et en Région de

vis-à-vis de leur maison, de leur

Bruxelles-Capitale, des critères de

quartier, de leur ville…

salubrité ont été établis pour juger des

conditions d’habitabilité des

logements : ils concernent la stabilité,

L’autoconstruction

l’étanchéité, la ventilation, l’éclairage

Si pour certains, réaliser soi-même des

naturel, l’installation électrique, les

travaux dans la maison est motivé par

équipements sanitaires, l’installation

le souci d’économiser les coûts de la

de chauffage, les dimensions du

main-d’œuvre, pour d’autres, s’y

logement…

ajoute le désir de prendre part au

Le locataire d’un logement insalubre peut

travail : en construisant sa maison, on

demander aux autorités publiques de

se construit soi-même !

réaliser une enquête dans le logement

Traditionnellement, la gamme des travaux

loué s’il a fait part (par recommandé) des

que le maître d’ouvrage effectue lui-même

problèmes à son propriétaire et si sa

dans sa maison concerne principalement

démarche est restée sans suite.

le second œuvre. Ainsi, l’isolation de la

® Qui contacter ?

toiture, la pose d’un plancher, l’installa-

Ministère de la Région wallonne, DGATLP,

tion électrique, l’ouverture d’une fenêtre

Division du Logement, Direction de la

en toiture, les travaux de peinture… sont

Qualité de l’habitat, Service Salubrité

souvent pris en charge par les bricoleurs

Logements : tél. 081/33 23 28 (tous les

avertis.

matins de 9h à 12h30).

Or, certains matériaux tels que le bois, la

IBGE (Institut Bruxellois pour la Gestion

de l’Environnement).

terre et la terre-paille autorisent la partici-

pation active du maître d’ouvrage à des

travaux du gros œuvre. En général, les

techniques sont simples et ne nécessitent

pas d’équipements lourds. Ainsi, sans

pour autant avoir la main du maçon expé-

rimenté, le maître d’ouvrage pourra édi-

fier une structure en bois, monter des

murs en terre-paille ou en bois cordé,

assembler des briques de terre crue,

enduire d’argile des parois…

Construire, rénover, habiter… 17

Dans la plupart des cas, construire soi-

Viens chez moi, j’habite

même sa maison est un travail laborieux et

dans un habitat groupé !

de longue haleine, sacrifiant les soirées, les

week-ends, les congés, les vacances… à l’a-

La formule de « l’habitat groupé »

vancée du projet. Il ne faudrait pas se lancer

consiste à construire des maisons uni-

dans l’aventure sans l’assurance d’une assis-

familiales sur un grand terrain en

tance et de conseils techniques et de sécu-

copropriété, avec un architecte, un

rité soutenus et sans en évaluer l’impact au

permis d’urbanisme, un chantier…

niveau de la santé (résistance physique), de

uniques.

la vie familiale, du travail, des loisirs…

En Belgique, des projets d’habitats groupés

Le mieux est d’aller consulter

naissent çà et là, offrant à des particuliers

un ami, un voisin, une connais-

l’opportunité d’adapter leur habitat à leur

sance… qui a su mener à bien

situation économique, sociale, culturelle…

un tel projet.

à leur mode de vie au quotidien.

¡ À consulter :

L’investissement financier est moindre

Changer l’habitat, c’est changer la société.

que si chaque famille devait assumer indi-

Vers un habitat écologique. Ce qu’il faut

viduellement la construction de sa

savoir avant d’entreprendre la

maison. Il n’y a pas à supporter les frais

construction de sa maison.

d’un lotissement (un terrain collectif ne

demande pas de permis de lotir) et cer-

Lorsqu’il a auto-construit sa maison, l’ha-

tains coûts peuvent être partagés : achat

bitant lui accorde souvent un regard plus

collectif du terrain et des matériaux de

responsable, empreint de fierté pour le

construction, engagement d’un seul archi-

travail accompli. Il en résulte ainsi un

tecte et d’un seul entrepreneur, espaces et

degré plus élevé d’entretien, de propreté,

équipements partagés, achats alimen-

d’ordre… au quotidien. Une grande partie

taires et transports groupés…

des travaux de maintenance et de répara-

tion peuvent d’ailleurs être effectués (à

Les futurs habitants participent à toutes

moindres frais) par l’habitant lui-même…

les phases de la conception du projet. Ce

en toute connaissance de cause !

processus est parfois long et laborieux : il

faut trouver un nombre suffisant de can-

didats motivés, un terrain d’une certaine

Une maison pour tous

superficie… et… ne pas se décourager. Les

L’autoconstruction (et ses économies de main-

aspects économiques et sociaux, la défini-

d’œuvre) offre l’opportunité à des personnes

tion des priorités, le choix du type de cons-

disposant de peu de moyens

truction… sont autant de questions qui

financiers de devenir locatai-

peuvent être sources de conflits.

res ou propriétaires de la

maison qu’ils ont construite…

En général, un habitat groupé rassemble de

à condition d’être secondés

5 à 30 familles : elles sont soit propriétaires

techniquement par des corps

de leur maison, soit locataires. Les familles

de métier spécialisés (au cours d’ateliers, sur

le chantier…), et soutenus par des associa-

adhèrent à une charte qui définit les grandes

tions ou des institutions de promotion du

options de l’habitat groupé. Chacun choisit

logement.

une fonction dans les tâches communes,

comme l’entretien des chemins, du lagu-

® Qui contacter ?

Habitat convivial asbl.

nage, du potager, l’organisation du tri des

déchets ménagers, la garde des enfants…

18 Construire, rénover, habiter…

On parle aussi d’habitat groupé lorsque

Au-delà du regroupement physique sur

plusieurs familles s’associent pour res-

un terrain commun, un habitat groupé

taurer (ou réhabiliter) et partager un bâti-

peut aussi s’engager sur la voie du déve-

ment ancien (une ferme, un château, un

loppement durable. Ainsi, il se voudra

bâtiment industriel…) ou un ensemble de

également :

maisons sur un site commun.

3 un habitat solidaire favorisant les rela-

Un habitat groupé n’est pas une commu-

tions humaines entre individus d’hori-

nauté. Chaque famille dispose de sa

zons socioculturels différents. Au sein

maison et de son jardin privés. L’intimité

même du groupe : échanges de ser-

est assurée par des plantations

vices (courses, prise en charge des

mitoyennes. Les jardins privés sont pro-

enfants…), gestion collective des équi-

longés par le jardin commun qui peut

pements (atelier, buanderie, chaufferie,

accueillir un potager, un rucher, un pou-

salle de spectacle, locaux profession-

lailler, une mare…

nels, jardin, parking…). Avec l’exté-

rieur : choix d’un terrain à proximité

Permis de lotir ou permis d’urbanisme ?

Un permis de lotir est obligatoire lorsque l’on veut diviser un terrain en au moins deux lots à bâtir.

Par contre, si l’on souhaite construire plusieurs habitations sur un même terrain, il faut demander un permis d’urbanisme collectif.

® Qui contacter ?

Le Service Urbanisme, Travaux ou Environnement de votre commune.

® À consulter :

Le permis de lotir, 7 fiches (PL1 à PL7), Série La Maison de l’Urbanisme et de l’Environnement, Espace Environnement, 2001.

Construire, rénover, habiter… 19

d’une vie locale active (économique,

culturelle, sportive, associative…), orga-

Un peu de vocabulaire… Eco-

nisation d’activités ouvertes au voisi-

village ou habitat groupé ?

nage (tables d’hôtes, spectacles…) ;

Un éco-village est un village où se pratiquent

3 un habitat intégré au bâti et au paysage

les principes du développement durable :

locaux ;

accès pour tous à un logement de qualité, à

l’éducation, à l’alimentation…, valorisation

3 un habitat sain : choix de matériaux

du travail artisanal et des productions locales

non polluants, renouvelables, régio-

(magasins de produits biologiques, boutiques

naux, récupérés…, gestion durable de

de seconde main…), responsabilité et partici-

l’habitat (maisons en mitoyenneté,

pation de tous, échanges, respect d’autrui,

ouverture des façades au sud, pan-

économie des matières premières, de l’eau,

neaux solaires en toiture, citerne d’eau

de l’énergie…

de pluie, épuration des eaux usées,

Un habitat groupé est un groupement de

compostage, tri des déchets ménagers,

familles partageant un terrain commun et

covoiturage…).

désirant intégrer à leur mode de vie l’un ou

l’autre des principes du développement dura-

ble, parfois tous.

® Qui contacter ?

Entr’Ages asbl.

Mouvement Couple et Famille asbl.

L’habitat groupé

Pour connaître les coordonnées d’habitats

intergénérationnel

groupés ou d’éco-villages en projet ou

aboutis en Belgique, contactez le Centre

L’habitat groupé peut répondre aux préoccu-

d’information du Réseau Éco-

pations de personnes du troisième âge qui

consommation.

veulent conserver à la fois des liens avec la

société et une certaine forme d’autonomie.

¡ À consulter :

Mais aussi aux modes de vie de personnes plus

Et si nous habitions autrement ?

jeunes confrontées aux diverses mutations de

la cellule familiale : familles recomposées,

L’habitat groupé : une alternative ?

familles monoparentales, jeunes couples,

Site internet des éco-villages :

immigrés…

www.ecovillages.org/belgium.

20 Construire, rénover, habiter…

L’aménagement

gens, de faire parler leur imagination, de

participatif des espaces

les faire participer. Une telle approche a

déjà été largement éprouvée dans des pro-

publics

jets d’aménagement portés par des habi-

tants soutenus par des associations, en

Au-delà de nos maisons et jardins

partenariat avec les pouvoirs publics, les

privés, les espaces publics sont aussi

commerçants, les entreprises…

des lieux de vie. Dans nos villes et nos

villages, les rues, les places, les

¡ À consulter :

carrefours, les sentiers, les parcs… sont

Site internet de Espace Environnement :

autant de terrains d’activités diverses :

www.espace-environnement.be.

on y travaille, on s’y détend, on y joue,

on s’y déplace… on s’y rencontre.

L’enquête publique

Ainsi, tout aménagement des espaces

L’enquête publique est un processus

publics devrait viser à inscrire ces activités

démocratique qui vise à récolter l’avis

dans un environnement qui soit à la fois

de la population sur un projet

de qualité, sécurisant et adapté à la diver-

concernant son environnement

sité des publics : enfants, personnes

proche.

âgées, handicapés, habitants, commer-

çants, navetteurs, piétons…

Cette procédure est prévue par la loi dans

le cadre de certains processus d’autorisa-

Aujourd’hui cependant, malgré les efforts

tion : permis d’urbanisme et permis d’en-

financiers souvent consentis par les pou-

vironnement, carrières, terrils, CET

voirs locaux, la dégradation des espaces

(Centre d’Enfouissement Technique),

publics reste un phénomène social d’une

permis de lotir, PCA (Plan Communal

grande ampleur.

d’Aménagement), PWD (Plan Wallon des

La participation des citoyens à la concep-

Déchets)…

tion et à la gestion des aménagements

C’est l’administration communale qui est

publics apparaît de plus en plus néces-

chargée d’organiser les enquêtes

saire pour aboutir à des projets qui s’ins-

publiques dans sa commune. L’enquête

crivent dans le long terme, à la mesure

publique est annoncée par voie d’affi-

des utilisateurs, soutenus, respectés et

chage : de grandes affiches jaunes ou de

protégés par eux.

petites affiches blanches sont placardées

au moins pendant 15 jours aux abords du

site faisant l’objet de la demande d’autori-

sation et aux valves communales.

Pendant l’enquête, chacun peut prendre

connaissance à l’administration commu-

nale du dossier relatif au projet. Les

remarques et objections sont adressées

par écrit au Collège des Bourgmestre et

Échevins pendant la durée de l’enquête ou

Ainsi, aménager un espace public est l’oc-

lors de la séance de clôture organisée par

casion d’élaborer un état des lieux des

la commune le dernier jour de l’enquête.

infrastructures en place, d’organiser la

Ces avis sont transcrits dans le procès-

consultation, de faire se rencontrer les

verbal de clôture de l’enquête.

Construire, rénover, habiter… 21

Vous pouvez participer à une enquête

Construire ou

publique de manière individuelle, mais

une réaction groupée aura

rénover ?

plus d’impact : organisez-

Toute nouvelle construction implique

vous, allez sur le terrain,

l’occupation de nouvelles terres –

demandez conseil à des

souvent auparavant réservées à

organisations de défense de l’environne-

l’agriculture –, une consommation

ment, faites circuler l’information…

importante de ressources naturelles et

® Qui contacter ?

d’énergie et la mise en place de

Le Service Urbanisme, Travaux ou

nouvelles infrastructures collectives

Environnement de votre commune.

souvent coûteuses (voiries, égouttage,

éclairage public, parc à conteneurs…).

¡ À consulter :

L’enquête publique, EP1 Gros plan sur

Ainsi, en règle générale, les projets de

l’enquête publique, EP2 Une enquête

construction portent davantage atteinte à

publique ? Je participe, Série La Maison de

l’environnement que les rénovations ou

l’Urbanisme et de l’Environnement, Espace

les réhabilitations de bâtiments anciens. Il

Environnement, 2001.

s’agit donc en priorité d’améliorer le parc

résidentiel existant (public et privé) et d’é-

La Commission

viter que les dégradations dans les bâti-

Consultative

ments anciens n’empirent au point que

l’on soit contraint de les démolir. Ainsi,

d’Aménagement du

les opérations de rénovation sont renta-

Territoire

bles à plusieurs titres :

Certaines communes ont mis sur pied

3 du point de vue économique, elles sont

une CCAT (Commission Consultative

souvent moins onéreuses que les tra-

d’Aménagement du Territoire) qui

vaux de démolition et de reconstruc-

consulte les citoyens sur les questions

tion ;

concernant leur territoire : choix des

3 du point de vue social, elles sont l’occa-

quartiers à réserver aux logements, des

sion de consulter les habitants en vue

parties de la commune à destiner aux

d’intégrer leurs remarques, attentes et

commerces, des terrains à aménager

priorités (économie d’énergie, réduc-

en espaces de jeu…

tion du bruit…). Elles devraient per-

La CCAT est composée de citoyens et de

mettre notamment à des familles plus

conseillers communaux. Leur nombre est

défavorisées d’habiter des logements

fonction de la taille de la commune.

décents. La démolition quant à elle

impliquerait le déplacement de ces

Susciter la création d’une CCAT au sein

populations souvent attachées à leur

de votre commune, c’est vous permettre

milieu de vie.

de prendre part aux décisions qui concer-

nent votre environnement proche.

® Qui contacter ?

Le Service Urbanisme, Travaux ou

Environnement ou l’Éco-conseiller de

votre commune.

22 Construire, rénover, habiter…

En ville ou à la

développement de nouvelles infrastruc-

tures pour desservir les habitations et

campagne ?

implique aussi de nombreux déplace-

ments vers l’école, les lieux de travail, de

En ville, diront certains, pour ses accès

loisirs…

aux loisirs (cinémas, théâtres…), aux

commerces, aux transports en

En ville comme à la campagne, une stra-

commun, aux écoles, aux lieux de

tégie s’impose pour « économiser » le ter-

travail… Mais la ville est souvent source

rain :

de bruit, de stress, de pollution…

3 en ville, on privilégiera la rénovation ou

À la campagne, prétendront d’autres,

la réhabilitation de bâtiments anciens,

pour son calme, ses espaces verts… Mais

des étages inoccupés des commerces…

construire à la campagne nécessite le

Pour les nouvelles constructions, on

préférera des immeubles collectifs (de

deux à quatre logements) pour opti-

Témoignage : de moins en moins de

terrain

miser l’occupation du terrain. Des îlots

de verdure, des aires de repos ou de

Avec ses 30.528 km2 (dont 250 km2

jeux pour les enfants… seront amé-

d’eau), la Belgique compte parmi les

nagés pour favoriser les relations

plus petits états d’Europe et avec ses

humaines et l’intégration de la nature.

335 habitants au km2, elle est le troi-

En particulier, plusieurs ménages à

sième état le plus densément peuplé

revenus plus modestes pourront s’asso-

d’Europe. Une politique territoriale

cier dans un projet de construction

durable impose donc que la Belgique

commun ;

organise au mieux sa

superficie. Or, il semble

3 à la campagne, les maisons indivi-

bien qu’un choix impli-

duelles seront construites ou rénovées

cite de sacrifice de terres

dans le respect des formes architectu-

agricoles au profit du

rales locales. Les lotissements tradi-

bâti ait été réalisé. Si la

tionnels pourront faire place à des

Belgique continuait à perdre des terres

« habitats groupés » partageant un ter-

agricoles au rythme acquis depuis

rain commun équipé d’infrastructures

1980, le dernier km2 agricole disparaî-

collectives.

trait dans trois cents ans et le dernier

espace non bâti un siècle plus tard. Évi-

demment, il ne s’agit là que d’une

extrapolation, mais il semble avéré

que « le Belge a une brique dans le

ventre »… et il faudra encore grignoter

du terrain pour développer des infras-

tructures sociales (écoles, homes…) et

techniques (centres de tri et de recy-

clage des déchets, adductions d’électri-

cité, de gaz naturel ou d’eau…).

LE TERRITOIRE BELGE, DANS INDICATEURS POUR UN DÉVELOPPE-

MENT DURABLE, DES INDICATEURS AU SERVICE D’UN DÉVELOPPE-

MENT DURABLE, LETTRE DE L’INSTITUT POUR UN DÉVELOPPEMENT

DURABLE ASBL, N° 00-5, NOV-DEC 2000, 2 P.

© PIERRE DERU

Construire, rénover, habiter… 23

Le permis

Vous ne pourrez commencer les travaux

qu’après avoir obtenu un permis d’urba-

d’urbanisme

nisme en bonne et due forme.

Pour garantir un cadre de vie de

Certains travaux de « minime impor-

qualité et une utilisation économe de

tance » sont soit non soumis à permis

l’espace disponible et des ressources

d’urbanisme, soit soumis à permis d’ur-

naturelles, les Régions et communes

banisme mais non soumis à l’avis

ont été dotées d’un ensemble de plans

conforme du fonctionnaire délégué, ou

(plan de secteur, plan communal

dispensés du concours d’un architecte :

d’aménagement, plan particulier

on parle alors de « petits permis ».

d’affectation du sol…), de règlements

(règlement communal d’urbanisme…)

® Qui contacter ?

et de schémas (schéma de structure

Le Service Urbanisme (parfois le Service

Travaux) de votre commune.

communal…).

Le permis d’urbanisme (ancien permis de

¡ À consulter :

bâtir) est une autorisation qui doit être

Le certificat et le permis d’urbanisme, Les

carnets de l’urbanisme, Construire, Rénover,

conforme aux prescriptions de ces plans,

Transformer, Démolir, Région de Bruxelles-

règlements et schémas. Il est un préalable

Capitale, 37p.

obligatoire à l’exécution de travaux qui

Le permis d’urbanisme, 6 fiches (PU1 à PU6),

peuvent influencer sensiblement l’envi-

Série La Maison de l’Urbanisme et de

ronnement ou la stabilité d’un bâtiment.

l’Environnement, Espace Environnement,

Par exemple : construire, démolir, trans-

2001.

former ou changer l’affectation d’un bâti-

ment, changer la couleur d’une façade,

modifier les fenêtres, abattre certains

Le cahier des charges

arbres…

En principe, lorsqu’on construit un

En principe, il est nécessaire de faire

bâtiment, il devrait pouvoir

appel à un architecte pour les travaux

« durer » un demi-siècle au moins. Dès

soumis à permis d’urbanisme, mais il

lors, mieux vaut, dès sa conception,

existe des dispenses.

réfléchir aux options qui lui

permettront de répondre durablement

La demande de permis d’urbanisme doit

aux besoins des futurs habitants. Le

être introduite auprès des autorités com-

confort dans l’habitat, la qualité de

munales. Celles-ci transmettent le dossier

l’air intérieur, les économies d’eau et

aux services concernés : fonctionnaire

d’énergie, la durabilité des

délégué de la Région, pompiers, CCAT…

performances physiques de la

qui vérifient la conformité du projet avec

construction… dépendront, pour une

les plans d’aménagement régionaux et

large part, des choix initiaux.

communaux, les prescriptions urbanis-

tiques…

Ainsi, le maître d’ouvrage devrait être en

mesure d’établir son propre cahier des

Pour les particuliers et les sociétés qui ne

charges décrivant « noir sur blanc » ses

sont pas de droit public, c’est le Collège

besoins, ses exigences et ses priorités en

des Bourgmestre et Échevins de la com-

matière de choix des matériaux, de

mune sur le territoire de laquelle les tra-

confort, de santé, d’économie d’énergie,

vaux seront exécutés qui délivre le permis.

de gestion des déchets…

24 Construire, rénover, habiter…

Un habitat flexible

Un habitat qui « dure » doit être en

mesure de s’adapter, à « peu » de

frais et sans trop de travaux lourds,

aux modes de vie des occupants à

différentes époques de leur vie, mais

aussi à ceux des générations à venir.

On dira d’un tel habitat qu’il est

flexible.

Ainsi, lors de la conception du bâtiment, il

conviendra :

Le cahier des charges devra aussi prendre

3 de ne pas trop « figer » les locaux dans

en compte les moyens financiers dont

une destination unique : par exemple,

disposent les habitants (un projet trop

un bureau dans la maison devrait pou-

ambitieux n’aboutira pas), et leur spécifi-

voir se transformer aisément en

cité : personnes âgées, personnes handi-

chambre à coucher lorsque la famille

capées, travail à domicile, loisirs…

s’agrandit et vice versa à l’occasion, par

exemple, du choix du « travail à domi-

Le cahier des charges sera présenté aux

cile ». De même, lorsque les enfants

différents acteurs intervenant à chaque

auront « pris leur envol », la partie de

étape de la construction : architecte,

la maison qui leur était consacrée

entrepreneurs, électriciens, chauffagistes,

devrait pouvoir se reconvertir en un

plafonneurs, peintres…

logement indépendant, à louer ou des-

tiné à accueillir les grands-parents ;

3 de prévoir les futures extensions ou l’a-

ménagement des combles (pour éviter

le percement de certains murs, faciliter

la reprise des câbles électriques, des

canalisations d’eau…).

La flexibilité de l’habitat se construit avec

l’architecte. Elle sera, entre autres, fonc-

tion de la structure du bâtiment : par

exemple, les maisons à structure bois peu-

vent être facilement agrandies en ajoutant

® Qui contacter ?

des annexes ou une serre, selon les

Elaborer un tel outil peut se faire avec

besoins et le budget des habitants. Des

l’appui de conseillers (au sein d’associa-tions,

cloisons intérieures légères seront plus

d’administrations…) spécialisés dans la

aisément transformables que des murs

problématique de l’habitat durable. Pour

connaître leurs cordonnées, contactez le

lourds, mais il faudra alors accorder une

Centre d’information du Réseau Éco-

attention particulière à l’isolation acous-

consommation.

tique des locaux et à l’inertie thermique

du bâtiment.

Construire, rénover, habiter… 25

Construire dans le

3 avoir un impact minimal sur le site

(pollution de l’air, de l’eau et du sol,

paysage naturel et

bruit…), pendant tout le cycle de vie de

bâti

la construction.

L’intégration dans le paysage naturel

Un terrain

et bâti est un défi que doit relever un

habitat durable.

« à habiter »

La nature et l’architecture locales seront

Plus qu’une simple « parcelle » sur

sources d’inspiration pour l’architecte et

laquelle on implante une construction,

le maître d’ouvrage. Ainsi tout projet de

un terrain doit être avant tout un site

construction ou de rénovation devrait :

propice à être habité.

Ainsi, il devra être situé dans un environ-

3 respecter le patrimoine local : urba-

nisme, architecture, paysage, écosys-

nement offrant à ses habitants des faci-

tèmes… ;

lités d’approvisionnement en eau, en

énergie, en biens de consommation…

3 préserver la diversité du vivant via la

répondre à leurs besoins de mobilité, de

plantation d’essences indigènes

loisirs, de vie sociale et culturelle… et être

(arbres, haies…), l’installation d’une

dépourvu de nuisances.

mare, le jardinage biologique… ;

Avant de construire ou

3 tirer parti de l’orientation du site et du

d’acheter une maison à

climat local pour minimiser la consom-

rénover, il importe donc

mation d’énergie au quotidien ;

de partir à la découverte

du site convoité.

Côté village, au nord, à l’est, et à l’ouest, la pierre est davantage présente pour intégrer la

maison au bâti villageois. Côté jardin, au sud, la façade est tout en bois et en vitrage, en

rapport avec la nature, et en particulier avec le bois de feuillus en toile de fond sur le versant

nord. Architecte et maître de l’ouvrage : Philippe Jaspard.

ARD, ARCHITECTE

© PHILIPPE JASP

26 Construire, rénover, habiter…

Un voisinage sain

d’une ligne de chemin de fer, d’un

terrain d’aviation, d’une entreprise,

Pour échapper aux nuisances de la vie

d’un terrain de sport… Les voisins

quotidienne, nous voudrions faire de

pourront également « se faire l’écho »

notre habitat un havre de paix, à

de ces nuisances.

l’abri de tout bruit et de toute

Il sera aussi important d’interroger le

pollution…

Service Urbanisme de la commune sur les

projets de routes, de lignes de chemin de

Les bruits du voisinage

fer, d’aéroports, de sites industriels, de

Avant d’acquérir un terrain, mieux

zones récréatives… à proximité du terrain

vaut « prêter l’oreille »… à son

convoité.

environnement. On vérifiera sur place

(un jour de semaine) l’impact sonore

La pollution du site

d’une autoroute, d’une grand-route,

Les infrastructures nécessaires aux

activités humaines gagnent

constamment du terrain, si bien qu’il

Et si vous habitez déjà votre

devient difficile de dénicher un terrain

terrain…

loin des grands axes routiers, des

exploitations industrielles, des

Des enquêtes dévoilent que 90% des troubles

installations de traitement de

de voisinage (voisins bruyants, cris d’animaux

déchets… dont les émissions

domestiques…) peuvent se régler par le dialo-

polluantes altèrent la qualité de l’air.

gue… Cherchez d’abord à réduire le bruit à sa

source en négociant le problème à l’amiable.

En Belgique, les données relatives à la

Sinon, des démarches spécifiques existent

qualité de l’air proviennent de réseaux de

selon qu’il s’agira du bruit des voisins, d’une

stations de mesure 3. Les polluants

discothèque, d’une entreprise…

mesurés sont les composés du soufre, les

composés de l’azote, l’ozone, le monoxyde

¡ À consulter :

Vos droits (et responsabilités !)

de carbone, les métaux lourds, les parti-

en matière d’urbanisme

cules… Les données fournies par les sta-

et d’environnement.

tions concernent leur lieu d’implantation

(données à l’immission) : elles ne peuvent

03 | UN RÉSEAU D’ANALYSE EN CONTINU FOURNIT DES DONNÉES RELATIVES À LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE.

Construire, rénover, habiter… 27

être corrélées aux rejets d’une activité pol-

En vertu du droit d’accès des citoyens à l’in-

luante (données à l’émission), mais leur

formation relative à l’environnement, les

analyse peut renseigner les riverains des

riverains d’entreprises peuvent demander

effets de l’implantation de cette activité

aux autorités communales ou régionales

(carrières, entreprises…) ou d’une tech-

une copie du permis d’exploiter (qui va

nique visant à diminuer ses émissions.

devenir le permis d’environnement) d’une

entreprise. Celui-ci fixe certaines condi-

Il existe également un Réseau de contrôle

tions que l’entreprise doit respecter :

des CET portant sur les décharges de

horaires de fonctionnement, mesures de

classe 2 et 5 et un Réseau de contrôle des

protection ou de prévention des pollutions,

incinérateurs de déchets ménagers mesu-

niveau de bruit maximal… Avant d’être

rant leurs émissions atmosphériques

délivré, le permis d’exploiter est soumis à

(poussières, gaz, métaux lourds, com-

enquête publique pour permettre à la

posés chlorés et fluorés, dioxines,

population de donner son avis (l’enquête

furannes, COV (composés organiques

commodo-incommodo). L’administration

volatils), PCB…).

communale doit faire afficher un avis sur

¡ À consulter :

les lieux de la future exploitation. Un dos-

Les mesures de la qualité de l’environne-

sier regroupant la demande et éventuelle-

ment sont accessibles au public via :

ment les plans de l’installation peuvent être

• le site internet de CELINE (Cellule

consultés

au Service Travaux ou

interrégionale de l’environnement) :

Environnement de la commune. N’hésitez

www.irceline.be, pour des informations

pas à donner votre avis !

sur la qualité de l’air ;

• le site internet de la DGRNE (Direction

¡ À consulter :

Générale des Ressources Naturelles et de

Vos droits (et responsabilités !) en matière

l’Environnement) :

d’urbanisme et d’environnement.

http://environnement.wallonie.be :

La pollution électromagnétique

cliquez sur « Info-citoyens » ;

extérieure

• le site internet de l’IBGE :

www.ibgebim.be.

Depuis la deuxième guerre mondiale,

avec le développement constant de

nouvelles technologies, on assiste à

une augmentation sans précédent du

En cas de pollution, la population

nombre et de la diversité des sources

peut faire appel à des services

artificielles de champs électriques et

publics

magnétiques de basses fréquences

(non ionisants) : aujourd’hui,

® Qui contacter ?

la charge électromagnétique de

La DPE (Division de la Police de

l’environnement est environ 4 000 fois

l’Environnement) en Région wallonne :

plus élevée qu’elle ne l’était en 1945 !

081/33 60 07 (Service Central, en cas de

nuisances ou de permis d’exploiter non

Et les sources potentielles d’émissions, en

respecté), 070/23 30 01 (SOS Pollutions,

particulier de micro-ondes, sont en pleine

service d’urgence 24 h / 24 h en cas de

pollution constituant une menace grave

explosion. Émetteurs radios et télévisions,

pour l’environnement) ;

radars, antennes relais GSM, lignes élec-

triques… polluent de plus en plus notre

L’IBGE en Région de Bruxelles-Capitale :

02/775 75 75.

environnement sans que nous en ayons

une réelle maîtrise !

28 Construire, rénover, habiter…

Le spectre électromagnétique

Un champ électrique et un champ magnétique perpendiculaires entre eux et se propageant perpendiculairement à leur plan forment une « onde électromagnétique » (pour les ondes à très haute fréquence, on parle plutôt de « rayonnement électromagnétique »).

Toutes les ondes électromagnétiques se déplacent à la même vitesse (celle de la lumière dans le milieu considéré), mais elles se distinguent par :

3 leur fréquence – en hertz (Hz) – ou le nombre d’oscillations de l’onde en une seconde ; 3 leur longueur d’onde – en mètres (m) – ou la distance entre deux oscillations successives.

Les ondes électromagnétiques sont porteuses d’énergie, d’autant plus que leur fréquence est élevée et leur longueur d’onde est petite. Ainsi, on peut répartir les ondes électromagnétiques sur un spectre électromagnétique scindé en deux parties :

3 celle des très hautes fréquences comprenant les rayons UV (ultraviolets), les rayons X, les rayons gamma et les rayons cosmiques. L’énergie transportée par ces ondes est suffisamment élevée pour arracher des électrons aux atomes constituant la matière : elles sont ionisantes. Elles peuvent endommager les cellules du corps ou provoquer leur multiplication anarchique (cancer) ; 3 celle des fréquences plus basses comprenant les ondes émises par les lignes à haute tension, les ondes radio, les micro-ondes, l’infrarouge et la lumière visible. L’énergie transportée est insuffisante pour ioniser la matière : ces ondes sont non ionisantes. Elles peuvent cependant avoir d’autres effets, par exemple produire un échauffement (comme dans les fours à micro-ondes) ou induire des courants électriques dans les tissus vivants.

Les basses fréquences

régions –, soit enterrées dans les trot-

Tout ce qui véhicule du

toirs ou le long des routes ;

courant électrique 50 Hz

3 les tresses des câbles BT (basse ten-

produit des champs élec-

sion) accrochées aux habitations : 220

triques et magnétiques

ou 380 volts.

50 Hz (à très basse fré-

quence). En Belgique,

Les champs électriques alternatifs 50 Hz

sont ainsi concernées :

Ils sont liés à la présence de charges élec-

triques, et donc d’une tension électrique

3 les lignes de transport et de répartition

de l’électricité portées par les pylônes

(voltage), dans les lignes de transport et de

en acier qui sillonnent le pays :

distribution du courant alternatif 50 Hz.

On mesure les champs électriques en V/m

c

lignes de transport THT (très haute

(volts par mètre).

tension) : 380 kV (kilovolt), 220 kV,

Comme cette tension ne varie pas, les

c

lignes de transport HT (haute ten-

champs électriques émis sont constants

sion) : 150 kV,

dans le temps : par exemple, à 25 mètres

d’une ligne à très haute tension de 380 kV,

c

lignes de répartition HT (haute ten-

sion) : 70 kV, 36 kV ;

on mesurera, toute l’année, une même

valeur de champ électrique.

3 les lignes de distribution MT (moyenne

tension) : de 1 à 30 kV. Elles sont soit

L’intensité des champs électriques est

aériennes – portées par les poteaux en

maximale à proximité des lignes élec-

béton armé ou en bois parcourant nos

triques et diminue avec la distance. Par

Construire, rénover, habiter… 29

exemple, selon sa proximité, une ligne à

peut émettre un champ magnétique allant

très haute tension de 400 kV peut émettre

de 10 à 160 mG.

un champ électrique pouvant atteindre

SOURCE : POURQUOI ET COMMENT MESURER LES CHAMPS ÉLECTRIQUES

ET MAGNÉTIQUES ALTERNATIFS 50/60 HERTZ, J.M. DANZE ET AL., ENCRE,

1 000 à 10 000 V/m.

PARIS, 1994, P. 30.

SOURCE : POURQUOI ET COMMENT MESURER LES CHAMPS ÉLECTRIQUES

Il est très difficile de se protéger des

ET MAGNÉTIQUES ALTERNATIFS 50/60 HERTZ, J.M. DANZE ET AL., ENCRE,

PARIS, 1994, P. 30.

champs magnétiques, ceux-ci traversant

tous les matériaux de construction :

briques, pierres, béton, terre… et le corps

Comment connaître la tension

humain. Souvent, l’éloignement est la

d’une ligne électrique ?

seule solution.

En général, la tension des lignes est indiquée

sur les pylônes. Sinon, consultez les cartes IGN

Les hyperfréquences

(Institut Géographique National) : les lignes

(ou micro-ondes)

électriques (et leur tension) y sont représen-

Aux fréquences plus élevées, on parle de

tées par des traits rouges. La carte IGN de

champs électromagnétiques : un champ

votre commune peut être consultée au

Service Travaux.

électrique et un champ magnétique

n’existent pas l’un sans l’autre. Le produit

des deux représente la densité de puis-

Les matériaux de construction tels que le

sance électromagnétique : en W/m2 (watts

bois, le béton ou le métal font écran aux

par mètre carré).

champs électriques. De même, une haie

d’arbres ou un talus de terre peuvent les

Les champs électromagnétiques sont

réduire.

générés par les émetteurs : radio, télévi-

sion, antennes GSM, installations

Les champs magnétiques alternatifs 50 Hz

radars…

Ils sont produits lorsque des charges élec-

triques se déplacent, c’est-à-dire au voisi-

nage des lignes de transport et de distri-

bution du courant électrique. On mesure

les champs magnétiques en A/m (am-

pères par mètre), et plus généralement en

T (Tesla) ou en G (Gauss)4.

Ils sont variables dans le temps, car ils

dépendent de l’intensité du courant

(ampérage) qui fluctue selon le moment

de la journée ou les périodes de l’année :

par exemple, en hiver, des besoins plus

importants en électricité se traduiront par

des valeurs plus élevées des champs

magnétiques sous une ligne électrique.

L’intensité des champs magnétiques

diminue au fur et à mesure que l’on s’é-

loigne des lignes ou des appareils élec-

triques. Par exemple, selon sa proximité,

une ligne à très haute tension de 400 kV

© JONAS MOERMAN

04 | 1mG (MILLIGAUSS)= 0,1 µT (MICROTESLA) = 80 mA/m (MILLIAMPÈRE PAR MÈTRE).

30 Construire, rénover, habiter…

En Wallonie, par exemple, le niveau actuel

à des recommandations précises et d’har-

moyen d’exposition de la population est

moniser les normes en matière d’exposi-

de 0,2 mW/m2 pour la télédiffusion UHF,

tion aux champs électromagnétiques.

0,04 mW/m2 pour la radiodiffusion FM et

la télédiffusion VHFI et 0,02 mW/m2

¡ À consulter :

pour les antennes GSM5. Des valeurs

Pollutions électromagnétiques, Origines –

Effets biologiques – Dépistage – Solutions.

supérieures peuvent être mesurées à pro-

ximité des émetteurs.

Tenir ses distances !

SOURCE : CHAMPS MICRO-ONDES ET SANTÉ, A. GÉRIN, B. STOCKBROECKX

ET A. VANDER VORST, HYPERFRÉQUENCES UCL (UNIVERSITÉ CATHOLIQUE

En l’absence de certitude scienti-

DE LOUVAIN), LOUVAIN-LA-NEUVE, 1999, P. 38.

fique, le principe de précaution

… et la santé ?

doit inciter celui qui construit ou

Des craintes (et des symptômes) relatives

achète une maison à éviter de

à la santé sont exprimées par les popula-

s’exposer à des champs électriques et

tions exposées aux lignes à haute tension,

magnétiques.

aux installations radars, aux antennes

3 Concernant les lignes de transport de

relais GSM… Aujourd’hui, on est encore

l’électricité (50 Hz) : se fondant sur des

loin de pouvoir conclure avec certitude sur

études épidémiologiques, une limite

leur nocivité ou leur innocuité. Les effets

d’exposition de la population a été fixée à

à long terme sont difficiles à appréhender

0,2 µT (2 mG) (limite exprimée en

et pour certaines technologies, il n’existe

champ magnétique). Sur base de cette

pas encore d’études épidémiologiques (en

limite, une formule simple permet de

particulier, l’usage du GSM est encore

calculer des distances de sécurité : il faut

trop récent) ou lorsque les études existent,

1 m de distance de sécurité par 1 000

elles sont parfois contradictoires.

volts de ligne électrique. Ainsi, par

Actuellement, seul l’effet thermique des

exemple, il est préférable de ne pas cons-

hyperfréquences est reconnu : elles pro-

truire ou emménager à moins de 380 m

duisent une augmentation de la tempéra-

d’une ligne à très haute tension de 380

ture des tissus à cause de leur teneur en

kV (380 000 volts).

eau. Par contre, il n’y a encore aucune cer-

3 Concernant les antennes GSM : en mai

titude concernant les effets dits « ather-

2000, le Ministre wallon de

miques » : problèmes de concentration,

l’Environnement et de l’Aménagement

irritabilité, troubles du sommeil, maux de

du Territoire a rédigé un code de bonne

tête, nausées, fatigue, dépression, baisse

conduite proposant une limite d’exposi-

de la fertilité… et certains cancers. Des

tion de la population au rayonnement

études épidémiologiques sont en cours au

des antennes GSM (à appliquer pour de

sein des universités.

nouvelles installations). La valeur

En réponse à ces craintes, l’OMS

retenue est de 3 V/m pour le champ

(Organisation Mondiale de la Santé) a

électrique, ce qui correspond à une den-

lancé, en mai 1996, le Projet international

sité de puissance électromagnétique de

CEM (Champ ÉlectroMagnétique) pour

0,024 W/m2. Cette limite est celle

évaluer les effets biologiques et les risques

imposée par la Directive européenne

sanitaires éventuels de l’exposition aux

89/336/CE pour la protection des équi-

champs électromagnétiques. D’une durée

pements électroniques contre les per-

de 5 ans, ce projet doit permettre d’aboutir

05 | 1 W = 1 000 mW = 1 000 000 µW.

Construire, rénover, habiter… 31

turbations électromagnétiques (norme

Un terrain à bâtir sain

de compatibilité électromagnétique).

Durant l’antiquité, les Romains

Une recherche réalisée par l’ISSeP

avaient l’habitude de laisser paître des

(Institut Scientifique de Service

moutons pendant plusieurs mois à

Public), à la demande de la Région wal-

l’endroit prévu d’une construction.

lonne, a montré que des champs dépas-

Ensuite, ils réalisaient l’autopsie des

sant le seuil de 0,024 W/m2 n’existent

bêtes. Si leur foie était sain, ils

que dans le faisceau de l’antenne GSM

adoptaient le site. Dans le cas

ou juste en dessous, à moins de 4 ou 5

contraire, un autre lieu était

m s’il n’y a aucun obstacle. Il y a donc

recherché.

lieu de veiller à ce que le faisceau ne

soit pas dirigé vers une zone où pour-

Dans la tradition chinoise, des règles pré-

raient se trouver des personnes pen-

cises et complexes régissent l’implanta-

dant une période prolongée.

tion et la construction d’une cité, d’un

La santé publique étant une compé-

temple, d’une maison… pour bâtir des

tence fédérale, le Gouvernement

lieux de vie en harmonie et en équilibre

fédéral a édicté une norme contrai-

avec la nature. Ainsi, on fait appel à un

gnante. Elle est de 20,6 V/m (1,125

maître en Feng Shui 6 pour analyser le lieu

W/m2) pour les ondes d’une fréquence

choisi sous l’angle des cinq éléments

de 900 MHz. Cette valeur est moins

naturels : l’eau, le bois, le métal, le feu et

sévère que celle préconisée par le

la terre.

Ministre wallon (3 V/m), mais plus

stricte que celle proposée par l’OMS

(42 V/m).

Au vu de leurs expériences en

laboratoire démontrant, de

manière suffisamment pro-

bante, l’existence d’effets

athermiques et au nom du principe de

précaution, des scientifiques prônent

Chez nous, c’était le bon sens qui préva-

une limite d’exposition à une densité

lait autrefois. Ainsi, la végétation rensei-

de puissance inférieure à 0,001 W/m2

gnait sur la nature du sol, la position des

(0,6 V/m).

arbres sur la stabilité des terrains ou sur la

Les normes doivent permettre de cal-

présence d’éventuelles perturbations du

culer les distances minimales de sécu-

sous-sol. Parfois, on faisait appel à un

rité qui devraient séparer les habitants

sourcier…

des antennes GSM.

Aujourd’hui, on construit partout et sans

® Qui contacter ?

délai. Ainsi, çà et là, on voit « pousser

Centre d’information du Réseau Éco-

comme des champignons » des lotisse-

consommation.

ments sur des terrains auparavant jugés

malsains (zones marécageuses, anciennes

Nature & Progrès Éco-bioconstruction.

décharges…). Aurions-nous oublié com-

Teslabel Coordination.

ment regarder sous nos pieds ?

06 | EN CHINOIS, LES MOTS « FENG » ET « SHUI » SIGNIFIENT « VENT » ET « EAU » ÉVOQUANT LA NÉCESSITÉ DE RESPECTER LES FORCES DE LA NATURE DANS

NOTRE VIE QUOTIDIENNE.

32 Construire, rénover, habiter…

La contamination du terrain

cosmiques ; d’autres jaillissent du

D’anciennes activités humaines ont

centre de la Terre : ce sont les

parfois laissé des traces, peu visibles

rayonnements telluriques.

mais bien réelles, dans des terrains

Pendant des millénaires, l’Homme a vécu

aujourd’hui « à bâtir ». Ainsi,

en équilibre avec ces forces : il y puise l’é-

d’anciennes décharges, d’anciens

nergie nécessaire à la vie.

dépôts de déchets industriels…

peuvent avoir contaminé le site d’une

Les rayonnements cosmiques

future habitation.

Parmi tous les astres, le soleil est le plus

En Région wallonne, par exemple, les

généreux :

autorités disposent d’une liste de 1 500

3 il nous bombarde de particules char-

sites industriels importants à l’abandon et

gées négativement (électrons) et positi-

potentiellement « à problème ». D’après le

vement (protons). Ces particules cons-

GEHAT (Groupe d’Étude et d’Habitat-

tituent le « vent solaire ». À la vitesse

Aménagement du Territoire), des risques

de 400 km/s, il atteint la Terre provo-

probables de pollution existent sur un tiers

quant une ionisation des particules de

de ces sites. Mais les investigations n’en

l’atmosphère terrestre. Les ions positifs

sont encore qu’à leurs balbutiements…

ainsi formés délimitent autour de la

SOURCE : MÉMENTO DE L’ENVIRONNEMENT, A. LEBRUN, ÉDITIONS

Terre une couche s’étendant de 60 à

KLUWER, ÉDITION 2000-2001, P. 194.

600 km d’altitude : l’ionosphère ;

Des terrains anciennement occupés par

des installations industrielles, artisanales

3 il rayonne des ondes électromagné-

ou agricoles plus modestes (garages, ate-

tiques : rayons gamma, rayons X, ultra-

liers, exploitations agricoles…) peuvent

violets, lumière visible, infrarouges,

parfois aussi receler des « vices cachés »

micro-ondes, ondes ultra-courtes… À la

issus, par exemple, de l’abandon de

vitesse de 300 000 km/s, elles attei-

déchets toxiques, de fuites dans une

gnent la Terre en huit minutes.

ancienne citerne à mazout… Découvrir

L’atmosphère terrestre absorbe ou

ces sources de pollution ne peut se faire

reflète la majeure partie des ondes

que via une analyse du sol (souvent

électromagnétiques de haute énergie

coûteuse) par un laboratoire spécialisé.

(ainsi, une partie de l’ultraviolet est

absorbé par l’ozone, l’oxygène et l’azote

® Qui contacter ?

atmosphériques), mais laisse passer les

L’IBGE pour la Région de Bruxelles-Capitale.

ondes de faible énergie leur permettant

Le Ministère de la Région wallonne.

d’atteindre le sol, qui les dévie ou les

Pour obtenir une liste d’adresses de

absorbe. La partie absorbée induit alors

laboratoires d’analyse du sol, contactez le

une émission secondaire d’ondes de

Centre d’information du Réseau Éco-

longueurs différentes…

consommation.

Les rayonnements telluriques

Les rayonnements naturels

La Terre, quant à elle, agit sur l’espace qui

L’univers entier baigne dans un océan

l’environne et sur les organismes par son

de rayonnements naturels. Certains

champ magnétique continu et son champ

nous arrivent en cascades du Soleil,

électrique statique. Au champ magné-

des planètes, des étoiles, du cosmos :

tique de la Terre se superpose aussi un

on les appelle les rayonnements

champ magnétique pulsé (comme les bat-

Construire, rénover, habiter… 33

tements du cœur) de très faible intensité

mettent en évidence une légère modifica-

(fréquences de résonance Schumann).

tion des rayonnements terrestres : baisse

du champ magnétique terrestre, augmen-

Dans la croûte terrestre, la désintégration

tation des rayonnements électromagné-

radioactive de certains noyaux instables

tiques, de la radioactivité…

engendre des émissions de particules

(alpha, bêta et neutrons) et de rayons

Les recherches scientifiques ne

gamma. Le rayonnement de neutrons se

sont pas encore fort avancées

transforme partiellement en rayonne-

dans l’étude des rayonnements

ment infrarouge et en rayonnement de

naturels et de leurs impacts sur

micro-ondes qui émanent de la Terre.

la santé des organismes vivants.

Cependant, certaines témoignent de l’im-

Les perturbations des

pact de tout rayonnement de notre envi-

rayonnements naturels

ronnement sur notre équilibre. L’Homme

Des études allemandes ont montré que les

a lui-même un champ de rayonnement

matériaux de construction ayant subi peu

électromagnétique, ce qui le rend réceptif

ou pas de transformations à leur produc-

à tout ce qui rayonne sur la même lon-

tion, comme le gypse, la pierre, l’ardoise, la

gueur d’onde que ses organes.

terre crue… sont perméables aux rayonne-

L’exposition prolongée et répétitive à des

ments cosmiques, en particulier au rayon-

perturbations du sous-sol pourrait ainsi

nement thermique (infrarouge) du soleil.

produire un déséquilibre physique entraî-

Mis en œuvre dans les parois des bâti-

nant fatigue, insomnies, migraines, nervo-

ments, ils concourent au confort ther-

sité… et cancers. Ces troubles peuvent

mique des habitants. Les matériaux ayant

résister à un traitement médical, mais

subi des transformations lourdes, comme

disparaître lorsque la personne n’est plus

le PVC, les peintures synthétiques à

soumise aux perturbations, par exemple en

l’huile, l’aluminium… constituent des bar-

cas de changement d’emplacement du lit.

rières plus ou moins importantes contre la

pénétration des rayonnements cosmiques.

Les forces qui émanent de la Terre peuvent

quant à elles être « perturbées » par cer-

taines particularités du sous-sol : veines

d’eau souterraines, cavités, failles géolo-

giques et réseaux telluriques ou par notre

habitation elle-même. Dans les zones d’in-

fluence de ces perturbations, des mesures

Les réseaux telluriques

Mieux vaut éviter de dormir au-dessus d’une

faille ou d’une veine d’eau associée à un

Depuis le début du 20e siècle, des chercheurs

croisement de réseau tellurique !

ont mis à jour différents « maillages invisi-

bles » de micro-énergies couvrant l’ensemble

de la planète : les réseaux telluriques (réseau

® Qui contacter ?

Hartmann, réseau Curry…). Ces énergies ont

Nature & Progrès Éco-bioconstruction.

déterminé l’emplacement de monuments tels

que Stonehenge, Carnac, les pyramides, les

¡ À consulter :

cathédrales…

Géobiologie, mythe ou réalité ?

34 Construire, rénover, habiter…

Le radon

Témoignage : le radon en Belgique

Il n’existe aucune norme

Le radon est un gaz radioactif d’origine

en matière de radon. La

naturelle. Incolore, inodore et insipide, il

Belgique a toutefois adopté

ne peut être perçu par les habitants. Il

la recommandation de la

émane des roches du sous-sol ou des

Commission européenne qui propose

matériaux de construction contenant du

d’agir pour des concentrations de radon

radium.

dépassant 400 Bq/m3 dans les bâtiments

Dans certaines conditions, il

existants et 200 Bq/m3 dans les nouveaux

peut s’accumuler à l’inté-

bâtiments7.

rieur des bâtiments, expo-

Dans les régions affectées, l’information

sant les occupants à un

des habitants et le dépistage du radon

risque accru de développer un cancer du

devraient être systématiques, en particu-

poumon : environ 10% des cancers

lier lors des ventes ou mises en location

broncho-pulmonaires seraient attribua-

d’habitations. Le dépistage est relative-

bles au radon. Le risque augmente avec

ment aisé pour un coût raisonnable :

la durée de l’exposition et avec la concen-

environ 25

tration du radon dans l’air intérieur.

1 par pièce testée. Les remèdes

se basent soit sur la ventilation des

caves et/ou des vides sanitaires, soit sur

la mise en dépression du sous-sol par

extraction de l’air sous le bâtiment.

Leur coût reste normalement inférieur

à 1 240,001.

Les nouvelles constructions devraient

inclure systématiquement des disposi-

tifs de prévention, non seulement dans

les zones affectées, mais aussi sur cer-

tains autres terrains à risque modéré

mais significatif. La prévention

implique en général un surcoût très

Cette carte du radon est basée sur des

faible par rapport au coût de la construc-

mesures effectuées par l’ISIB (Institut

tion. La technique de base est d’opposer

Supérieur Industriel de Bruxelles) dans 1 766

bâtiments en Wallonie. Les zones sombres

un obstacle parfaitement étanche au

indiquent les zones à risque.

radon.

Les cas de pollution aiguë sont presque

Dans le cadre de la prime à la

toujours dus au radon qui vient du sous-

réhabilitation de la Région

sol. Ils sont liés à la géologie locale. La

wallonne, une aide financière

délimitation des zones affectées

est accordée pour les travaux

(Ardenne et Condroz) a bien progressé

d’assainissement du radon.

ces dernières années, mais elle reste

Professeur TONDEUR, ISIB.

incomplète, en particulier pour certaines

SOURCE : CAHIERS HUB, MINISTÈRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES SOCIALES, DE

zones suspectes peu étendues, disper-

LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT, DÉPARTEMENT DES

RELATIONS INTERNATIONALES.

sées au Nord du sillon Sambre-Meuse.

Construire, rénover, habiter… 35

C’est par les fissures (du sol et du bâti-

L’expertise géobiologique

ment) que le radon parvient à s’introduire

« Géo » (terre), « bio » (vie) et « logie »

dans un bâtiment. Des installations d’ex-

(étude). La géobiologie tente d’étudier et

traction d’air dans les toilettes et salles de

de comprendre le développement de la vie

bains, et des courants thermiques ascen-

sur Terre. Par extension, c’est l’étude de

dants dans l’immeuble favorisent la péné-

l’influence du sol sur tout ce qui est vivant

tration du radon du sous-sol vers les

(Homme, animal, végétal).

étages.

Aujourd’hui, de plus en plus d’architectes,

L’exposition prolongée à un niveau de

d’électriciens, de chauffagistes, de biolo-

concentration faible, comme à l’air libre

gistes, de particuliers… commencent à

(de 1 à 10 Bq/m3)7, ne pose pas de pro-

prendre en compte les influences tellu-

blème.

riques dans leur pratique professionnelle

et dans leur vie quotidienne.

Le travail du géobiologue peut être réalisé

sur un terrain que l’on désire acquérir

pour construire. Tous les phénomènes de

rayonnements naturels et artificiels sont

recherchés : traditionnellement, avec des

détecteurs sensitifs comme l’antenne de

Lecher, mais aussi avec des appareils de

mesure scientifiquement étalonnés

comme le géomagnétomètre qui mesure

les anomalies du champ magnétique ter-

Dans un bâtiment, les voies d’entrée du

restre, le compteur Geiger pour la radio-

radon sont souvent multiples.

activité, et des appareils pour évaluer l’in-

tensité des champs électromagnétiques de

® Qui contacter ?

basse fréquence et de haute fréquence.

Pour obtenir une liste d’adresses pour les

Ainsi dressée, la carte du terrain déter-

mesures de radon, contactez le Centre

d’information du Réseau Éco-

mine de manière précise les zones les

consommation.

plus appropriées pour l’implantation de la

Les professionnels de la construction

future construction.

peuvent s’adresser au CSTC (Centre

Scientifique et Technique de la

Construction) : tél. 02/716 42 11 pour

des avis techniques spécialisés en

matière de prévention et de

remédiation du radon. Ce service n’est

pas accessible aux particuliers.

¡ À consulter :

Le radon, Fiche-conseil n° 87, Réseau

Éco-consommation.

Le radon dans les habitations : mesures

préventives et curatives.

Petit guide du radon.

07 | LE BECQUEREL (SYMBOLE Bq) EST L’UNITÉ D’ACTIVITÉ RADIOACTIVE : IL ÉQUIVAUT À LA DÉSINTÉGRATION D’UN NOYAU PAR SECONDE.

36 Construire, rénover, habiter…

Pour un habitat déjà construit, le travail

Les bâtiments situés en lotissements

du géobiologue pourra servir à revoir l’a-

privés seraient les plus éloignés de ces

ménagement des locaux afin de s’écarter

infrastructures.

au maximum des perturbations tellu-

SOURCE : VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE À BRUXELLES ET EN

WALLONIE. DES INDICATEURS POUR LA RÉFLEXION ET L’ACTION, CEFE

riques naturelles et électromagnétiques

(CENTRE D’ETUDES ET DE FORMATION EN ECOLOGIE), NAMUR, 1998, P. 66.

artificielles. Changer son lit de place peut

Appelé « mitage » en France, ce phéno-

déjà entraîner une amélioration de la

mène ne s’inscrit pas dans la logique du

santé. Parfois des dispositifs d’assainisse-

développement durable, car :

ment sont proposés. Ils sont destinés à

réduire les perturbations : ils portent le

3 il s’accompagne d’une hausse des

nom de circuits oscillants, d’antennes

déplacements. Les déplacements ont

déviatrices ou d’absorbants.

un impact important sur l’environne-

ment et sur notre santé et ils « grigno-

Généralement, le coût d’une analyse et

tent » des minutes, parfois des heures,

d’un assainissement se situe entre

sur le temps consacré au repos, aux loi-

124,00 1 et 248,00 1 HTVA (à quoi il faut

sirs, à la vie en famille, au travail…

ajouter les frais de déplacement). Les per-

d’autant plus lorsque les transports en

turbations peuvent parfois concerner

commun ne répondent pas aux besoins

l’installation électrique de la maison. Elle

des navetteurs (fréquences, correspon-

devra alors être revue par un électricien

dances…). La décentralisation de cer-

qui établira un devis spécifique.

tains équipements (grandes surfaces,

La cellule « géobiologie » de Nature &

cinémas…) stimule, elle aussi, la crois-

Progrès Éco-bioconstruction a établi une

sance des déplacements ;

charte de « bonne pratique » de l’exper-

3 il induit la mise en place de nouvelles

tise : en signant la charte, le géobiologue

infrastructures collectives coûteuses.

s’engage à respecter certaines règles rela-

tives aux méthodes d’expertise, aux tech-

Aussi, le futur acquéreur d’un terrain

niques d’assainissement, au prix réclamé

devra s’atteler à faire l’inventaire des

pour l’intervention…

potentialités du site dans lequel il s’in-

tègre : égouttage, approvisionnements en

L’accessibilité aux

équipements et

services collectifs

En Wallonie, les nouveaux

logements ont tendance à se

disperser sur le territoire. Ainsi,

l’habitat nouveau s’implante loin

des centres urbains offrant

équipements et services

collectifs : écoles, crèches,

magasins, pharmacies, services

communaux, bureaux de poste,

centres sportifs, parcs à

conteneurs…

Construire, rénover, habiter… 37

eau, en énergie, transports en commun,

moyens de déplacement moins polluants,

cheminements cyclistes et piétonniers,

moins bruyants, plus conviviaux, plus

parcs à conteneurs, centres culturels,

économes en énergie… et parfois plus

écoles, crèches, commerces, services com-

rapides : la marche à pied, le vélo et les

munaux, centres sportifs, espaces de ren-

transports en commun… en espérant que,

contre (parcs, plaines de jeux…), ateliers

dans un avenir proche, les services et

de réparation de vélos… Chacun des

infrastructures (correspondances, chemi-

« manques » devra être évalué en terme

nements pour piétons et cyclistes, par-

d’investissement supplémentaire en équi-

kings pour vélos…) seront à la hauteur des

pements, en recours à des services, en

attentes des utilisateurs !

déplacements, en temps… en perte de

Choisir son lieu d’habitation en fonction

qualité de la vie.

de son accessibilité à ces moyens de dépla-

cement plus « doux » constitue donc un

La ville à pied, à vélo, en

pari pour une mobilité durable préservant

transports en commun…

la qualité de la vie.

Se déplacer est un acte qui prend de

plus en plus d’importance. Que ce soit

La gestion du

pour les loisirs, le travail, les courses…,

chantier

on veut aller toujours plus loin,

toujours plus vite… en toute liberté.

Un chantier de construction

représente une charge importante

Si la voiture répond à ces exigences, elle

pour l’environnement : on y fait du

induit aussi bien

bruit, on y consomme de l’eau et de

des nuisances :

l’énergie, on y pollue l’air, l’eau et le

stress, embou-

sol, on y produit des quantités

teillages, occupa-

importantes de déchets : terres,

tion de l’espace

briques et tuiles cassées, mortiers,

public, diffi-

déchets de bois, câbles, emballages

cultés de station-

plastiques et cartons, palettes…

nement, bruit,

consommation d’énergie, pollution de

Mais le chantier, c’est aussi un des pre-

l’air, accidents… nous rappellent que la

miers « champs » d’expérimentation de la

voiture ne doit pas être notre unique

pratique de l’habitat durable. Ainsi, cer-

moyen de déplacement.

taines mesures pourront œuvrer à réduire

son impact sur l’environnement. L’effort

En 1998, les carburants repré-

combiné de tous les intervenants (le

sentaient le poste de dépense

maître d’ouvrage, l’architecte, les entre-

le plus important en matière

prises, les collecteurs/transporteurs de

d’énergie dans les ménages

déchets, les filières d’élimination et de

en Wallonie : environ 867,00 1, soit 43%

valorisation), la présence régulière du

de la facture !

maître d’ouvrage et de l’architecte sur le

Ainsi, si pour certains types de trajets

chantier, la circulation permanente de l’in-

(grosses courses, sites isolés, sorties tar-

formation… contribueront à la mise en

dives…), la voiture se montre sans concur-

œuvre d’un chantier plus respectueux de

rence, pour d’autres (déplacements en

l’environnement et du bien-être social.

ville, courtes distances…), il existe des

38 Construire, rénover, habiter…

Oyez, oyez bonnes gens !

Le bruit sur le chantier

Il ne faudrait jamais hésiter à mener

On peut diminuer le bruit par

une campagne d’information

certaines mesures (qui protégeront

préalable au chantier :

aussi la faune environnante) :

3 renseignés sur la nature du chantier ,

3 des engins de chantier bien entretenus

sur sa durée et sur les moyens mis en

sont moins bruyants (et plus économes

œuvre pour réduire les éventuelles nui-

en combustibles) ;

sances, les voisins seront mieux

3 le transport groupé des matériaux

disposés à patienter dans la sérénité :

réduit la cadence des allées et venues

« Nuisance annoncée est déjà à moitié

des camions sur le chantier (et l’insécu-

pardonnée ! » ;

rité due au trafic) ;

3 informés, les intervenants qui se succé-

3 certains appareils peuvent être équipés

deront sur le chantier pourront s’inté-

de silencieux ;

grer à la démarche environnementale,

donner leur avis, proposer des solu-

3 les moteurs des camions en stationne-

tions pertinentes…

ment et ceux des engins de chantier

« au chômage technique » sont mis à

l’arrêt (c’est aussi moins de gaz d’é-

chappement émis dans l’air) ;

3 les travailleurs sont protégés par un

casque antibruit ;

3 les travaux les plus bruyants (disquage,

sciage, clouage…) sont réalisés en

dehors de certaines plages horaires : pas

de bruit tôt le matin, aux heures des

repas, en soirée, le week-end…

Construire, rénover, habiter… 39

Moins salir, moins

par la législation. Des produits absor-

polluer, moins gaspiller et

bants (sciure, sable, granulés…) sont

prévus en cas d’accident pouvant conta-

plus sécuriser

miner le sol ;

Un chantier qui « fait désordre » est

3 les déchets de construction (bois, plas-

souvent mal perçu par le voisinage et

tiques, isolants, cartons…) ne sont pas

il n’encourage pas la bonne volonté de

brûlés sur le chantier : c’est aussi

chacun. Un peu de ménage, et tout

interdit par la législation (même dans

rentre dans l’ordre :

un poêle à bois pour chauffer le chan-

tier) ! La combustion de ces déchets

3 la voie publique est nettoyée régulière-

peut entraîner l’émission de fumées

ment ;

toxiques :

cendres, dérivés des

3 les travaux occasionnant des poussières

dioxines, hydrocarbures… ;

(ponçage du bois, disquage, sablage…)

3 la liste des symboles de risque et l’in-

sont effectués avec des dispositifs

terdiction de fumer sont affichées à

d’aspiration ou des bâches de protec-

proximité des lieux de stockage des pro-

tion. La zone de travail est humidifiée,

duits dangereux.

si nécessaire. Les travailleurs portent

des vêtements de travail amples et

fermés, des lunettes de protection et un

Les déchets de chantier

masque de protection respiratoire

approprié ;

Avec les déchets de chan-

tier, on a « matière à

3 les fuites d’eau aux robinets, tuyaux et

réflexion » : en Région wal-

canalisations sont traquées systémati-

lonne, par exemple, le gise-

quement ;

ment des déchets de construction et de

démolition est d’environ 2 millions de

3 l’eau de pluie est récupérée comme eau

de gâchage et pour nettoyer les outils ;

tonnes par an. Et il faut y ajouter 6

millions de tonnes de terres de déblais.

3 les lumières et les machines sont éteintes

SOURCE : PLAN WALLON DES DÉCHETS, HORIZON 2010, 1998, P. 212-213.

lorsqu’elles ne sont pas utilisées ;

D’abord prévenir les déchets

3 les emballages des peintures, des

colles, des diluants… sont refermés

Moins je consomme de matériaux,

hermétiquement pour éviter les écoule-

moins je produis de déchets et moins

ments intempestifs et l’évaporation des

je dépense d’argent !

solvants ;

En veillant à ne commander que les quan-

3 les produits toxiques (huiles, peintures,

tités nécessaires de matériaux, à en faire

diluants…) ne sont pas rejetés à l’é-

un usage judicieux dans la construction et

gout : ils provoqueraient une pollution

à les protéger des intempéries sur le chan-

chimique des cours d’eau. Certains de

tier, on peut réduire la quantité de maté-

ces produits contiennent des métaux

riaux neufs à acheter et augmenter leur

lourds très toxiques qui entreraient

durée de vie. En limitant les chutes de

dans la chaîne alimentaire ;

matériaux et les déchets d’emballages, on

minimise les coûts d’élimination.

3 les déchets ne sont ni enfouis dans le

sol ni déversés sur le sol : c’est interdit

Demandez aux distributeurs de matériaux

de reprendre leurs emballages (non

40 Construire, rénover, habiter…

souillés) : plastiques, cartons, cerclages

Ensuite maîtriser le tri (la

métalliques, polystyrène expansé, palettes

séparation) des déchets

en bois... ou achetez des matériaux en vrac

Lorsque la production de déchets ne

ou dans des emballages consignés.

peut être évitée, ces déchets doivent

Attention aussi au suremballage. Enfin,

en priorité être valorisés.

certaines chutes de matériaux (bois, iso-

lants…) peuvent être réutilisées directe-

Ainsi, ils seront soit :

ment dans la construction.

3 recyclés (valorisation matière) : des

Plus j’utilise des produits respectueux de

filières de recyclage existent pour le

l’environnement et de la santé, moins je

béton, les mortiers, carrelages, bois non

produis de déchets polluants et/ou nocifs.

traités, métaux, papiers/cartons, huiles,

Pour beaucoup de produits et matériaux

chutes de câbles électriques, déchets de

de construction, des alternatives plus

PVC… Le concassage des déchets

saines existent.

permet d’obtenir des matières pre-

mières secondaires pour la construction

La prévention des déchets se situe aussi

de routes, les travaux de fondation…

dans la réutilisation de matériaux issus de

Certains déchets sont incorporés dans

travaux de déconstruction sélective 8 : gar-

la fabrication de l’asphalte, du béton… ;

nitures de cheminées anciennes, portes et

articles de serrurerie, poutres, parquets,

3 incinérés (avec valorisation énergé-

briques, tuiles, pierres et ardoises natu-

tique) : c’est le cas des déchets de pein-

relles, carrelages, pavements…

ture, vernis, solvants, plastiques…

Ce n’est que si un déchet ne peut être valo-

risé qu’il est éliminé par mise en CET ou

Déconstruire plutôt que démolir

par incinération.

Lors d’une opération de déconstruction clas-

Mais, pour qu’un déchet trouve facilement

sique (on parle alors plutôt de démolition), les

son chemin vers les filières de valorisation

déchets produits sont mélangés. La décons-

truction sélective, quant à elle, permet de

ou d’élimination locales, il doit être préala-

trier les déchets en fonction des filières de

blement trié (séparé) sur le chantier. Le tri

valorisation locales (réutilisation, recyclage,

adéquat lui garantira en plus une qualité

valorisation matière ou

satisfaisant aux exigences des industries

énergie…).

de recyclage : il évite la souillure et la

Ainsi, il faudrait encourager

contamination par d’autres déchets.

les nouveaux métiers de

déshabillage sélectif des

Sur le chantier, des systèmes ou des lieux

bâtiments.

de stockage séparés (petits conteneurs,

sacs solides, palettes…) seront ainsi prévus

pour recevoir les déchets selon la catégorie

à laquelle ils appartiennent9. Une bonne

signalisation aidera aux opérations de

triage (un pictogramme ou un échantillon

du matériau) : comme on range ses outils,

on range ses déchets. Le personnel de

8 | LES BRIQUES MAÇONNÉES À LA CHAUX OU LES CARREAUX DE TERRE CUITE POSÉS AVEC DE LA CHAUX SE RÉCUPÈRENT FACILEMENT. PAR CONTRE, UN

CARRELAGE POSÉ AVEC DU CIMENT S’OBSTINERA À RESTER SCELLÉ DANS LA CHAPE !

09 | LA MISE EN PLACE DE PETITS CONTENEURS SUR UN CHANTIER INCITE PARFOIS LES RIVERAINS À VENIR Y DÉPOSER LEURS PROPRES DÉCHETS MÉNAGERS. LA CAMPAGNE D’INFORMATION PRÉALABLE AU CHANTIER PEUT AUSSI PRÉVENIR CES PETITS COMPORTEMENTS INCIVIQUES.

Construire, rénover, habiter… 41

Il y a déchets et… déchets !

Au regard de la législation en matière de déchets, celui qui produit ou détient des déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion. L’entrepreneur de construction et le maître d’ouvrage sont donc tous deux responsables des déchets générés sur et par leur chantier. La question est donc de savoir qui va gérer les déchets de chantier. En général, les entreprises qui produisent un volume important de déchets gèrent leurs propres conteneurs. Pour éviter les malentendus, mieux vaut que cette clause (et son coût) soit clairement stipulée dans le cahier des charges de l’entrepreneur. Le permis d’urbanisme devrait aussi inclure la gestion des déchets de chantier.

Gérés par le maître d’ouvrage, les déchets de chantier sont considérés comme « déchets ménagers ». Pour autant que leur quantité ne soit pas trop importante, ils peuvent être déposés dans les parcs à conteneurs (leur accès est gratuit et le pli est déjà pris pour les autres déchets ménagers).

Dans le cas contraire (rénovation lourde entraînant de grandes quantités de déchets…), il faut faire appel à un transporteur qui, à un certain coût, acheminera les déchets vers des centres de recyclage ou de valorisation (consultez la rubrique Location de conteneurs pour déchets et ordures de l’an-nuaire téléphonique).

Pris en charge par les entreprises, les déchets de chantier entrent alors dans la catégorie des

« déchets industriels ». Les parcs à conteneurs pour déchets ménagers n’étant pas accessibles aux entrepreneurs, ces déchets suivent une autre filière d’évacuation. Certaines communes ou intercommunales acceptent néanmoins d’ouvrir leurs parcs aux déchets industriels lorsqu’ils émanent de PME (Petites et Moyennes Entreprises), d’artisans, de commerçants ou lorsque ces déchets ont une valeur positive (papiers/cartons, métaux…).

¡ À consulter :

Pour commencer, MARCO (Management des risques environnementaux dans les métiers de la construction). Site internet : www.marco-construction.be.

chaque entreprise sera informé lors de sa

première intervention. Ainsi, on prévoira

Peut-on remblayer avec

un contenant séparé pour :

des déchets inertes produits

sur le chantier ?

3 les déchets inertes : par définition, ces

déchets ne peuvent à aucun moment

Au regard de la réglementation relative aux

altérer l’environnement (sol, air, eau) ni

déchets, la réponse est claire. C’est oui, mais

porter atteinte à la santé de l’Homme.

à condition qu’ils aient été traités dans une

Ils comprennent les terres de déblais

installation autorisée (fixe ou mobile) et que

(non contaminées), les gravats, les

l’utilisateur soit enregistré en vertu de

briques, les tuiles et ardoises cassées

l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin

2001 favorisant la valorisation de certains

(sauf si elles contiennent de l’amiante),

déchets.

les débris de béton/ciment, d’enduits

Les matériaux naturels inertes et les terres de

de plâtre, de carrelages… ;

déblais non contaminées peuvent être rem-

blayés sans traitement préalable.

3 les déchets spéciaux des ménages : ces

déchets nécessitent un mode de ges-

L’utilisation des remblais doit se faire dans le

tion particulier afin d’en diminuer l’im-

respect de la réglementation en matière d’ur-

pact sur l’environnement ou sur la

banisme (permis d’urbanisme, de modifier le

relief du sol…).

santé de l’homme. On trouve, dans

cette catégorie, les produits de traite-

ment du bois, les décapants, les pein-

42 Construire, rénover, habiter…

tures, les vernis, les colles, les solvants,

Les organismes de certification, les orga-

les huiles… et les emballages souillés

nismes d’inspection et les laboratoires

par ces produits ;

d’essais devraient intégrer ces exigences,

et les fiches techniques des matériaux

3 les encombrants ménagers : ce sont les

devraient comporter des données claires

déchets « volumineux » : câbles élec-

indiquant leurs impacts sur l’environne-

triques, métaux, panneaux de plâtre…

ment et la santé.

Les déchets de bois non traités (agglo-

mérés, poutres, chevrons…) font partie

de cette catégorie. Traités, ils entrent

Des matériaux pour

dans la catégorie des déchets spéciaux

l’écoconstruction

des ménages ;

Le choix des matériaux doit se faire

3 les métaux ferreux et non ferreux : ce

dans le souci d’économiser les

sont les déchets de fer, de zinc, d’alu-

ressources naturelles, d’éviter les

minium, de cuivre… Ils peuvent être

émissions polluantes et de minimiser

repris par un récupérateur de métaux

la production de déchets.

sur le chantier ou déposés dans un parc

à conteneurs ;

Des matériaux issus de

3 les papiers et cartons : non souillés, ils

ressources naturelles

peuvent être recyclés. Le conteneur doit

renouvelables et abondantes

être couvert pour éviter que les papiers

et cartons ne prennent l’eau sur le

Pour produire les matériaux de

chantier ;

construction, on prélève dans

l’environnement des ressources

3 les déchets d’amiante. Effectuer des tra-

naturelles : des matières premières et

vaux d’enlèvement et de transport de

de l’énergie. Il y a exploitation durable

l’amiante présente un risque pour la

lorsque l’on prélève dans

santé ! Les déchets d’amiante doivent

l’environnement moins de matières

suivre des filières d’évacuation particu-

premières qu’il peut s’en produire.

lières.

Certaines ressources se renouvellent plus

® Qui contacter ?

ou moins rapidement : il faut une saison

Pour connaître les filières de collecte et de

de culture pour produire le lin ou le

recyclage des matériaux de construction

chanvre utilisés comme isolant. Chez

dans votre région, contactez votre

administration communale.

nous, le mélèze doit pousser environ 30

ans pour fournir du bois d’œuvre…

Des critères pour le

D’autres ressources ne sont pas renouve-

lables à l’échelle humaine : il a fallu à la

choix des matériaux

Terre des millions d’années pour consti-

de construction

tuer ses réserves de pétrole, de gaz naturel

ou de charbon ou pour produire ses gise-

Dans la perspective d’un habitat

ments d’argile, de chaux et de pierre natu-

durable, les matériaux de construction

relle. Si l’argile, la chaux et la pierre sont

devraient satisfaire le plus possible à

encore relativement abondantes, les

l’ensemble des exigences relatives à

réserves de pétrole, de gaz naturel et de

l’environnement et à la santé.

charbon seraient épuisées d’ici quelques

dizaines d’années.

Construire, rénover, habiter… 43

Des matériaux pauvres en

« énergie grise »

L’«énergie grise » est la quantité

d’énergie nécessaire pour

produire un matériau (ou un

produit) de construction : une

brique en terre cuite, un

matériau isolant, un revêtement

de sol, un châssis de fenêtre…

Ainsi, de l’énergie est consommée

pour extraire les matières premières

dans les carrières ou dans les mines,

pour les transporter et les trans-

former en produits finis dans les

usines de production, pour

production des produits finis jusqu’au

transporter ces produits finis jusqu’au

chantier de construction, on choisira de

chantier de construction… Plus un maté-

préférence des matériaux fabriqués à

riau contient de l’énergie grise, plus sa

partir de ressources locales. Ainsi, des

charge sur l’environnement est grande,

matières premières telles que le bois, la

plus il participe à la pollution de l’air et à

terre, l’argile ont un intérêt évident puis-

l’épuisement des ressources énergétiques.

qu’on les trouve à proximité de nombreux

Le tableau 1 montre l’émission de CO2

sites de construction.

engendrée par la production de matériaux

Á l’énergie consommée pour produire un

entrant dans la construction de quelques

matériau, il faut encore ajouter les

types de murs : elle donne ainsi une

dépenses d’énergie nécessaires à sa mise

image de l’énergie grise contenue dans les

en œuvre, à son entretien, à ses répara-

matériaux.

tions et à son remplacement pendant la

Pour éviter les longs transports des sites

durée de vie du bâtiment, à sa démolition

d’extraction des matières premières ou de

et à son élimination en fin de vie.

Tableau 1. Émissions indirectes de gaz à effet de serre par unité de surface de mur extérieur.

0,10

0,097

0,095

0,08

0,085

0,084

0,083

0,06

0,07

0,075

0,06

0,058

0,04

0,045

0,02

0,023

0

U

Bois

panneau P

laine de roche

laine de verre

Brique et argex

Brique et bois

armature métallique

Mur en brique et béton et

Mur en brique et béton et

Mur en brique et béton et

Brique et béton cellulaire

Béton cellulaire et crépis

Mur en brique renforcé par

Mur en brique et béton ren-

Mur en moellons et béton

forcé par armature métallique

SOURCE : RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET FLUX DE MATIÈRE - ANALYSE DU SYSTÈME DES LOGEMENTS, 1ÈRE PARTIE, INSTITUT

WALLON, 2000.

44 Construire, rénover, habiter…

Des matériaux non polluants

Des entreprises de l’économie

La production, l’utilisation et

sociale se sont spécialisées

l’élimination de matériaux de

dans le tri et la valorisation

construction ne doivent pas être à

l’origine d’émissions de substances

des déchets de construction.

toxiques pour l’environnement :

poussières, solvants, COV, métaux

¡ À consulter :

lourds, substances appauvrissant la

Biens et services solidaires. Répertoire

couche d’ozone…

Wallonie/Bruxelles et Nord-Pas-de-Calais

de l’économie sociale et solidaire.

Il faudrait pouvoir obtenir des produc-

Site internet de l’économie sociale :

teurs des informations précises sur leur

Econosoc, le carrefour de l’économie

toxicité.

sociale : www.econosoc.org.

Des matériaux réutilisables ou

antiques baignoires sur pieds de

recyclés

« seconde main » coûtent parfois moins

En fin de vie, certains matériaux de

cher que leurs copies à la mode.

construction peuvent être réutilisés ou

La plupart des matériaux de construction

recyclés. La réutilisation et le recyclage

fabriqués à partir de matériaux recyclés

épargnent les matières premières et

nécessitent moins d’énergie pour leur

réduisent la masse de déchets de

fabrication que les produits équivalents

construction produits.

issus de matières premières. C’est le cas,

Parmi les matériaux et les éléments de

par exemple, des matériaux d’isolation en

construction réutilisables, on trouve des

cellulose fabriqués à partir de papiers récu-

anciens parquets, des rambardes d’esca-

pérés.

Certains matériaux recyclés

lier, des portes, les poutres en bois, des

(comme les panneaux de particules fabri-

chevrons ou les madriers des maisons en

qués à partir de déchets de bois traité) ris-

bois, des briques, des pierres naturelles,

quent de nuire à la qualité de l’air intérieur

des ardoises, des pavés, des lavabos et

en raison de leurs émanations. Réclamez

robinetteries… En fouinant un peu, on

aux distributeurs des produits garantis

peut réaliser de bonnes affaires : les

non toxiques.

Des matériaux qui

permettent à l’habitat

de s’inscrire dans la

durée

Correctement mis en

œuvre, les matériaux de

construction de qualité

permettent à la

construction de conserver

ses performances

physiques dans le temps.

THE DESCLÉE

© MAR

Construire, rénover, habiter… 45

Des matériaux pour la

l’Homme et l’environnement pendant

bioconstruction

toute la durée de son occupation.

Dès la conception du bâtiment, il importe

Le choix des matériaux doit se faire

de choisir des matériaux qui nécessiteront

dans le souci de préserver la santé de

peu d’entretien ou qui pourront être

l’Homme et de répondre à ses besoins

entretenus sans nuire à l’environnement

de bien-être et de confort.

ou à la santé. Par exemple, on privilégiera

un revêtement de sol dur qui pourra être

Des matériaux qui n’émettent

nettoyé à l’eau, plutôt qu’une moquette

pas de substances nuisibles à la

qui réclamera des produits d’entretien

santé

plus agressifs. Renseignez-vous auprès

Il s’agit d’éviter les matériaux (et les

des distributeurs des modes d’entretien

produits) pouvant nuire à la santé des

des matériaux achetés.

fabricants qui les produisent, des

travailleurs qui les manipulent sur le

Des matériaux peu

chantier, et des habitants qui vivent à

leur contact au quotidien.

coûteux

Certains matériaux (ou équipements) peu-

Le prix des matériaux de construction

vent altérer la qualité de l’air intérieur en

plus respectueux de l’environnement

émettant des radiations ou en diffusant

et de la santé doit rester abordable

des substances toxiques : solvants, bio-

pour tout un chacun.

cides, fibres, poussières, gaz de combus-

Trop chers, ils seront peu utilisés malgré

tion… Mieux vaut pouvoir les identifier.

leurs avantages pour l’Homme et pour

l’environnement. On peut espérer que

Des matériaux qui participent à

l’augmentation de la demande pour de

créer des conditions de vie

tels matériaux en fera diminuer le prix

confortables dans l’habitat

dans un avenir proche.

Les matériaux de construction peuvent

aussi influencer positivement ou

L’information technique et

négativement le confort dans

environnementale

l’habitat.

Avant de choisir les matériaux, il importe

Pour chaque produit mis sur le

de bien comprendre les conditions de

marché, le consommateur est en droit

confort (hygrothermique, acoustique…) et

de trouver sur l’étiquette une

de santé de l’Homme dans sa maison.

information complète (aussi lisible que

la publicité du fabricant) reprenant

l’origine du produit, sa composition,

Des matériaux pour la

ses qualités techniques, son mode

gestion durable au

d’entretien… et son innocuité pour la

santé et pour l’environnement. Ces

quotidien

informations devraient être garanties

Les matériaux de construction sont

par des normes et des labels de qualité.

intégrés dans un bâtiment qui lui-

même doit être en mesure de respecter

46 Construire, rénover, habiter…

Les normes et agréments

Les labels écologiques

techniques

L’analyse du cycle de vie, ou écobilan,

Lorsque des matériaux (ou produits 10 )

est un outil qui permet d’évaluer l’im-

de construction « traditionnels » satis-

pact d’un produit sur l’environnement

font aux normes belges de qualité

pendant tout son cycle de vie.

technique, la marque

Peu d’écobilans sont disponibles aujour-

BENOR leur est attri-

d’hui et les données fournies par les fabri-

buée. Ces normes visent la sécurité

cants sont souvent fragmentaires.

physique de l’ouvrage, garantissant la

résistance des matériaux à la pression,

S’appuyant sur les écobilans, des labels

à la traction, au gel, au feu…

écologiques « fleurissent » çà et là.

Symbolisé par une

Les producteurs de matériaux « non tradi-

marguerite bleue et

tionnels »11 (innovants non normalisés)

verte, le label écolo-

peuvent faire réaliser des tests de résis-

gique européen13 est

tance (selon des guides d’agrément) par

attribué aux produits

des organismes officiels. Une « apprécia-

qui répondent à des

tion favorable » conduit à la délivrance

critères écologiques

d’un agrément technique représenté par

définis, depuis 1992,

le logo ATG, expression de

par l’Union euro-

l’aptitude à l’emploi prévu du

péenne. Les produits

matériau récemment déve-

labellisés contribuent à la réduction de la

loppé. Un agrément technique a une

pollution de l’eau et de l’air, et à la limita-

durée de validité limitée.

tion des déchets. Des paramètres comme

Imposé dans le cadre de la directive euro-

la durée de vie du produit ou son impact

péenne « Produits de construction », le

sur la santé ne sont pas pris en compte :

« marquage CE » signifie que le

les labels ne peuvent donc garantir un

produit de construction est

produit « durable ». Mais, face à deux pro-

conforme à des « spécifications

duits destinés au même usage et à qualité

techniques12 » européennes harmonisées.

technique comparable, ils permettent

Il est donc apte à être mis sur le marché

d’opter pour le moins polluant. Parmi les

européen et à y circuler librement.

produits déjà labellisés, on trouve des

Certaines exigences auxquelles le produit

réfrigérateurs, des ampoules électriques,

de construction doit répondre sont rela-

des peintures et vernis d’intérieur… À

tives à la santé et à l’environnement.

terme, le label écologique concernera

aussi des isolants, des ordinateurs… La

¡ À consulter :

labellisation est volontaire : ainsi, le pro-

Pour connaître les produits certifiés

duit labellisé n’est pas forcément le plus

conformes (BENOR, ATG et Marquage CE),

écologique du marché.

consultez le site internet « Qualité et

Construction » du MET (Ministère wallon de

Parallèlement, certains pays développent

l’Equipement et des transports) :

d’autres labels environnementaux : « NF

http://qc.met.wallonie.be.

10 | ON ENTEND PAR « PRODUIT DE CONSTRUCTION » TOUT PRODUIT QUI EST FABRIQUÉ EN VUE D’ÊTRE INCORPORÉ DE FAÇON DURABLE DANS DES OUVRAGES

DE CONSTRUCTION.

11 | NON TRADITIONNEL : DONT LA QUALITÉ N’A PAS ENCORE REÇU LA SANCTION DE L’EXPÉRIENCE OU DU TEMPS ET N’EST PAS ENCORE DÉFINIE PAR DES NORMES.

12 | ON ENTEND PAR « SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES » LES NORMES ET LES AGRÉMENTS TECHNIQUES.

13 | DÉSORMAIS, LE LOGO DU LABEL EST ACCOMPAGNÉ DE TROIS DESCRIPTIONS SUCCINCTES ATTESTANT DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL LIMITÉ DU PRODUIT

LABELLISÉ.

Construire, rénover, habiter… 47

Environnement » en France (pour les

Classe 1 : Matériaux à appliquer de

peintures surtout), l’«Ange bleu » en

préférence

Allemagne.

Classe 2 : Matériaux à recommander

Classe 3 : Matériaux acceptables

¡ À consulter :

Classe 4 : Matériaux à déconseiller

Le label écologique européen ou écolabel,

Classe 5 : Matériaux à proscrire

Fiche-conseil n° 6, Réseau Éco-

consommation.

Fondées sur les connaissances actuelles,

Un site internet d’information sur le label

les normes sont vouées à évoluer : par

écologique européen :

exemple, la découverte d’atteintes à l’envi-

http://europa.eu.int/comm/environment/ecol

abel/infobrochures.htm.

ronnement ou à la santé, auparavant

inconnues ou négligées, pourra, dans l’a-

La norme NIBE

venir, nécessiter la définition de nouveaux

critères. D’autre part, certains fabricants

Si les labels permettent de comparer

de matériaux, qu’ils soient « tradition-

des produits entre eux selon certains

nels » ou non, tentent d’adapter leurs pro-

critères environnementaux, les normes

duits aux exigences croissantes en matière

de produits vont plus loin : elles mon-

d’environnement et de santé : des maté-

trent du doigt les « mauvais produits »

riaux « déconseillés » aujourd’hui pour-

à rejeter absolument et les « bons pro-

raient ainsi être « acceptables » ou

duits » à utiliser de préférence.

« recommandés » demain.

En matière de normes de produits pour

En Belgique, des laboratoires d’essais, des

l’éco-bioconstruction, il existe des pays

associations de professionnels de la cons-

pionniers : le Canada, les Pays-Bas,

truction, des institutions publiques… tra-

l’Allemagne et les pays scandinaves ont

vaillent à définir des critères pour le choix

depuis longtemps mis au point des

des matériaux de construction. L’objectif

méthodes d’évaluation des matériaux et

est d’élaborer un cahier des charges pour

ont réalisé de nombreuses expérimenta-

un habitat durable.

tions in situ (sur le terrain). Ces normes

peuvent nous servir de guide en attendant

Le code de la publicité

une normalisation belge ou européenne.

écologique

La norme NIBE a été établie aux Pays-Bas

Les fabricants ne tarissent pas

par le « Nederlands Instituut voor

d’imagination pour donner une image

Bouwbiologie en Ecologie »14. Elle répartit

verte à leurs produits, que ce soit dans

quelque 200 matériaux de construction

la publicité ou sur l’étiquette du

en 5 classes sur base de huit critères rela-

produit.

tifs à l’Homme et à l’environnement.

Chaque critère est multiplié par un coeffi-

Ces allégations sont difficilement vérifia-

cient d’autant plus élevé qu’il est jugé

bles par le consommateur et celui-ci peut

important. Ainsi, par exemple, la norme

vite être trompé. Or, il n’existe pas de

attribue un coefficient 8 au critère santé et

législation belge en matière de publicité

un coefficient 2 au critère durée de vie du

écologique, mais uniquement, depuis le

matériau. Ces coefficients pourraient être

1er janvier 1998, un code de bonne

modifiés par l’utilisateur de la norme en

conduite d’application volontaire.

fonction de ses priorités.

14 | LA NORME NIBE A ÉTÉ TRADUITE EN FRANÇAIS PAR NATURE & PROGRÈS ÉCO-BIOCONSTRUCTION.

48 Construire, rénover, habiter…

Pour répondre à cet objectif, il est

® Qui contacter ?

indispensable que le maître d’ouvrage,

Si une publicité vous semble contestable

d’un point de vue environnemental,

l’architecte, l’entrepreneur et les corps de

l’original, une photocopie, une cassette

métier intervenant sur le chantier

vidéo ou une description complète de la

connaissent les principes physiques régis-

publicité en question (avec mention de la

sant les comportements de l’enveloppe du

marque, du lieu et de la date d’apparition)

bâtiment à la chaleur, à l’air et à l’humi-

peuvent être envoyés au CRIOC (Centre de

Recherche et d’Information des

dité.

Organisations de Consommateurs), 18, rue

Arrêtons-nous donc un instant pour une

des Chevaliers, 1050 Bruxelles, tél. 02/547 06

11.

petite leçon de physique du bâtiment…

Une maison

« bien enveloppée »

Un bâtiment ne participera au

développement durable que s’il est en

mesure de conserver ses performances

physiques dans le temps, de résister

aux sollicitations du milieu… de

s’inscrire dans la durée.

L’enveloppe de la maison

Les murs de fondation sont les bottes de la maison : ils doivent être pro-

tégés de l’humidité ascensionnelle, des

eaux d’infiltration et de ruissellement.

Les murs de façade forment

le manteau de la maison : le

choix approprié des matériaux et leur

mise en œuvre correcte contribueront, pour une grande

part, à construire une enveloppe bien isolée du froid.

Le toit est le chapeau de la maison : il est perpétuelle-

ment exposé à la pluie, au vent et au soleil, et, plus que

les autres parois, il est soumis aux pressions de l’air inté-

rieur chaud et humide (l’air chaud a tendance à s’élever

naturellement). L’assemblage de ses différentes couches

doit donc contribuer à bien gérer les mouvements de

chaleur, d’air et d’humidité à travers lui.

Construire, rénover, habiter… 49

La chaleur en mouvement

chaleur et donc de réduire les besoins en

énergie du bâtiment. On peut ainsi pré-

La chaleur se déplace toujours d’une

voir une installation de chauffage moins

zone chaude vers une zone froide.

puissante, à meilleur marché, et moins

En hiver, les principales déperditions ther-

gourmande en énergie. L’isolation des

miques d’un bâtiment se font au travers

parois augmente leur température de sur-

des parois de l’enveloppe (murs, toitures,

face, ce qui diminue le risque de conden-

fenêtres…) et via les ponts thermiques et

la ventilation.

En isolant la maison, il faut

Isoler thermiquement l’enveloppe permet

veiller à ne pas créer de ponts

de limiter significativement ces pertes de

thermiques !

Les ponts thermiques résultent d’une

interruption locale de la couche d’isolation

thermique de l’enveloppe. On peut les

trouver au niveau des linteaux des portes

et des fenêtres, aux angles des murs, à la

jonction entre les planchers et les murs…

En hiver, ils constituent un passage préfé-

rentiel de la chaleur vers l’extérieur : ils

représentent 10% en moyenne des déper-

ditions totales de l’enveloppe. Ils sont

souvent le siège de problèmes de conden-

sation superficielle due à leur température

plus froide que celle de l’air intérieur.

Des moisissures peuvent s’y développer.

L’isolation thermique des murs

par l’extérieur : beaucoup

d’avantages !

Pour tout comprendre… le

coefficient de conductivité

Elle minimise les risques de condensation

de surface et dans les parois.

thermique λ

Elle préserve la capacité des parois massi-

Le coefficient λ (lambda) d’un matériau

ves intérieures à accumuler l’énergie

caractérise sa capacité à transmettre la cha-

solaire qui a été captée par les baies vitrées

leur par conduction : c’est la conductivité

et celle produite par le système de chauffe.

thermique du matériau exprimée en watts

par mètre et par Kelvin15 (W/m.K). Plus λ

Elle maintient la surface des parois chaude.

est grand, plus le matériau est conducteur

Elle supprime les ponts thermiques.

de chaleur. Plus λ est petit, plus le matériau

est isolant thermiquement16.

Elle protège les murs des intempéries et

des écarts de température.

Le béton, par exemple, a un coefficient λ

de 2,10 W/m.K ; une brique de parement

Elle améliore la qualité de l’enveloppe

en terre cuite de 0,90 W/m.K et la laine

lorsque son revêtement extérieur est dété-

minérale de 0,032 à 0,050 W/m.K.

rioré.

15 | LE KELVIN EST L’UNITÉ DE MESURE OFFICIELLE DE LA TEMPÉRATURE. IL CORRESPOND AU ZÉRO ABSOLU DE TEMPÉRATURE (1K = 1°C + 273,15).

16 | ON PEUT TROUVER LES COEFFICIENTS λ DE CERTAINS MATÉRIAUX DANS L’ANNEXE DE LA PUBLICATION : L’ISOLATION THERMIQUE DES MURS CREUX, GUIDE PRATIQUE POUR LES ARCHITECTES, F. SIMON, J.-M. HAUGLUSTAINE, MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE, DGTRE (DIRECTION GÉNÉRALE DES

TECHNOLOGIES, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE), 1996, P. 63.

50 Construire, rénover, habiter…

sation et améliore la sensation de confort

® Qui contacter ?

thermique. Les matériaux isolants ralen-

Les Guichets de l’énergie (en Wallonie) et

tissent les échanges de chaleur, car ce sont

l’ABEA (Agence Bruxelloise de l’Énergie) (en

de mauvais conducteurs de chaleur (leur

Région de Bruxelles-Capitale) dispensent des

structure enfermant de l’air immobile

conseils gratuits en matière d’isolation.

dans des petites alvéoles).

Sur base d’un questionnaire ou de vos

Que doit-on isoler ?

plans, les Guichets de l’énergie réalisent

une évaluation de la qualité de l’isolation

Il faut isoler toutes les parois qui

de votre maison et des rendements des

mettent en contact l’air intérieur de la

systèmes de chauffage (audit énergé-

maison et l’air extérieur : le toit, les

tique). Des améliorations chiffrées (avec

murs extérieurs, les sols et les

un indice de rentabilité) vous sont propo-

ouvertures dans l’enveloppe17 .

sées. Ce service est gratuit. Formez le N°

Excepté les constructions les plus récentes

vert de la Région wallonne (0800-1 1901)

(environ 10%) en général suffisamment

pour connaître l’adresse du Guichet

isolées, la Belgique compte un bon

proche de chez vous.

nombre d’anciennes habitations qui ne

sont pas ou à peine isolées. Or, il existe de

Quelle épaisseur d’isolation ?

nombreuses possibilités d’isolation com-

Depuis le 1er décembre 1996, la Région

plémentaire au niveau de la toiture, des

wallonne impose de nouvelles

murs creux, des sols, des fenêtres, des

exigences d’isolation thermique (série

portes… Mais il faudra en premier lieu

NBN B62) pour les logements faisant

analyser si le projet est réalisable au

l’objet d’une demande de permis

niveau technique et justifié au niveau éco-

d’urbanisme (tableau 2)

nomique. Dans tous les cas, l’avis d’un

spécialiste est primordial : une isolation

Pour les constructions neuves, elle fixe le

complémentaire erronée pourrait avoir

niveau d’isolation thermique globale à

des conséquences néfastes pour la cons-

K55 et des valeurs k pour les parois. Pour

truction (création de ponts thermiques…).

les rénovations sans changement d’affec-

Tableau 2. Valeurs d’isolation des différentes parois de la maison en watts/m2K (1) k selon la

k pour une maison

Épaisseurs d’isolation

réglementation

économe en

pour une maison

énergie (2)

économe en énergie (3)

Murs extérieurs (km)

0,60

0,30

± 15 cm

Toiture (kt)

0,40

0,20

± 20 cm

Plancher sur sol (kp)

1,20

0,35

± 10 cm

Fenêtres (châssis +

3,50

1,50

vitrage) (kvc)

Niveau K : 55

Niveau K : 35-40

(1) SOURCE : ÉCONOMISER L’ÉNERGIE. GUIDE POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION ET L’HABITAT, GREENPEACE, BRUXELLES, 1998.

(2) CES VALEURS D’ISOLATION SONT LA NORME EN SUÈDE DEPUIS 10 ANS. LE CHAUFFAGE D’UN NOUVEAU LOGEMENT Y CONSOMME DEUX FOIS MOINS

D’ÉNERGIE QU’UN LOGEMENT SIMILAIRE EN BELGIQUE, MÊME AVEC DES TEMPÉRATURES HIVERNALES QUI DESCENDENT JUSQU’À -30°C ! SOURCE : DAS

NIEDRIGENERGIEHAUSS, STADTWERKE HANNOVER, 1990.

(3) CES ÉPAISSEURS CONCERNENT LA LAINE MINÉRALE.

17 | IL FAUT AUSSI ISOLER LES CANALISATIONS D’EAU TRAVERSANT DES LOCAUX NON CHAUFFÉS COMME LA CAVE, LE GARAGE…

Construire, rénover, habiter… 51

tation, elle fixe des valeurs k pour les

parois faisant l’objet du permis d’urba-

nisme.

Lors du dépôt du permis d’urbanisme,

l’architecte doit justifier, au moyen d’un

formulaire, que son bâtiment répond bien

à ces exigences.

L’épaisseur minimum d’isolation doit

répondre aux exigences de la législation.

En pratique, si l’on veut économiser de

l’énergie (et de l’argent), mieux vaut aug-

menter les épaisseurs.

Le coefficient de transmission

thermique k des parois

k (au niveau international, on utilise le

symbole U) désigne la « valeur isolante »

ARD, ARCHITECTE

d’une paroi. Plus k est petit, plus la paroi

est isolante. k s’exprime en W/m2.K.

© PHILIPPE JASP

Le niveau K d’isolation

Premier prix du concours HELIOS II. Habitation

thermique globale du bâtiment

à Weillen (Onhaye). Architecte et maître de

l’ouvrage : Philippe Jaspard.

K désigne le niveau d’isolation thermique

globale : il dépend des coefficients k des

Surface de plancher chauffé : 216 m2.

parois et de la compacité (V/At en m) du

Niveau d’isolation thermique globale : K = 44.

bâtiment. Plus K est petit, mieux la maison

est isolée.

km = 0,20 à 0,34 W/m2.K (15 cm de flocons de

cellulose ou 10 cm de laine de roche).

¡ À consulter :

kt = 0,18 W/m2.K (18 cm de flocons de

cellulose).

La DGTRE (Direction Générale des

k

Technologies, de la Recherche et de

p = 0,55 à 0,63 W/m2.K (5 cm de liège).

kvc = 1,5 W/m2.K.

l’Énergie) du Ministère de la Région

V/At = 1,53 m.

wallonne met à la disposition des

tNC = 15,8° C.

concepteurs le logiciel DENIBE qui

permet de calculer ces valeurs (et les

V/At (en m) représente la compacité du

besoins en énergie de chauffage d’un

bâtiment. C’est le rapport entre le volume

bâtiment). Réservez-le au N° vert de la

chauffé (V en m3) et la surface des

Région wallonne : 0800-1 1901.

déperditions (At en m2). Plus V/At est petit,

mieux c’est. Ainsi, en règle générale, il est

plus favorable sur le plan énergétique de

construire des maisons mitoyennes aux

formes extérieures simples que des maisons

« quatre façades ».

tNC est la température de non-chauffage.

C’est la température au-dessus de laquelle

l’installation de chauffage ne doit plus fournir

de chaleur, les apports solaires et les gains

internes étant suffisamment importants.

52 Construire, rénover, habiter…

Les doubles vitrages

Avec les anciens simples vitrages (k = 6 W/m2.K), la vapeur d’eau produite dans la maison se condensait sur ces surfaces froides sans risque de dégâts : le verre étant un matériau non poreux, l’eau de condensation « s’écoulait » vers l’extérieur par le petit trou pratiqué dans la gorge au bas des châssis. Avec le placement de doubles vitrages ou le remplacement des simples vitrages par des doubles vitrages, la vapeur d’eau va se condenser ailleurs, sur les surfaces les plus froides de la construction : murs extérieurs froids et ponts thermiques, avec un risque de dégâts si les surfaces sont poreuses (papiers peints, plafonnages…). Il importe donc de veiller à éviter les surfaces froides dans la construction et à bien chauffer et ventiler la maison.

Les doubles vitrages classiques sont composés de deux vitres séparées par un espace rempli d’air déshydraté (k = 2,9 W/m2.K). Dans les doubles vitrages isolants (k = 1,3 W/m2.K), l’air entre les deux vitres est remplacé par un gaz (argon) et la vitre intérieure est recouverte d’une mince couche d’oxyde métallique transparente qui évite l’émission de chaleur vers l’extérieur : elle laisse passer l’énergie du soleil, mais piège les infrarouges émis dans le local (les renvoie vers l’intérieur).

Conjuguer isolation thermique

la baisse de température qui intervient en

et inertie thermique du bâtiment

fin de nuit. En été, ils permettent d’éviter

les phénomènes de surchauffe : la chaleur

L’isolation thermique d’un bâtiment

stockée le jour est restituée en fin de

permet de conserver dans la maison la

journée et pendant la nuit, lorsqu’il fait

chaleur fournie par le soleil ou par le

plus frais et peut alors s’évacuer facile-

système de chauffage.

ment par une ventilation naturelle

Mais les matériaux isolants sont générale-

(châssis oscillants dans le haut de la

ment des matériaux « légers ». Ils ne pos-

maison). L’eau possède une très bonne

sèdent pas la capacité de stocker dans leur

inertie thermique : en été, dans les cons-

masse la chaleur fournie. En été, par

tructions légères en bois, de petits réser-

exemple, au moindre rayon de soleil fil-

voirs d’eau permettront d’accumuler la

trant à travers les vitres de la maison, la

chaleur du soleil en excès.

chaleur ne sachant où se loger surchauf-

fera rapidement l’air des locaux.

Mis en œuvre dans les murs et planchers

intérieurs, les matériaux « lourds »,

comme la pierre naturelle, la terre cuite, le

silico-calcaire, la terre crue, le béton… sont

capables de stocker dans leur masse la

chaleur reçue pendant les heures les plus

chaudes, puis de la restituer progressive-

ment lorsqu’il fait plus frais. On dit de tels

matériaux qu’ils possèdent une bonne

inertie thermique : ils contribuent à main-

tenir naturellement une température

Ainsi, les matériaux à bonne inertie ther-

constante à l’intérieur de la maison. En

mique (« lourds ») seront mis en œuvre

hiver, pendant la saison de chauffe, ils

du côté intérieur des parois et les maté-

favorisent la récupération des apports

riaux isolants (« légers ») seront « rejetés »

thermiques du soleil et ralentissent ainsi

le plus à l’extérieur possible des parois.

Construire, rénover, habiter… 53

un flux d’air depuis les ouvertures situées

Pour tout comprendre…

dans les façades exposées (pression la plus

la masse volumique ou la densité

haute) vers les ouvertures disposées dans

(en kg/m3) d’un matériau

les façades opposées (pression la plus

basse). C’est lui qui est à l’origine des cou-

La masse volumique, c’est la masse d’un

rants d’air et des portes qui claquent ! De

matériau pour un volume donné. Les maté-

même, le chauffage de l’habitation crée

riaux « lourds » (denses) sont caractérisés par

une masse élevée pour un volume donné : ils

une surpression par rapport à l’extérieur

ont une masse volumique ou une densité éle-

due à la dilatation de l’air ambiant plus

vée (supérieure à 800 kg/m3). Ils possèdent

chaud.

une bonne inertie thermique et une bonne

conductivité thermique. À l’inverse, les maté-

L’air en mouvement passe au travers des

riaux peu denses sont de bons isolants

fentes et des ouvertures dans l’enveloppe

thermiques.

du bâtiment (défauts de liaisons entre

murs et plafonds, joints mal fermés, fis-

L’air en mouvement

sures, châssis peu étanches, gaines et boî-

tiers électriques…) et, dans une moindre

L’air se déplace toujours d’une zone de

mesure, au travers des matériaux poreux.

haute pression vers une zone de basse

pression. Dans l’atmosphère, les vents

L’air en mouvement dans les parois

résultent de cette différence de

diminue leur pouvoir isolant : en effet,

pression.

c’est l’air immobile, capturé dans l’enche-

vêtrement des fibres ou dans la structure

Dans une habitation, c’est le vent et la dif-

cellulaire du matériau isolant, qui isole et

férence de température entre l’intérieur et

non le matériau lui-même.

l’extérieur qui sont à l’origine des écarts

Dans les locaux, l’air en mouvement est

de pression.

source d’inconfort.

Le vent exerce une pression sur les

L’étanchéité à l’air de l’enveloppe améliore

façades exposées et provoque une dépres-

donc considérablement l’isolation ther-

sion sur les façades opposées : il crée ainsi

mique du bâtiment. Ainsi, du côté exté-

rieur, l’isolant sera protégé par une couche

d’étanchéité à l’air extérieur, du côté inté-

rieur par un écran étanche à l’air intérieur.

L’humidité en mouvement

Dans la maison, l’humidité peut être

un véritable fléau :

3 elle dégrade le bâtiment (salissures,

dégradation des enduits, décollement

des papiers peints, déformation des

bois…). En cas de gel, elle peut provo-

quer des fissurations ;

3 elle favorise l’apparition de moisissures

L’air s’introduit à l’intérieur du bâtiment ou

s’échappe à l’extérieur suivant l’écart des

et d’acariens responsables d’allergies ;

pressions d’air intérieur et extérieur.

54 Construire, rénover, habiter…

3 elle maintient dans l’air que l’on

Assurer l’étanchéité de l’enveloppe à l’eau,

respire certains polluants chimiques

c’est préserver la construction des dégâts

produits à l’intérieur ;

dus à l’eau capillaire.

3 elle diminue le pouvoir isolant des

¡ À consulter :

parois : l’eau est en effet 25 fois plus

L’humidité dans les constructions.

conductrice de la chaleur que l’air sec et

Particularités de l’humidité ascensionnelle.

immobile.

La vapeur d’eau

L’humidité venant de l’extérieur ne doit

pas pénétrer dans la maison. L’humidité

La vapeur d’eau produite à l’intérieur

produite à l’intérieur doit être évacuée

de la maison peut se déplacer à

hors de la maison.

travers l’enveloppe de deux façons :

L’humidité, c’est de l’eau liquide ou de la

3 par convection : la vapeur d’eau accom-

vapeur d’eau !

pagne les mouvements d’air chaud et

humide 19 à travers les parois du bâti-

L’eau liquide

ment (via des joints dans l’enveloppe

mal fermés et/ou les matériaux permé-

L’eau venant de l’extérieur de la

ables à l’air). Ce phénomène se réalise

maison peut monter ou se déplacer

lorsqu’il existe une différence de tem-

latéralement dans certains matériaux

pérature entre l’intérieur et l’extérieur ;

par capillarité.

3 par diffusion : la vapeur d’eau migre

Les matériaux de construction contien-

spontanément à travers les parois de

nent, en plus ou moins grande quantité,

l’enveloppe pour passer d’une zone plus

des vides appelés « pores ». Connectés les

humide vers une zone moins humide.

uns aux autres, ces pores forment un véri-

Ce phénomène se réalise lorsqu’il existe

table réseau interne de tubes capillaires

une différence de pression de vapeur

capable d’absorber (« d’aspirer ») plus ou

d’eau entre l’intérieur et l’extérieur.

moins d’eau liquide (on parle de matériaux

capillaires). C’est ce même phénomène de

En hiver, dans une maison chauffée,

capillarité qui fait remonter le café dans un

l’air chaud contient normalement plus

sucre qui y est trempé partiellement.

de vapeur d’eau que l’air froid extérieur.

Pour équilibrer les pressions de vapeur,

La capillarité permet de transférer de l’eau

une diffusion de la vapeur d’eau s’éta-

sur de longues distances. Ainsi, un mur

blit à travers les parois, de l’intérieur

en briques, mouillé en un endroit précis,

plus chaud (pression de vapeur plus

« exportera » cette eau vers des zones plus

élevée) vers l’extérieur plus froid (pres-

sèches. Plus les tubes sont fins (plus les

sion de vapeur plus basse). La diffusion

pores sont petits), mieux

de la vapeur d’eau sera d’autant plus

la capillarité fonctionne.

facile que les matériaux des parois sont

SOURCE : L’HABITAT ÉCOLOGIQUE. QUELS

perméables à la vapeur d’eau.

MATÉRIAUX CHOISIR ? , P. 24.

En été, l’air intérieur est moins chaud

et contient donc moins de vapeur d’eau

Au sein d’un matériau

que l’air extérieur plus chaud : le sens

poreux, le réseau capillaire

de la diffusion de la vapeur d’eau peut

dessine un circuit emprunté

alors s’inverser.

par les eaux.

19 | L’AIR INTÉRIEUR EST TOUJOURS PLUS OU MOINS HUMIDE : IL CONTIENT UNE CERTAINE QUANTITÉ DE VAPEUR D’EAU, COMME EN TÉMOIGNE LA BUÉE

COUVRANT LES VITRES EN HIVER.

Construire, rénover, habiter… 55

Dans une maison, l’humidité peut avoir des sources multiples

Les connaître est primordial si l’on veut prévenir

dans les matériaux, les joints dégradés, les

son apparition. Et lorsque l’humidité s’est instal-

enduits vieillissants…

lée, un bon diagnostic permet d’appliquer un

Elles exigent une remise en état rapide

remède approprié. L’idéal est alors de faire appel

à un expert indépendant, à un architecte ou à un

conseiller en éco-bioconstruction.

L’eau de construction

Au stade de la construction ou de la rénovation

d’une maison, l’eau des précipitations peut s’infil-

trer clandestinement dans les matériaux : pendant

leur stockage chez le fabriquant, puis sur le chan-

tier et avant la « mise sous toit » du bâtiment.

Certaines mesures contribuent à minimiser les

quantités d’eau absorbées : par exemple, les maté-

riaux seront mis en œuvre dès leur livraison ou

seront stockés à l’abri des précipitations.

Le mortier, le béton et le plâtre réclament de gran-

des quantités d’eau (de gâchage) pour leur mise

en œuvre. Une construction conventionnelle peut

ainsi absorber entre 3 000 et 15 000 litres d’eau

qui devront être évacués ! Des matériaux comme

le bois, les blocs de silico-calcaire, les blocs de

béton cellulaire… sont moins gourmands en eau.

Attention aux déchets de mortier parfois oubliés

entre le mur de parement et le mur porteur d’un

mur creux : ils maintiennent une humidité supplé-

mentaire dans le mur.

Certains murs mettent plusieurs mois, voire plu-

sieurs années pour sécher. Le mieux est de

respecter un délai d’au moins un an avant de

poser les revêtements de finition. Attention, des

finitions imperméables à la vapeur d’eau (pare-

vapeur, papiers peints et peintures synthétiques,

enduits de ciment…) empêcheront l’humidité de

sortir des murs, côté intérieur !

Les fuites d’eau accidentelles

Elles surgissent à l’endroit des réseaux d’égouts

mal stabilisés, des gouttières, conduites d’eau ou

appareils ménagers défectueux, des débordements

de lavabos… Elles doivent être traquées et répa-

rées. Dans les maisons en bois massif, on assiste

parfois à des ruptures de canalisations dues au tas-

sement du bois… Mieux vaut prévenir que guérir !

Les infiltrations d’eau de pluie

Elles apparaissent principalement dans la toiture et

dans les façades exposées aux pluies battantes18.

L’eau s’infiltre par les tuiles déplacées, les fissures

56 Construire, rénover, habiter…

des revêtements de façade et de toiture. On

L’application d’un bardage est la solution la

peut réduire la pénétration des eaux de pluie

plus adéquate malgré les contraintes esthé-

dans les maçonneries extérieures par l’applica-

tiques et urbanistiques liées à ce type de

tion de produits, de peintures ou de crépis

finition.

hydrofuges (mais perméables à la vapeur

Une sous-toiture étanche à l’eau (mais permé-

d’eau, pour ne pas contrarier son évacuation).

able à la vapeur d’eau) et au vent garantit une

bonne protection des éléments de la charpen-

te. Une grande saillie du toit du côté sud-ouest

détourne des murs la pluie, la neige et le vent.

L’humidité ascensionnelle

Elle remonte du sol ou de la nappe phréatique

proche. Elle grimpe par capillarité dans les dal-

les de sol et dans les murs sur une hauteur

pouvant parfois atteindre 2 mètres au-dessus

des fondations.

L’humidité ascensionnelle est évitée par la mise

en œuvre, au pied des murs et sous les dalles de

sol, de barrières étanches empêchant les remon-

tées d’eau capillaire. Différentes techniques

existent : elles sont l’affaire de spécialistes. À

défaut de barrières étanches (dans les ancien-

nes constructions, on les a souvent oubliées),

différentes techniques existent pour assécher

les murs : elles sont aussi l’affaire de spécialistes.

Avant de se décider pour une technique, votre

architecte ou votre entrepreneur peut deman-

der un avis au CSTC (tél. 02/716 42 11).

Au niveau du sol, les eaux de ruissellement et

d’infiltration peuvent être soit écartées des

fondations par un talus aménagé autour de la

maison, soit évacuées par un drainage péri-

phérique au pied des fondations et un

remplissage de graviers filtrants. Il est impor-

tant de prévoir des regards à tous les

changements de direction des drains pour

contrôler leur bon fonctionnement et les net-

toyer en cas de besoin.

L’eau de condensation

Elle trouve son origine dans la vapeur d’eau

contenue dans l’air. À l’intérieur de l’habita-

tion, la vapeur d’eau est produite par les

activités dans la cuisine et dans la salle de

bains, par le séchage du linge, par la combus-

tion du gaz… mais aussi par la respiration et la

transpiration des occupants. Chaque personne

produit chaque jour environ 2 à 3 litres d’eau

sous forme de vapeur d’eau !

18 | DES HAIES COUPE-VENT CONSTITUENT DES BARRIÈRES

NATURELLES PROTÉGEANT LES FAÇADES FORTEMENT EXPOSÉES AUX

INTEMPÉRIES.

Construire, rénover, habiter… 57

Le point de rosée

en surface est « aspirée » par capillarité

L’air contient de l’eau sous forme de

sur une certaine profondeur au sein des

vapeur d’eau. Mais, l’air ne peut absorber

matériaux poreux.

qu’une quantité limitée de vapeur d’eau !

La vapeur d’eau peut se condenser à l’in-

Cette quantité dépend de sa température :

térieur d’une paroi (on parle de condensa-

plus l’air est chaud, plus il peut contenir

tion interne). Lorsque la vapeur d’eau se

d’humidité.

déplace au sein d’une paroi (par convec-

L’humidité relative (HR) de l’air est le rap-

tion ou par diffusion), elle peut entrer en

port (en %) entre la quantité de vapeur

contact avec une couche plus froide (la

d’eau contenue dans l’air et la quantité

sous-toiture, par exemple, la nuit ou par

maximale qu’il peut contenir à une tem-

temps froid), atteindre ainsi son « point

pérature donnée. L’humidité relative est

de rosée » et se condenser à l’intérieur

mesurée par un hygromètre.

même de la paroi. La condensation à l’in-

térieur d’une paroi risque d’endommager

la structure de la paroi et l’isolant.

Prévenir les phénomènes de

condensation de la vapeur d’eau

Dans la maison, réduire la production de

vapeur d’eau est difficile : impossible en

effet d’arrêter de cuisiner, de se laver, de

nettoyer, de lessiver, et… de respirer ! Il

faut toutefois prévoir une évacuation vers

Dans cet exemple, l’air à 20°C contient 20%

l’extérieur des appareils produisant de

de la quantité d’eau maximale qu’il peut

grandes quantités de vapeur d’eau :

contenir. Si on abaisse la température de l’air,

son humidité relative augmente. À 100%

séchoirs à linge, appareils de chauffage

d’humidité relative, une certaine quantité de

non raccordés à une cheminée…

vapeur d’eau passe à l’état liquide (sous

forme de gouttelettes d’eau sur les parois les

Heureusement, plusieurs stratégies per-

plus froides). C’est le phénomène de

mettent de

condensation.

prévenir les phénomènes de

condensation au niveau des parois.

La température à laquelle apparaît la

Certaines, comme la ventilation et le

condensation est appelée « point de

chauffage dépendent essentiellement du

rosée ».

comportement des habitants, d’autres,

comme l’isolation et l’étanchéité à l’air

La vapeur d’eau peut se condenser à la

sont liées à l’enveloppe du bâtiment.

surface d’une paroi (on parle de conden-

sation superficielle). Elle intervient

lorsque la température de surface de la

paroi est inférieure au « point de rosée »

de l’air intérieur chaud et humide qui

frôle cette surface. C’est souvent le cas

pour les simples vitrages, les murs froids

et les ponts thermiques. Si elle est

durable, la condensation superficielle

altère les revêtements poreux (papiers

En ventilant et en chauffant les locaux, on

prévient les phénomènes de condensation au

peints, plafonnage…). L’eau qui se dépose

niveau des parois.

58 Construire, rénover, habiter…

Ventiler les locaux

Les matériaux hygroscopiques sont carac-

En ventilant les locaux, on remplace l’air

térisés par un pourcentage élevé de pores

intérieur chaud et humide par de l’air

étroits (porosité fine) capables de

froid plus sec (même lorsqu’il pleut !). Cet

« coller » superficiellement (on parle

air froid, une fois chauffé, se leste de la

d’adsorption) des molécules de vapeur

vapeur d’eau intérieure avant d’être

d’eau. L’adsorption d’humidité hygrosco-

évacué vers l’extérieur : il a donc un pou-

pique est un processus très lent qui n’al-

voir asséchant.

tère pas la qualité et l’efficacité des maté-

riaux hygroscopiques.

En particulier, dans les locaux à forte pro-

duction de vapeur d’eau, il faut évacuer

Le bois a un grand pouvoir hygrosco-

rapidement vers l’extérieur l’humidité

pique : il peut adsorber jusqu’à 30% de

produite à l’intérieur : dans la cuisine, en

son poids sec à 100% d’humidité relative

faisant fonctionner la hotte pendant la

de l’air, tout en restant sec au toucher. La

cuisson, dans la salle de bains, en venti-

plupart des matériaux minéraux (carre-

lant après un bain ou une douche.

lage, faïence, béton, verre, fibre miné-

rale…) ne peuvent adsorber plus de 2 à 3%

Chauffer les locaux

(maximum 5%) d’humidité dans les

mêmes conditions.

En chauffant l’air de la maison, celui-ci

SOURCE : L’HABITAT ÉCOLOGIQUE. QUELS MATÉRIAUX CHOISIR ? , P. 28.

peut alors absorber plus d’eau à l’état de

vapeur. Les systèmes de chauffage des

La mise en œuvre de matériaux hygrosco-

locaux qui fonctionnent principalement

piques est particulièrement importante

par rayonnement élèvent la température

dans les locaux où l’on produit beaucoup

de surface des parois et diminuent de ce

de vapeur d’eau, comme la cuisine et la

fait le risque de condensation superficielle.

salle de bains : seul un quart à un tiers de

À certains endroits cependant, l’échange

la surface totale de leurs murs devrait être

de chaleur se fait plus difficilement, par

carrelé pour laisser de la place à une pein-

exemple dans les angles des murs, derrière

ture ou à un enduit (à la chaux, à l’argile…)

les armoires ou les tentures…

capable de bien gérer l’humidité.

Mettre en œuvre des matériaux qui

Isoler les parois

« amortissent » les pointes d’humidité

En isolant les parois, on augmente la tem-

Le bois non traité et ses dérivés, l’argile

pérature de leur surface, ce qui diminue le

crue, le plâtre naturel, la chaux… sont capa-

risque de condensation.

bles « d’adsorber 20» la vapeur d’eau en

Protéger les parois de l’humidité :

excès dans l’air intérieur, puis de la resti-

l’exemple d’une toiture

tuer lorsque l’air redevient plus sec. De tels

matériaux sont dits hygroscopiques (qui

L’humidité peut pénétrer dans la toiture

veillent à l’humidité de l’air) : mis en œuvre

de différentes manières :

à l’intérieur des locaux, ils contribuent à

3 par

convection : la vapeur d’eau

maintenir naturellement une humidité

contenue dans l’air chaud intérieur se

constante dans la maison et aident ainsi à

déplace en même temps que celui-ci 21

prévenir les dégâts dus à l’humidité dans

au travers des défauts d’étanchéité à

les éléments de construction.

l’air de la toiture ;

20 | L’ADSORPTION CONCERNE LA PÉNÉTRATION SUPERFICIELLE D’UN GAZ (VAPEUR D’EAU, SOLVANTS…) DANS UN MATÉRIAU SOLIDE.

21 | L’AIR CHAUD, PLUS LÉGER, S’ÉLÈVE NATURELLEMENT DANS LE BÂTIMENT : C’EST DONC LA TOITURE QUI SUBIRA PRIORITAIREMENT LA PRESSION DE L’AIR

CHAUD ET HUMIDE.

Construire, rénover, habiter… 59

3 par diffusion : la vapeur d’eau produite

OSB (Oriented Strand Board)… avec des

à l’intérieur migre à travers les maté-

joints bien fermés).

riaux poreux de la toiture ;

SOURCE : ISOLATION THERMIQUE DES TOITURES INCLINÉES. GUIDE PRA-

TIQUE DU MENUISIER ET DU COUVREUR, MINISTÈRE DE LA RÉGION WAL-

LONNE, DGTRE (DIRECTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES, DE LA

3 par le bois de construction humide : le

RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE), FONDS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DE LA CONSTRUCTION, 1998, P. 35.

bois pour la charpente est souvent

encore trop humide quand il est livré et

La vapeur d’eau produite dans les locaux

placé : même « sec », il peut encore

est quant à elle évacuée hors de la maison

contenir plus de 20% d’humidité. Pour

via un système de ventilation adapté.

préserver le bon fonctionnement de la

L’écran étanche à l’air et à la vapeur d’eau

toiture, cette humidité doit pouvoir s’en

échapper.

Si l’on souhaite en même temps contra-

rier la diffusion de vapeur d’eau dans la

Ces trois phénomènes n’ont pas la même

toiture, il faut alors choisir un écran

envergure ! :

étanche à l’air qui soit à la fois étanche à la

vapeur d’eau.

3 par % de diminution de l’humidité du

bois, les chevrons perdront environ

100 grammes d’eau sous forme de

Le pare-vapeur

vapeur (par m2 de toiture) ;

Classiquement, on empêche la diffusion

3 l’humidité apportée par convection

de la vapeur d’eau dans la toiture en met-

peut être supérieure à plusieurs cen-

tant en œuvre du côté intérieur de la paroi

taines de grammes au m2 par 24

(côté chaud) un écran étanche à l’air inté-

heures ;

rieur et de surcroît étanche à la vapeur

d’eau intérieur : un pare-vapeur (papiers

3 les apports par diffusion sont négligea-

kraft revêtus d’une feuille d’aluminium,

bles : moins de 10 grammes seulement

plaques isolantes de mousse synthé-

au m2 par 24 heures.

tique…).

Ainsi, dans la toiture, les problèmes d’hu-

midité liés au transport de la vapeur d’eau

par convection sont bien plus fréquents

que ceux liés à la simple diffusion de la

vapeur d’eau.

L’écran étanche à l’air : le pare-air

Ainsi, si la convection transporte souvent

beaucoup de vapeur d’eau, la diffusion est

en général très faible. Dès lors, pour éviter

les entrées de vapeur d’eau dans la toiture,

il faut stopper en priorité les déplace-

Du côté extérieur de la paroi (côté froid),

ments de l’air chaud intérieur (toujours

on place une sous-toiture de préférence

humide) à travers elle.

perméable à la vapeur d’eau. Avec une

À cet effet, on met en œuvre du côté inté-

sous-toiture imperméable, on risquerait

rieur de la paroi (côté chaud) un écran

d’emprisonner, dans la toiture, la vapeur

étanche à l’air intérieur : un pare-air

d’eau issue des défauts d’étanchéité de l’é-

(papiers kraft, plaques de plâtre, panneaux

cran étanche (jonction entre les lés, rac-

cords avec les parois et les huisseries…) ou

60 Construire, rénover, habiter…

de l’humidité du bois. En atteignant son

point de rosée, cette humidité pourrait

L’écran étanche à l’air et à la

occasionner des dégâts à la paroi.

vapeur d’eau exige une mise en

œuvre parfaite !

Pour tout comprendre…

La moindre imperfection dans la pose de l’é-

la valeur µd

cran étanche (jonction entre les lés, raccords

Dans une paroi, la perméabilité à la vapeur

avec les parois, les huisseries, les boîtiers élec-

d’eau d’une couche d’un matériau est donnée

triques, les conduites d’eau…) et la plus petite

par sa valeur µd (exprimée en m). Elle permet

déchirure dans l’écran se comportent comme

de convertir la couche du matériau considéré

des ponts thermiques : la chaleur s’échappe et

en une épaisseur d’air de perméabilité équi-

l’humidité s’installe (en se concentrant au

valente. Plus µd est grand, plus la couche du

niveau des entrées de vapeur d’eau).

matériau est imperméable à la vapeur d’eau.

Plus µd est petit, plus la couche du matériau

est perméable à la vapeur d’eau.

La valeur µd se calcule en multipliant le coef-

ficient de perméabilité µ22 (donnée constante

pour chaque matériau) du matériau considéré

par l’épaisseur d (en m) de la couche.

Par exemple, un mur intérieur en briques plei-

nes de terre cuite cellulaire (µ = 7,50) de 14 cm

(0,14 m) d’épaisseur a une valeur µd de 7,50 x

0,14 m = 1,05 m (comme si la vapeur d’eau

devait traverser une couche d’air de 1,05 m).

Les classes d’écrans étanches à l’air

et à la vapeur d’eau

En fonction de leurs performances, on distin-

gue 4 classes d’écrans étanches à l’air et à la

Le freine-vapeur

vapeur d’eau :

Une autre stratégie, préconisée par le

• Classe 1 (E1) : 2 m < µd < 5 m.

milieu de l’éco-bioconstruction, consiste à

• Classe 2 (E2) : 5 m < µd < 25 m.

admettre, dans une certaine mesure, le

• Classe 3 (E3) : 25 m < µd < 200 m.

passage de la vapeur d’eau par diffusion

au sein des parois et à favoriser son éva-

• Classe 4 (E4) : 200 m < µd.

cuation hors des parois. Ainsi, du côté

Ainsi, un écran étanche à l’air et à la vapeur

chaud de la paroi, on place un « freine-

d’eau E2 arrêtera plus de vapeur d’eau qu’un

vapeur » et, du côté froid, une sous-toiture

écran E1. Dans les habitations, les classes d’é-

crans 1 et 2 sont les plus utilisées. Dans les

perméable à la vapeur d’eau. On dit alors

bâtiments avec production importante d’hu-

de la paroi qu’elle est ouverte à la diffusion

midité (restaurants, lavoirs, piscines,

de la vapeur d’eau (ou qu’elle est « perspi-

bâtiments climatisés…), on place des écrans

rante 23 »).

de classe 3 ou 4.

22 | ON PEUT TROUVER LES COEFFICIENTS µ DE CERTAINS MATÉRIAUX DANS L’ANNEXE DE LA PUBLICATION : L’ISOLATION THERMIQUE DES MURS CREUX, GUIDE PRATIQUE POUR LES ARCHITECTES, F. SIMON, J.-M. HAUGLUSTAINE, MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE, DGTRE (DIRECTION GÉNÉRALE DES

TECHNOLOGIES, DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉNERGIE), 1996, P. 63.

23 | LE PHÉNOMÈNE DE « PERSPIRATION » CONCERNE L’ÉVAPORATION DE L’EAU AU NIVEAU DE LA PEAU SANS SUDATION APPARENTE.

Construire, rénover, habiter… 61

La diffusion de la vapeur d’eau n’endom-

mage pas la paroi pour autant que l’humi-

Si on admet la diffusion

dité soit correctement évacuée. Des

de la vapeur d’eau à travers les

recherches menées en Allemagne ont

parois, il faut que celles-ci puissent

montré que la valeur µd idéale d’un

rester saines et efficaces

freine-vapeur se situe légèrement au-

dessus de 2 m (= 2 m 30) (classe d’écran

en présence d’eau !

E1). Des fabricants ont mis au point un

Construire des parois ouvertes à la diffusion

freine-vapeur avec une valeur µd variable

de la vapeur d’eau implique le choix de maté-

selon le taux d’humidité ambiante :

riaux capables de bien l’adsorber lors des

pointes d’humidité et de bien la gérer si elle

3 en hiver, la vapeur d’eau produite par

vient à se condenser (en atteignant son point

les habitants à l’intérieur de la maison a

de rosée).

tendance à diffuser vers l’extérieur, plus

Ainsi, un isolant hygroscopique (la cellulose,

froid donc plus sec. Pour protéger la

le lin…) conservera sa forme et son pouvoir

toiture des entrées d’humidité, le

isolant lorsqu’il aura adsorbé de la vapeur

freine-vapeur, avec une valeur µd plus

d’eau et, en cas de condensation, répartira

élevée (= 3,50 m), ralentit le passage par

l’eau uniformément sur une grande superficie

diffusion de la vapeur d’eau produite à

par effet de capillarité de sorte que la paroi

pourra sécher plus rapidement.

l’intérieur ;

Les isolants non hygroscopiques, comme les

3 en été, les rapports de température s’in-

laines minérales, s’alourdissent et se tassent

versent et la vapeur d’eau a alors ten-

en présence d’humidité et perdent ainsi de

dance à diffuser de l’extérieur vers l’in-

leur pouvoir isolant.

térieur. Pour permettre à la toiture de

sécher complètement – humidité

entrée par diffusion (en hiver) ou via

Dans le cas d’une toiture plate24 ou d’une

les défauts d’étanchéité de l’écran

sous-toiture à faible diffusion de vapeur

étanche à l’air et humidité du bois –, le

d’eau (feuilles en polyéthylène…), la capa-

freine-vapeur, avec une valeur µd plus

cité de séchage de la toiture dépendra

basse (= 0,80 m), autorise la diffusion

exclusivement de la capacité du freine-

de la vapeur d’eau vers l’ambiance plus

vapeur à laisser diffuser la vapeur d’eau

sèche des locaux.

vers l’intérieur des locaux en été. Le

SOURCE : OFFICE DE RECHERCHE ET D’ESSAI DE MATÉRIAUX, LEIPZIG.

freine-vapeur constitue alors l’unique

« sortie de secours » pour la vapeur d’eau

présente dans la toiture.

Avec une sous-toiture perméable à la

vapeur d’eau (panneaux en fibres de

bois…), un séchage par l’extérieur est pos-

sible également en hiver. Ainsi, deux prin-

cipes favorisent le séchage de la toiture

par l’extérieur :

3 la couche la plus perméable à la vapeur

d’eau doit être posée du côté extérieur

de la paroi, la moins perméable du côté

24 | UNE TOITURE PLATE EST UNE TOITURE PAR DÉFINITION ÉTANCHE : SON ÉTANCHÉITÉ EST ASSURÉE PAR UNE MEMBRANE (PVC, BITUME, EPDM, CUIVRE OU

ZINC). ELLE EST DONC IMPERMÉABLE À LA VAPEUR D’EAU.

62 Construire, rénover, habiter…

intérieur 25. Ainsi la vapeur d’eau est

membrane EPDM (caoutchouc synthé-

évacuée de plus en plus facilement (de

tique…), pour la sous-toiture (panneaux

plus en plus vite) de l’intérieur vers l’ex-

en fibres de bois, feuilles plastiques…),

térieur ;

pour l’isolant (cellulose, laine minérale,

liège…), pour la finition intérieure

3 la couche la plus isolante doit être

(plâtre naturel, plâtre synthétique…).

posée du côté extérieur de la paroi (iso-

Autrement dit, de la succession des

lation du bâtiment par l’extérieur).

matériaux de la paroi favorisant ou non

Ainsi, on empêche la vapeur d’eau d’at-

l’évacuation de l’humidité vers l’exté-

teindre son point de rosée (et donc de

rieur en hiver ;

se condenser) dans la paroi.

SOURCE : DUURZAAM EN GEZOND BOUWEN EN WONEN VOLGENS DE

3 de la destination du local (pièce d’eau,

BIO-ECOLOGISCHE PRINCIPES, HUGO VANDERSTADT, ECOBOOKS,

LONDERZEEL, 1996.

living…) ;

3 du type de construction (rénovation,

Pare-vapeur ou freine-vapeur ?

construction neuve, ossature bois,

La perméabilité à la vapeur d’eau de l’é-

construction lourde…).

cran étanche à l’air et à la vapeur d’eau

Dans tous les cas, pour garantir une paroi

doit être analysée en fonction :

saine, le choix du type d’écran étanche à

3 du type de matériaux choisis pour la

l’air et à la vapeur d’eau devrait être confié

couverture du toit (tuiles en terre cuite,

à un spécialiste.

Des techniques pour contrôler la qualité de l’isolation

Des techniques existent qui permettent de vérifier la qualité de l’isolation. En Allemagne, par exemple, elles sont courantes.

L’étanchéité à l’air de l’enveloppe peut être contrôlée à l’aide d’un ventilateur qui met le bâtiment en surpression et d’un fumigène : on voit la fumée produite s’échapper par les défauts d’étanchéité de l’enveloppe et on peut calculer les pertes.

Les déperditions thermiques de l’enveloppe peuvent être décelées à l’aide d’une caméra infrarouge produisant une image thermique du bâtiment. Le cliché est associé à une échelle de températures absolues pour constituer un thermogramme. Il permet de visualiser la mise en œuvre défectueuse de l’isolation, la dégradation ou l’absence locale d’isolant : le jaune, l’orange et le rouge signifient des déperditions thermiques importantes de l’enveloppe.

© DOMINIQUE COMPÈRE

© INFRAVISION

25 | CERTAINS FABRICANTS INDIQUENT LES COEFFICIENTS DE PERMÉABILITÉ µ DES MATÉRIAUX DANS LEURS FICHES TECHNIQUES. MAIS LES VALEURS OU LES

UNITÉS DIFFÈRENT PARFOIS SUIVANT LE PAYS D’ORIGINE DES MATÉRIAUX. INFORMEZ-VOUS !

Construire, rénover, habiter… 63

Les différentes couches

L’espace technique i

d’une bonne toiture

• permet la pose de câbles électriques

sans endommager l’écran étanche à l’air

Construire une paroi, c’est assembler

et à la vapeur d’eau intérieurs.

différentes couches de matériaux,

La finition intérieure o

chacune adoptant des comportements

différents vis-à-vis de la chaleur, de

• constitue la peau intérieure de la paroi

l’air et de l’humidité.

et le support d’appareils d’éclairage par

exemple.

La couverture e

• arrête l’eau et l’évacue vers la gouttière.

À l’extérieur, du côté froid de l’isolant, la

couche d’étanchéité à l’air extérieur : la

sous-toiture r

• évacue l’eau infiltrée accidentellement

(bris ou envol d’un élément de la toi-

ture, tempête…) et l’eau qui s’est

condensée au dos de la couverture. À

cet effet, des contre-lattes disposées

sous les lattes permettent à l’eau de

s’écouler vers la gouttière ;

• renforce la résistance de la couverture à

la tempête ;

• améliore l’étanchéité de la toiture à la

poussière ;

• renforce la résistance thermique du toit

en limitant les courants de convection ;

• protège l’isolation thermique du toit.

L’isolant t

• diminue le flux de chaleur qui traverse

l’enveloppe ;

• réduit la quantité de chaleur nécessaire

pour obtenir un bon niveau de confort

thermique et entraîne donc un gain d’é-

nergie.

À l’intérieur, du côté chaud de l’isolant, l’é-

SOURCE : ISOLATION THERMIQUE DES TOITURES INCLINÉES. GUIDE PRA-

TIQUE DU MENUISIER ET DU COUVREUR, MINISTÈRE DE LA RÉGION WAL-

cran étanche à l’air et à la vapeur d’eau

LONNE, DGTRE, FONDS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA

CONSTRUCTION, 1998, P. 19.

intérieurs u

• rend l’enveloppe étanche à l’air inté-

¡ À consulter :

rieur ;

Isolation thermique des toitures inclinées.

• empêche les fuites d’air chaud ;

Guide pratique du menuisier et du couvreur.

• arrête (ou freine) la migration de la

L’isolation écologique. Conception,

vapeur d’eau contenue dans l’air inté-

matériaux, mise en œuvre, J.-P. Oliva, Terre

rieur.

Vivante, France, 2001, 237 p.

64 Construire, rénover, habiter…

Le confort et la santé rature des murs du jardin et du gazon qui

ont « pris » le soleil durant toute la

dans l’habitat

journée. L’air est calme et son taux d’hu-

midité relative avoisine les 30 à 70%. Ce

Les concepteurs d’un habitat durable

sont là les conditions optimales du confort

seront attentifs à répondre aux besoins

hygrothermique. Essayons de les repro-

de confort et de santé des futurs

duire dans la maison, pendant la période

occupants.

de chauffe…

La température, le degré d’humidité de

l’air, la qualité de l’air, la lumière, l’acous-

Du soleil dans la maison !

tique, la qualité de l’eau… sont autant de

Le soleil émet de l’énergie sous forme

facteurs qui conditionnent le bien-être

de rayonnement électromagnétique.

dans la maison. Méconnaître ces facteurs,

Lorsqu’il rencontre un corps solide, ce

c’est risquer de concevoir une habitation

rayonnement se transforme en chaleur

inconfortable ou malsaine et, à terme,

dont une partie est absorbée par le

d’être exposé à des frais de santé et d’as-

corps solide. C’est ainsi, par

sainissement des lieux et, parfois, d’être

rayonnement, que le soleil réchauffe la

contraint de « mettre la clef sous le

Terre et notre corps. S’il chauffait

paillasson » !

directement l’air, la vie sur Terre serait

intenable. Notre corps apprécie la

Le confort

chaleur rayonnante du soleil.

hygrothermique

Dans l’habitat, pour retrouver une chaleur

proche de celle fournie par le soleil, il faut

« Se sentir bien au chaud quand

privilégier les systèmes de chauffage qui

dehors il fait froid » est depuis

fonctionnent principalement par rayonne-

toujours une préoccupation de

ment plutôt que les systèmes qui privilé-

l’Homme en quête de confort.

gient la convection. Ce n’est pas l’air de la

maison qu’il faut chauffer, mais bien l’être

humain qui y habite.

Pendant très longtemps, la chaleur rayon-

nante du feu de bois fut le seul moyen de

chauffage permettant à l’Homme de se

protéger du froid.

Mais au fait, qu’est-ce que le confort ?…

Imaginez-vous un instant « prenant le

soleil », assis dans votre jardin à la fin

d’une belle après-midi d’été. Le thermo-

mètre affiche 20°C. C’est aussi la tempé-

Construire, rénover, habiter… 65

20°C « ressentis »

La chaleur se déplace toujours du

Ce n’est pas parce que le thermomètre

corps le plus chaud vers le corps le

affiche « 20°C » que nous ressentons for-

plus froid

cément ces 20°C ! La température effecti-

Outre le rayonnement, il existe deux autres

vement ressentie par notre corps est la

modes de transmission de la chaleur d’un

moyenne entre la température de l’air (t°

corps à un autre :

air) et celle des parois qui nous entourent

• par convection : au contact d’un corps solide

(t° parois).

chaud (un radiateur par exemple), l’air en

t° ressentie = (t° air + t° parois) /2

mouvement s’échauffe et

se dilate. Il devient

Prenons, par exemple, un local où l’air est

alors plus léger et a

chauffé à 20°C.

tendance à s’éle-

ver, puis il

1 Si les parois du local sont également à

r e d e s c e n d

20°C, la température ressentie par

en se refroi-

notre corps est égale à 20°C. À cette

dissant le

température, nous éprouvons une sen-

long des

parois du

sation de confort.

local, et ainsi de

2 Par contre, si les parois du local sont à

suite… Une circu-

16°C, la température ressentie par

lation spontanée

de l’air s’établit dans le local. C’est de cette

notre corps est égale à 18°C. Nous

façon que le chauffage par

éprouvons alors une sensation d’incon-

convection réchauffe l’air de

fort : nous frissonnons.

la maison ;

Dans ce cas, pour atteindre une tempéra-

• par conduction : la chaleur

ture de confort de 20°C, il faudra pousser

se transmet d’un corps

la température de l’air à 24°C

chaud à un autre

plus froid par

((16°C + 24°C) /2 = 20°C), c’est-à-dire aug-

contact direct.

menter le chauffage et donc consommer

plus d’énergie.

1

2

Un petit tour du côté du

20°

16°

thermomètre : 20°C partout !

Dans la maison, la température de

l’air et celle des parois sont deux

facteurs essentiels du confort

thermique : en effet, les transmissions

20° (air ambiant)

20° (air ambiant)

de chaleur à l’air et aux parois

représentent 70% du bilan des pertes

30-70%

30% 70%

de chaleur du corps humain.

0,2m/sec

0,2m/sec

20+20

20+16

2

20°

18°

2

66 Construire, rénover, habiter…

Dans l’habitat, pour obtenir une tempéra-

Pourquoi avons-nous froid ?

ture des parois suffisamment élevée, il

Le corps humain se refroidit en cédant une

faut isoler les parois et privilégier les sys-

partie de sa chaleur à son environnement, en

tèmes de chauffage qui fonctionnent prin-

général plus froid que lui. Ainsi, il cède de sa

cipalement par rayonnement (ils chauf-

chaleur à l’air ambiant par convection, aux

fent les parois de la maison).

parois environnantes par rayonnement (sur-

tout vers les parois extérieures plus froides,

comme les fenêtres, les murs non isolés…), au

20°C devant, 20°C derrière, 20°C

sol par conduction (via la plante des pieds). Il

sur les côtés

en transmet aussi par la respiration et par l’é-

Le corps humain aime à être réchauffé

vaporation de la sueur au niveau de la peau26.

latéralement ! Il est donc particulièrement

Des échanges thermiques trop importants

sensible à la température des parois verti-

sont ressentis comme inconfortables.

cales qui l’entourent : lorsqu’elles sont

froides, il rayonne sa chaleur vers elles

(comme pour les réchauffer). La tempéra-

ture des parois constitue donc un facteur

important de confort. Ainsi, dans une

cathédrale, nous éprouvons souvent une

sensation de froid : le chauffage de l’air

suffira difficilement à compenser la trans-

mission de notre chaleur vers les pierres

froides des murs.

En augmentant la température de surface

des parois, on évite l’inconfort du rayon-

nement froid des parois.

2°C en moins pour la tête !

Notre tête a besoin de moins de chaleur

que le reste du corps : à -10°C, on peut

encore sortir sans chapeau, par contre,

une « petite laine » pour le corps et des

chaussettes aux pieds ne sont pas super-

Les pertes de chaleur du corps humain

flues. Toutefois, pour un confort homo-

Par convection : 35%.

gène, « des pieds à la tête », la différence

Par rayonnement : 35%.

entre la température du sol et celle du pla-

Par la transpiration : 24%.

fond ne devrait pas dépasser 2°C.

Par conduction : 1%.

À 20°C, le fond de l’air est encore

frais !

L’évaporation de la sueur provoque une

sensation de froid au niveau de la peau.

Plus l’air est chaud, plus la transpiration

s’accentue. Un air relativement frais limi-

tera donc la sensation d’inconfort.

26 | L’INGESTION DE NOURRITURE INTERVIENT POUR UN PEU PLUS DE 5% DANS LES PERTES THERMIQUES DU CORPS HUMAIN.

Construire, rénover, habiter… 67

Un petit tour du côté de

Des matériaux pour la

l’hygromètre : 30 à 70%

bioconstruction

d’humidité relative !

Certains matériaux contribuent à amé-

Une humidité relative de l’air

liorer les conditions de confort dans l’ha-

comprise entre 30 et 70% est ressentie

bitat :

comme confortable.

3 les matériaux hygroscopiques comme

le bois non traité, l’argile, le plâtre

Un air trop sec (< 30% d’humidité rela-

naturel, la chaux… aident à maintenir

tive) augmente l’évaporation de la sueur,

une humidité constante à l’intérieur de

entraîne un assèchement des muqueuses

la maison ;

des yeux et du nez, qui s’irritent et peu-

vent alors moins bien remplir leur fonc-

3 les matériaux « lourds » (à forte inertie

tion. De plus, l’air sec maintient les pous-

thermique), comme la pierre, la terre

sières en suspension dans l’air intérieur

cuite, la terre crue… aident à maintenir

(humides, elles sont alourdies et retom-

une température constante à l’intérieur

bent sur le sol) et crée ainsi une ambiance

de la maison.

propice aux phénomènes allergiques.

L’isolation thermique des parois

Une ambiance trop humide (> 70% d’hu-

midité relative) est étouffante, car elle

L’isolation thermique des parois par l’exté-

entrave l’évaporation de la sueur.

rieur permet d’augmenter la température

de surface des parois et préserve leur

Un petit tour du côté de

capacité à absorber la chaleur en excès.

l’anémomètre : l’air est calme !

La ventilation

Plus la vitesse de l’air au voisinage de

La ventilation des locaux permet d’évacuer

la peau est élevée, plus les échanges

à l’extérieur la vapeur d’eau produite à l’in-

de chaleur par convection

térieur. Elle prévient ainsi les phéno-

s’accentuent. La sensation d’inconfort

mènes de condensation et l’apparition de

apparaît avec une vitesse de l’air

moisissures dans la maison.

supérieure à 0,2 m/s (sauf lorsque l’air

est très chaud).

Le chauffage des locaux

De même, l’air en mouvement refroidit le

En matière d’habitat durable, il faut éva-

corps humain en augmentant l’évapora-

luer les systèmes de chauffage en priorité

tion de la sueur à la surface de la peau.

en fonction de leur consommation d’é-

nergie et de leur influence sur le confort

« Construire » le confort

et la santé des habitants.

hygrothermique

En optant pour un système de chauffage

Il faut « construire » le confort

qui fonctionne principalement par rayon-

hygrothermique dès la conception de

nement, on devra chauffer moins pour

la maison.

obtenir la même sensation de confort

qu’avec un système qui fonctionne en

grande partie par convection… Or,

chauffer à 20°C plutôt qu’à 22°C permet

d’économiser 10% d’énergie sur une

année !

68 Construire, rénover, habiter…

Lorsque « confort » rime avec « économie » !

Le chauffage par rayonnement

Le chauffage par convection

Comme le soleil, il chauffe notre corps et les

Il chauffe l’air du local et l’air chaud ne fait

parois du local. Celles-ci émettent à leur tour

qu’effleurer la surface de notre peau.

de la chaleur dans toutes les directions. Tout

L’air chaud monte et réchauffe en priorité la

le local est chauffé uniformément.

partie de notre corps qui en a le moins

besoin : la tête. Plus bas, l’air est plus froid : il

faut chauffer davantage pour avoir chaud

« des pieds à la tête » : il faudra 30°C au pla-

fond pour avoir 20°C dans la pièce.

Le délai de mise à température du local est

Si la source de chaleur est suffisamment puis-

plus long. Mais le local se refroidit moins vite

sante, il permet une mise à température plus

lorsque la source de chaleur est coupée : les

rapide du local, l’air se réchauffant plus vite

parois ré-émettent lentement la chaleur

que les parois. Mais le local se refroidit plus

absorbée.

rapidement lorsque la source de chaleur est

coupée.

L’air n’est pas chauffé : il reste relativement

L’air est chauffé : il est moins frais et plus sec.

frais et est moins sec.

Les parois du local sont chaudes.

Les parois du local sont plus froides : il faut

chauffer davantage pour obtenir une sensa-

tion de confort.

Il n’occasionne pas de mouvements d’air : la

Il produit des mouvements d’air entraînant

vitesse de l’air est normalement inférieure à

poussières, polluants, allergènes… L’habitant

0,1 m/s.

se trouve en permanence dans un nuage de

poussières.

La vitesse de l’air peut atteindre 0,4 m/s.

Il « souffle » donc 4 fois plus fort et il faut

chauffer davantage pour obtenir une sensa-

tion de confort.

La plupart des corps de chauffe émettent

fournie par l’eau chaude était accumulée

la chaleur à la fois par convection et par

dans la simple paroi lourde du radiateur

rayonnement. En règle générale, pour

(inertie thermique), puis émise (à 80%

fonctionner principalement par rayonne-

par rayonnement) lentement dans toutes

ment, le corps de chauffe aura une surface

les directions et transmise à toutes les sur-

importante et une température de surface

faces plus froides du local.

modérée (systèmes fonctionnant à basse

température).

Produire de l’eau à basse

température

Les radiateurs

Dans les systèmes de chauffage à basse tempé-

De grande taille (2 m x 2 m, par exemple),

rature, l’eau chaude peut être produite par

les anciens radiateurs en fonte27 conte-

une chaudière à haut rendement à basse tem-

pérature (au gaz naturel, au mazout ou au

naient beaucoup d’eau circulant à basse

bois), des panneaux solaires ou une pompe à

température (50°C, voire 30°C). La chaleur

chaleur.

27 | ON TROUVE DANS LE COMMERCE DES RADIATEURS EN TÔLE D’ACIER ÉPAISSE FABRIQUÉS DANS DES FORMES PLUS CONTEMPORAINES. LEUR COÛT EST

RELATIVEMENT ÉLEVÉ.

Construire, rénover, habiter… 69

Aujourd’hui, pour des raisons écono-

Les murs chauffants

miques, on construit des radiateurs plus

Les murs chauffants accumulent la cha-

petits et avec des tôles en acier ou en alu-

leur fournie par de l’eau chaude à basse

minium plus minces. Ils peuvent contenir

température, puis la rayonnent uniformé-

moins d’eau qui doit ainsi circuler à des

ment et latéralement dans le local (le corps

températures plus élevées (entre 70°C et

humain aime à être chauffé latéralement).

90°C) fournissant principalement de la

chaleur par convection. Leurs tôles minces

Les tuyaux d’eau en serpentins sont inté-

ne permettent pas d’accumuler la chaleur

grés dans les murs : dans des blocs de

fournie par l’eau chaude : la chaleur est

terre cuite ou de silico-calcaire munis de

directement transmise à l’air froid qui

creux, dans des panneaux de finition en

entre ainsi en mouvement. Par exemple,

plâtre ou dans l’enduit de finition en

avec un radiateur (1 m x 1 m) comprenant

plâtre ou en argile. Ils s’adaptent aussi à la

plus de 3 tôles et pourvu d’ailettes de

rénovation des bâtiments anciens lorsqu’il

convection (effet de cheminée augmentant

faut refaire des parois intérieures et

la vitesse de l’air), la part de convection peut

lorsque l’on ne souhaite pas installer un

atteindre 90%. Un tel radiateur porterait

plancher chauffant pour conserver des

mieux le nom de convecteur.

planchers légers existants.

Avec les convecteurs, la transmission

thermique s’effectue presque exclusive-

ment par convection : l’appareil attire l’air

froid situé sous lui, le réchauffe et libère

l’air chaud par le haut. Plus le cache-

convecteur est haut, plus rapide est le flux

d’air chaud (effet de cheminée).

SOURCE : LE CHAUFFAGE CENTRAL DANS LES HABITATIONS, MINISTÈRE DE

LA RÉGION WALLONNE, DGTRE, JAMBES, 1998, P. 16.

¡ À consulter :

Le chauffage central dans les habitations.

Le plancher chauffant

© M. HAUSEUX

Dans le cas d’un chauffage par le sol, la

En limitant à 2 m la hauteur des tuyaux d’eau

transmission de chaleur s’effectue surtout

dans des murs de 2 m 50, on ne chauffe pas les

par rayonnement. Le plancher chauffant

50 cm restants (notre tête a besoin de moins

de chaleur). C’est un quart du volume de la

chauffe le local par l’intermédiaire d’une

maison que nous ne devons pas chauffer !

chape massive en béton (inertie ther-

SOURCE : MARCELLE HAUSEUX, CHAUFFAGISTE.

mique) parcourue par un réseau de

tuyaux en serpentins dans lesquels l’eau

Si l’eau chaude est fournie par une pompe

circule à basse température : entre 25°C et

à chaleur, il faut prévoir suffisamment de

40°C (50°C maximum).

surface de murs (au moins 60 m2) pour

pouvoir travailler avec des températures

Vu son inertie thermique, le chauffage par

d’eau de 25 à 35°C. Avec moins de surface

le sol est un système de chauffage à réac-

de murs, on doit augmenter la tempéra-

tion lente : son utilisation est donc décon-

ture de l’eau et la pompe à chaleur n’est

seillée dans les habitations où les occu-

plus performante : elle consomme plus

pants ont un rythme de vie varié ou sont

d’électricité pour son fonctionnement.

souvent absents.

70 Construire, rénover, habiter…

La régulation de la température s’opère

fonctionnant en continu grâce à un

comme pour les radiateurs classiques :

réglage de la combustion performant.

thermostats, vannes thermostatiques…

Certains poêles, comme les poêles en stéa-

Le feu ouvert

tite28, les poêles en faïence (d’origine

autrichienne) et les poêles de masse sont

C’est le type même du chauffage par

conçus pour fonctionner en grande partie

rayonnement, mais l’absence d’une masse

par rayonnement : ils sont revêtus de

d’accumulation rend impossible une

matériaux « lourds » (briques ou pierres

émission de chaleur prolongée. Dans un

réfractaires, béton réfractaire, terre crue…)

feu ouvert, la température des parois inté-

capables d’accumuler la presque totalité

rieures reste trop faible pour réaliser une

de la chaleur produite par la combustion

combustion complète : son rendement est

(leur température de surface ne dépasse

faible et des substances toxiques peuvent

pas 150°C). La chaleur est ensuite resti-

être émises pendant la combustion.

tuée de manière progressive (le poêle se

Les poêles

vide de sa chaleur), principalement par

Lorsqu’on brûle du bois, il faut veiller à ce

rayonnement. Les matériaux « lourds »

qu’il soit bien sec sinon une

maintiennent, au sein du foyer, une tem-

grande part de l’énergie pro-

pérature de combustion élevée (supé-

duite sera perdue, car elle ser-

rieure à 800°C) garantissant une combus-

vira à transformer en vapeur

tion complète.

d’eau l’humidité contenue dans le bois. La

Avec un long temps de chauffage et un

combustion, moins efficace, entraînera

long temps de refroidissement des locaux,

alors des émissions de substances

ces poêles sont bien adaptés à une habita-

toxiques. L’idéal est d’utiliser du bois

tion occupée en permanence. Leurs

coupé depuis deux ans et stocké à l’abri

inconvénients sont leur encombrement et

des intempéries.

leur prix élevé. Mais il existe des modèles

Les poêles classiques (à bois et au

plus compacts et à meilleur marché.

charbon) à simple paroi en tôle sont sou-

vent considérés comme des systèmes qui

produisent de la chaleur par rayonne-

ment. Mais leur paroi extérieure atteint

facilement des températures supérieures

à 300°C, entraînant un important déplace-

ment d’air et faisant ainsi grimper la pro-

portion de chaleur de convection jusqu’à

80%. L’absence d’une masse d’accumula-

tion (inertie thermique) rend impossible

une émission de chaleur prolongée. Il est

nécessaire d’alimenter régulièrement le

feu pour maintenir la chaleur du local. Au

sein du corps de chauffe, la température

est trop basse pour garantir une combus-

© TULIKIVI

tion complète. Néanmoins, on trouve sur

Le mode de vie des habitants doit être

le marché d’excellents poêles en fonte

adapté au chauffage au bois qui nécessite

d’allumer le feu chaque jour.

28 | IL EST REVÊTU D’UNE PIERRE RÉFRACTAIRE NATURELLE : LA STÉATITE (LES FINLANDAIS L’APPELLENT PIERRE À FEU).

Construire, rénover, habiter… 71

La qualité de l’air intérieur

(exposition à de faibles doses, 24 heures

sur 24, la vie durant). De plus, les popula-

L’air intérieur de nos maisons n’est pas

tions exposées montrent des sensibilités

à l’abri des pollutions ! Pour

diverses selon qu’il s’agira d’adultes en

construire, rénover, aménager,

bonne santé, de jeunes enfants en crois-

entretenir, bricoler, nous chauffer,

sance, de femmes enceintes, de per-

cuisiner… nous importons, dans nos

sonnes âgées, malades ou sous-alimen-

maisons, toutes sortes de matériaux,

tées. « Parfois, un facteur unique est en

de produits et d’équipements

cause : c’est le cas du saturnisme, dont le seul

susceptibles de libérer dans l’air

facteur causal est l’absorption de plomb.

intérieur des polluants divers : des gaz,

Mais, plus fréquemment, plusieurs facteurs

des solvants, des poussières, des fibres,

sont en jeu. Ils sont soit clairement établis,

des pesticides, des contaminants

soit suspectés, unanimement établis ou

biologiques…

controversés. »

Ainsi, l’air que nous respirons à l’intérieur

SOURCE : DR ROLAND, Mme M. PREVOST, FÉDÉRATION DES MAISONS

MÉDICALES ET DES COLLECTIFS DE SANTÉ FRANCOPHONES.

est souvent chargé d’un « cocktail » de pol-

Enfin, certains polluants peuvent ren-

luants susceptibles d’affecter notre santé.

forcer les effets d’autres polluants : par

Dans certains cas, et pour certaines sub-

exemple, l’exposition aux oxydes d’azote

stances, la pollution peut être équivalente ou

(NO

plus importante à l’intérieur qu’à l’extérieur.

X), émis lors de la cuisson au gaz des

aliments, augmente le risque d’allergie

La pollution intérieure peut être à l’origine

aux acariens ou à d’autres allergènes pré-

de pathologies chroniques diverses :

sents dans la maison.

fatigue, maux de tête, irritations, allergies,

Il ne faut pas perdre de vue

asthme, sensibilité accrue aux produits

la dimension sociale de la

chimiques, troubles de la reproduction,

problématique santé-envi-

du système immunitaire et du système

ronnement : les moisis-

nerveux… Elle peut parfois être la cause de

sures, les intoxications au

décès : à court terme, comme dans le cas

CO, le saturnisme… sur-

d’une intoxication au monoxyde de car-

viennent le plus souvent dans des habita-

bone (CO); à plus long terme, comme

tions vétustes occupées par des personnes

dans celui du cancer !

défavorisées. Il faudrait prioritairement

Selon nos activités, nous passons de 80 à

prendre en compte de telles situations.

90% de notre temps dans des milieux

intérieurs : à la maison, sur notre lieu de

® Qui contacter ?

RISQUE (Réseau d’Intervention en Santé

travail ou à l’école, dans les moyens de

et QUalité de l’Environnement asbl.

transport, les magasins, les cinémas, les

restaurants, les centres sportifs, les hôpi-

Les principaux polluants de l’air

taux…

dans l’habitat

Il n’est pas toujours facile d’évaluer avec

Connaître l’origine de la présence de

précision les risques pour la

polluants à l’intérieur de nos

santé dus à l’exposition aux

habitations permet de concevoir, de

polluants intérieurs. Ainsi, on

construire, d’aménager et d’habiter

manque de données sur les

des maisons durablement adaptées

effets à long terme de faibles

aux exigences de santé des futurs

concentrations de polluants

occupants.

72 Construire, rénover, habiter…

¡ À consulter :

Les pollutions dans l’air intérieur des bâtiments.

Site internet du Projet Sandrine (SANté-

Diagnostic. Incidences sur la santé.

Développement duRable-INformation-

Environnement) :

Site internet de la Fédération Belge contre le

www.ful.ac.be/hotes/sandrine.

Cancer : www.cancer.be.

Construire, rénover, habiter… 73

La fumée de tabac

geant de la chaleur. Si elle est complète, la

Le tabagisme est la source principale de

combustion ne devrait pratiquement pas

substances cancérigènes à l’intérieur des

produire de fumée, sinon un peu de «

bâtiments : la combustion du tabac pro-

fumée blanche » contenant du dioxyde de

duit du benzène et des goudrons qui

carbone (CO2) et de la vapeur d’eau (H2O),

jouent un rôle majeur dans le risque d’ap-

deux produits non toxiques pour l’Homme

parition du cancer du poumon.

et présents naturellement dans l’air que

nous expirons. Une fumée noire indique

Mais la fumée de tabac apporte des cen-

une combustion incomplète. Celle-ci

taines d’autres substances nuisibles à la

induit deux types de nuisances :

santé. Parmi elles, le monoxyde de car-

bone (CO) : il se fixe sur l’hémoglobine du

3 elle gaspille l’énergie : une partie de l’é-

sang (à la place de l’oxygène) et réduit

nergie contenue dans le combustible

ainsi l’oxygénation des tissus et des

s’échappe avec la fumée (rendement

organes de notre corps. La nicotine quant

médiocre des appareils de chauffage) ;

à elle se fixe dans le cerveau et est respon-

3 elle est source de pollution de l’air : les

sable de la dépendance physique au tabac.

gaz imbrûlés contiennent de nom-

Le tabac ne nuit pas seulement à la santé

breuses substances nuisibles à l’envi-

des fumeurs : chez les cohabitants non-

ronnement et à la santé : monoxyde de

fumeurs (les enfants en particulier), le

carbone (CO), oxydes d’azote (NOx),

tabagisme passif est responsable de maux

particules fines, dioxines…

divers : irritations des yeux, du nez et de la

Pour que la combustion soit complète,

gorge, maux de tête, vertiges, nausées,

elle doit s’effectuer en présence de suffi-

fatigue… Il augmente le risque de déve-

samment d’oxygène dans l’air – pour

loppement d’allergies respiratoires et… de

brûler 1 ml de gaz, il faut 10 ml d’air – et

cancer du poumon : l’OMS estime qu’en-

dans des appareils performants garantis-

viron 10% des cancers du poumon chez

sant une température de combustion

les non-fumeurs seraient dus

interne élevée, supérieure à 800°C – les

à l’exposition à la fumée de

gaz ne brûlent complètement qu’à cette

cigarette ambiante.

température.

Même une bonne ventilation

Les installations au gaz (pour le chauffage

ne peut garantir une qualité de l’air satis-

et la cuisson) peuvent être une source

faisante dans un local occupé par un ou

importante d’oxydes d’azote (NOx).

plusieurs fumeurs.

Formés à haute température par réaction

de l’azote avec l’oxygène de l’air, ils s’accu-

Les gaz de combustion

mulent dans la pièce (par exemple au

Pour chauffer notre maison, pour pro-

moment de la préparation des repas) aug-

duire de l’eau chaude et pour cuisiner,

mentant ainsi le risque d’affections du

nous brûlons des combustibles contenant

système respiratoire. Il faut les évacuer

des atomes de carbone : du mazout, du

par une hotte aspirante.

charbon, du gaz ou du bois.

La combustion des combustibles liquides

Pendant la combustion, la température s’é-

(gaz, pétrole, mazout) produit de la vapeur

lève dans l’appareil de chauffage : les gaz

d’eau, beaucoup plus que lorsque l’on

combustibles se combinent alors à l’oxy-

brûle du charbon. Cette eau contribue à

gène de l’air (O2) et s’enflamment en déga-

augmenter l’humidité relative des locaux.

74 Construire, rénover, habiter…

Témoignage : le monoxyde de carbone

présentent alors des symptômes assez

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz

vagues : maux de tête, lourdeur d’es-

inodore, incolore et insipide. Il se forme

tomac, faiblesse musculaire, difficulté de

lorsque, par suite d’une insuffisance

concentration, modification de l’humeur…

d’oxygène, la combustion du combustible

En Belgique, chaque année, on déplore le

(charbon, mazout, pétrole, gaz ou bois) est

décès d’une centaine de personnes, et près

incomplète. Le CO se mêle alors insidieu-

de 2 000 sont hospitalisées des suites

sement à l’air que l’on respire, se fixe sur

d’une intoxication au CO !

l’hémoglobine du sang qui perd ainsi de

sa capacité à transporter l’oxygène : l’oxy-

Les causes d’intoxications au CO sont

génation des tissus et des organes tels que

variables. À Bruxelles, le principal respon-

les muscles, le cœur ou le cerveau s’en

sable est le chauffe-eau de 5 L non rac-

trouve réduite.

cordé à une cheminée et alimentant une

douche. Dans les anciennes régions

Dans le cas d’une intoxication aiguë au

minières de Charleroi, Mons ou Liège,

CO, la victime a mal à la tête, se plaint de

c’est le refoulement des poêles au charbon

vertiges. Elle se sent de plus en plus fati-

lors de périodes de redoux – en automne

guée, elle peut avoir des nausées et se

(octobre-novembre) et au printemps

mettre à vomir. Si, à ce stade, elle n’est pas

(mars-avril) – qui cause le plus de vic-

secourue très vite, elle risque de s’éva-

times. Pendant ces périodes, on réduit l’al-

nouir et de tomber dans un coma profond

lure de la combustion : une combustion

pouvant entraîner la mort.

au ralenti est toujours incomplète !

Toutes les intoxications au CO ne sont pas

Docteur Bernadette Tissot,

aussi graves. Dans un bon nombre de cas,

Centre Antipoisons.

les personnes sont exposées chronique-

SOURCE : CAHIERS HUB, MINISTÈRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES SOCIALES,

ment à de faibles quantités de CO. Elles

DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT, DÉPARTEMENT DES

RELATIONS INTERNATIONALES.

® Qui contacter ?

¡ À consulter :

En cas d’intoxication au CO :

Vous possédez un chauffe-eau ou un

chauffe-bain au gaz, un appareil de

• Service 100 ;

chauffage mobile (poêles à pétrole,

• Centre Antipoisons : 070/245 245 (urgences).

« butagaz », panneaux radiants…), un poêle

Pour des informations concernant l’utilisation

au charbon ? Le Centre Antipoisons et l’asbl

des appareils de chauffage :

Cultures et Santé ont réalisé pour vous des

brochures décrivant les règles à respecter

• Association Royale des Gaziers Belges, Rue

pour prévenir tout risque d’intoxication au

de Rhodes 125 à 1630 Linkebeek, tél.

CO.

02/383 02 00, fax 02/380 87 04, e-mail :

argb@argb.be ;

Prévenir l’intoxication au CO. Le guide de la

maison.

• Cedicol (Centre d’information des combus-

tibles liquides asbl), Rue de la Rosée, tél.

Attention au CO !

02/558 52 20, fax 02/523 97 88, e-mail :

info@informazout.be, site internet :

www.informazout.be ;

• Fédération nationale des grossistes belges

en charbon, Rue Duquesnoy 14 à 1000

Bruxelles, tél. 02/513 14 07.

Construire, rénover, habiter… 75

Si, dans un local, l’apport d’air frais ne

chambres ou les pièces de séjour. La

peut être suffisant et/ou si la cheminée est

tuyauterie de ventilation de la citerne doit

défectueuse, on peut opter pour des radia-

obligatoirement déboucher à l’extérieur

teurs, chauffe-bains, et chaudières étan-

du bâtiment, à l’air libre. Des problèmes

ches (appareils à ventouse) : l’air frais est

d’odeur dans le local de stockage témoi-

aspiré de l’extérieur et l’air vicié est rejeté

gnent d’une ventilation insuffisante.

à l’extérieur. Pour toutes ces installations,

il faut exiger un agrément technique.

La cheminée

La cheminée constitue le meilleur moyen

À Bruxelles, certaines inter-

pour évacuer les gaz de combustion. Pour

communales accordent une

garantir son fonctionnement optimal, cer-

prime de 247,89 1 pour le

tains points doivent être étudiés dès sa

remplacement d’un

conception : vents, diamètre, étanchéité et

chauffe-bain raccordé à une

isolation thermique du conduit, hauteur

cheminée de mauvaise qua-

du débouché… Demandez l’agrément

lité par un chauffe-bain étanche.

technique du conduit de cheminée choisi.

Renseignez-vous pour connaître les inten-

Dans tous les cas, c’est le type de chaudière

tions de votre intercommunale.

qui doit déterminer le type de conduit.

La combustion incomplète du mazout ou

du bois peut produire des substances can-

¡ À consulter :

cérigènes dont le benzène et des parti-

Les cheminées.

cules fines. Il faut veiller à brûler ces com-

bustibles dans des appareils qui assurent

On a changé la façon de

une combustion complète.

se chauffer mais pas les

cheminées !

La surveillance des cuves

Souvent, les problèmes relatifs au tirage des

à combustible liquide

anciennes cheminées sont liés au fait que la

enfouies dans le sol

technologie des chaudières a progressé tandis

que les cheminées n’ont pas évolué :

Les citernes à mazout d’un volume supérieur

ou égal à 3 000 litres doivent répondre aux

• l’installation de chaudières à haut rende-

spécifications imposées par le RGPT

ment produisant des fumées moins chaudes

(Règlement Général pour la Protection du

a pour effet de diminuer le tirage de la che-

Travail) et subir périodiquement (en fonction

minée :

c’est la différence entre la

température des gaz de combustion et celle

de la date d’acquisition du réservoir) un test

de l’air extérieur qui détermine le tirage de

d’étanchéité (Arrêté du Gouvernement wal-

la cheminée ;

lon du 11 janvier 1993, Moniteur Belge du 17

janvier 2001). Depuis le ler mai 2001, les citer-

• le remplacement d’un chauffage au charbon

nes non conformes ne peuvent plus être

par un chauffage au gaz plus humide peut

remplies.

entraîner un encrassement de la cheminée :

l’humidité contenue dans les gaz de com-

SOURCE : ENVIRONNEMENT ET GESTION. LETTRE D’INFORMATION

BIMENSUELLE POUR LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT, À L’USAGE

bustion décolle les plaques de suie dans le

DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS, ÉDITIONS KLUWER,

BRUXELLES, 7 JUIN 2001, P. 12/1 ET 12/2.

conduit d’évacuation.

Pour l’adaptation de la cheminée, une bonne

Du benzène peut aussi être émis par éva-

solution consiste à tuber la cheminée avec

poration du mazout lors de son stockage.

une gaine métallique (inox). Dans le cas d’une

installation au mazout produisant des fumées

Il faut enterrer la citerne ou la placer dans

acides, le tubage de la cheminée doit être en

un sous-sol qui n’est pas situé sous les

acier inoxydable de très bonne qualité.

76 Construire, rénover, habiter…

Après leur pose, les matériaux « solides »

Un ramoneur sachant

comme les moquettes, les isolants, les

monter sur le toit est

papiers peints et les panneaux dérivés du

un bon ramoneur !

bois peuvent émettre des COV d’une

manière constante pendant plusieurs mois

Aujourd’hui, peu de ramoneurs se lancent

(parfois pendant plusieurs années). En

encore à l’assaut des toitures : le ramonage

est réalisé via l’intérieur de la maison. Or,

revanche, les matériaux « liquides »,

monter sur le toit est l’occasion de réaliser un

comme les peintures, les vernis et les cires

état des lieux du conduit de la cheminée : son

émettent de moins en moins de COV au

débouché, son étanchéité et son tirage.

cours du temps et leur impact sur la santé

Le ramonage des cheminées est obligatoire

est donc plus limité (quelques heures à

chaque année pour les installations de chauf-

quelques jours après la pose suivant l’aéra-

fage alimentées au mazout ou au charbon

tion du local). Certains matériaux

(Arrêté Royal du 6 janvier 1978, Moniteur

Belge du 9 mars 1978). Faute de contrôles, il

« buvards » comme les papiers peints, les

n’est pas toujours réalisé. Pour les installations

moquettes, les rideaux peuvent adsorber,

au gaz, un ramonage de la cheminée est

pour un temps, les COV émis pour ensuite

conseillé tous les trois ans. Dans le futur, une

les ré-émettre dans l’air intérieur.

nouvelle réglementation devrait inclure les

installations de gaz et des systèmes de contrô-

Le chauffage des locaux, une humidité

le du respect de la réglementation seront

excessive et un faible renouvellement de

établis.

l’air favorisent la concentration en COV

dans l’air intérieur.

Attention à la voiture

Les COV sont incriminés dans le « syn-

dans le garage !

drome des bâtiments malades », le SBS

(« Sick Building Syndrome »). Les occu-

Les gaz d’échappement des véhicules sont

pants des bâtiments à forte concentration

une source de polluants (monoxyde de carbo-

de COV se plaignent de symptômes non

ne (CO), benzène, particules…). En particulier,

spécifiques : maux de tête, fatigue, irrita-

une intoxication au CO peut survenir si on

laisse tourner le moteur d’une voiture dans

tion et sécheresse des yeux, du nez et de la

un garage clos. Le garage ne devrait pas être

peau, nausées, manque de concentra-

contigu aux pièces de vie.

tion… Ces plaintes disparaissent lors de

l’abandon du bâtiment (par exemple,

Les composés organiques volatils

durant le week-end pour les occupants de

Les COV sont des composés chimiques

bureaux équipés de systèmes centralisés

qui ont tendance à se volatiliser à tempé-

de conditionnement d’air), mais réappa-

rature ambiante et donc à diffuser dans

raissent dès sa réintégration (le lundi !).

l’air intérieur. Dans la maison, ils sont

Les COV participent à l’effet de serre et à

émis par les produits d’aménagement,

l’augmentation de la teneur en ozone en

d’entretien et de bricolage (peintures fraî-

basse atmosphère (0-10 km).

ches, décapants, vitrificateurs, colles, sol-

L’ozone peut entraîner tempo-

vants…), les meubles en panneaux dérivés

rairement une diminution des

du bois, les plaques isolantes de polyuré-

fonctions pulmonaires, surtout

thane et de polystyrène, certains revête-

chez les personnes âgées, les

ments de sols et de murs, la fumée de

personnes atteintes de faiblesses respira-

tabac, la combustion du mazout, du

toires et les sportifs.

charbon et du bois…

Construire, rénover, habiter… 77

facilement absorbés par les organes riches

Des plantes « attrape-polluants » !

en graisse comme le foie, le cerveau et la

moelle osseuse. Normalement, ils sont éli-

Des expériences menées par la NASA (Agence

minés lors de l’expiration et au cours d’une

Spatiale Américaine) ont montré que des

série de biotransformations dans le foie.

plantes d’intérieur comme le lierre ( Hedera

helix), le dragonnier ( Dracaena marginata), le

Mais cette capacité d’élimination varie

gerbéra ( Gerbera), le chrysanthème

d’un individu à un autre : dans certains

( Chrysanthemum)… sont capables d’assainir

cas, le processus peut conduire à une

l’air ambiant : des bactéries parasites adhé-

intoxication allant d’une simple réaction

rant à leurs racines absorbent les COV et les

allergique… au cancer.

transforment en éléments nutritifs pour les

plantes.

Des symptômes comme des maux de tête,

Attention cependant, certaines plantes vertes

de la fatigue chronique, des vertiges, des

peuvent être responsables d’allergies.

pertes de mémoire, de l’irritabilité peuvent

® Qui contacter ?

être dus à une intoxication chronique aux

ORPAH (Office Régional de Promotion

solvants.

de l’Agriculture et de l’Horticulture),

Rue Burniaux 2 à 5100 Jambes, tél.

Les solvants peuvent aussi être irritants

081/33 17 00, fax 081/30 54 37.

pour la peau (dermatoses, allergies, brû-

lures), les yeux et les muqueuses. En

détruisant la pellicule graisseuse protec-

Les solvants organiques

trice de la peau, ils facilitent la pénétration

Les solvants sont des substances qui ont le

d’autres substances toxiques.

pouvoir d’en dissoudre d’autres comme

les liants des peintures, les graisses…

Certains solvants, comme le benzène, ont

des effets cancérigènes ou potentiellement

L’eau est le seul solvant minéral. Les sol-

cancérigènes. Certains peuvent aussi

vants organiques font, pour beaucoup,

entraîner des mutations génétiques ou des

partie des COV : parmi eux, les hydrocar-

malformations chez le fœtus.

bures (xylène, benzène, toluène, white-

spirit), les solvants chlorés (dichloromé-

thane, tétrachloroéthane), les solvants oxy-

Comment éviter de faire entrer les

génés (acétone, alcool, ester, éther). Ainsi,

solvants à la maison ?

on peut trouver du white-spirit dans les

peintures et les vernis, du toluène dans les

Lors du choix de peintures, de vernis, de colles…,

colles et adhésifs pour tissus muraux et

évitez les produits qui contiennent des solvants

moquettes et dans certains produits de

organiques de synthèse. Préférez les produits à

base de solvants organiques naturels ou, mieux,

traitement du bois, du dichlorométhane

à base d’eau.

dans les décapants…

Pour décaper les peintures et les vernis, préférez

En vente libre, les solvants sont largement

des produits sans dichlorométhane. Utilisez, par

utilisés dans la maison sans qu’on ne prête

exemple, des produits à base de résine de pin et

une brosse bien dure.

attention aux risques pour la santé et l’en-

Aérez pendant et après les travaux de rénova-

vironnement liés à leur utilisation.

tion.

Les solvants organiques pénètrent dans

Soyez économe, laissez décanter les solvants

l’organisme le plus souvent par inhalation,

usagés et réutilisez-les pour nettoyer le matériel.

mais aussi par la peau, par exemple à l’oc-

Fermez les récipients contenant des solvants.

casion du lavage des mains avec du white-

Stockez les solvants dans des locaux ventilés.

spirit. Solubles dans les graisses, ils sont

78 Construire, rénover, habiter…

Le formaldéhyde

Comment réduire le taux de

Le formaldéhyde (HCHO) est le COV le

formaldéhyde dans la maison ?

plus répandu dans les bâtiments. C’est un

gaz incolore à odeur piquante et péné-

La mesure la plus efficace consiste à éviter les

trante que l’on peut sentir, par exemple,

matériaux de construction et le mobilier en

en ouvrant des armoires neuves fabri-

panneaux dérivés du bois. Mieux vaut utiliser

quées à partir de panneaux de particules.

des bois massifs. Si cela n’est pas possible

(coût plus important), il faut préférer des pan-

Il sert de solvant et/ou de produit de

neaux dérivés du bois à faible taux d’émission

conservation pour certaines résines,

de formaldéhyde.

laques, colles, vernis, encres… On le

Obturez les ouvertures dans le mobilier en

trouve dans les panneaux dérivés du bois,

panneaux de particules (petits trous pour

les mousses isolantes urée-formol, les

fixer les planches d’une bibliothèque, par

laines de verre et de roche, les peintures,

exemple) et traitez les surfaces non couvertes

d’un revêtement synthétique avec un vernis

les vitrificateurs, les cosmétiques, les

étanche.

tissus d’ameublement, les cuirs, les

Ne surchargez pas les pièces de meubles en

moquettes… Il est aussi émis lors des

panneaux de particules, en particulier les

combustions (chauffage et tabagisme). Le

chambres à coucher.

formaldéhyde est la cause principale de la

Évitez les peintures, colles, cosmétiques à

mauvaise qualité de l’air dans les cara-

base de formaldéhyde.

vanes, les maisons préfabriquées et les

Veillez à une bonne ventilation des locaux.

habitations abondamment garnies de

Veillez à ce que l’humidité et la température

moquettes et d’éléments en panneaux

ambiantes ne soient pas trop élevées : idéale-

dérivés du bois : armoires, étagères, meu-

ment, dans les chambres à coucher, 40 à 45%

bles de cuisine, parquets, cloisons… Émis

d’humidité relative et 15 à 16°C.

par ces matériaux, le formaldéhyde peut

Ne fumez pas dans les locaux.

être adsorbé par d’autres, puis ré-émis.

Les émissions diminuent avec l’âge des

L’amiante

matériaux, mais peuvent persister plu-

Le terme « amiante » (du grec amiantos,

sieurs années. Elles augmentent lorsque

incorruptible) ou son synonyme

la température et l’humidité ambiantes

« asbeste » (du grec asbestos, incombus-

sont élevées.

tible) désigne six variétés de silicates fib-

Très soluble dans l’eau, le formaldéhyde

reux naturels qui se répartissent en deux

pénètre facilement dans nos muqueuses

groupes :

et est à l’origine de symptômes divers

3 les serpentines, avec la chrysotile

chez les personnes sensibles : irritations

(amiante blanc), variété qui a été la plus

de la peau (rougeur, eczéma), des yeux

utilisée dans l’industrie (elle représente

(conjonctivite), du nez et de la gorge (toux,

90% de l’utilisation industrielle de l’a-

rhinite, sinusite), allergies, asthme, maux

miante) ;

de tête, fatigue, nausées, vertiges, otites

chez les jeunes enfants…

3 les amphiboles, avec l’amosite (amiante

brun), la crocidolite (amiante bleu), l’an-

Le formaldéhyde est classé par l’IARC

thophyllite, l’actinolite et la trémolite.

(International Agency for Research on

Cancer) dans la catégorie 2A : cancérigène

On extrait l’amiante de mines situées

humain probable. Mais les concentrations

principalement en Afrique du Sud, au

mesurées dans les maisons sont trop fai-

Brésil, au Canada, en Chine en Europe de

bles pour induire le cancer.

l’Est et en Russie.

Construire, rénover, habiter… 79

L’amiante a la propriété de pouvoir se

durée, peuvent aussi frapper des popula-

diviser en fibrilles extrêmement fines, lon-

tions en dehors des mines et des usines.

gues et solides, invisibles à l’œil nu. Leur

Ainsi, par ordre d’importance d’exposi-

longueur peut être 100 fois supérieure à

tion au risque, on trouve :

leur diamètre. Ce dernier se mesure en

3 les plombiers, les électriciens, les

dixièmes, voire en centièmes de micro-

menuisiers… lorsqu’ils interviennent

mètre 29.

dans des bâtiments contenant de l’a-

L’inhalation des fibres d’amiante disper-

miante ;

sées dans l’air expose à quatre types de

3 les riverains des entreprises de trans-

maladies :

formation de l’amiante, et les familles

3 l’asbestose est une fibrose pulmonaire

des travailleurs de l’amiante exposées

qui entraîne une altération de la fonc-

aux vêtements de travail ramenés à la

tion respiratoire. Cette maladie appa-

maison.

raît 10 à 20 ans après le début d’une

Les particuliers sont susceptibles d’entrer

exposition intense et/ou prolongée à

en contact avec de l’amiante à la maison si

l’amiante ;

des matériaux contenant de l’amiante y

3 le cancer du poumon peut survenir 20

sont endommagés (par l’usure du temps

à 30 ans après une exposition intense à

ou à l’occasion de travaux de démolition,

l’amiante. Le risque est plus élevé pour

de rénovation ou d’enlèvement de l’a-

les fumeurs ;

miante). Ces matériaux sont alors suscep-

tibles de disperser des fibres d’amiante

3 le mésothéliome est un cancer de la

dans l’air intérieur. Le nettoyage à haute

plèvre (enveloppe externe des pou-

pression d’une toiture en amiante-ciment

mons) ou, plus rarement, du péritoine

peut libérer de grandes quantités de fibres

(enveloppe de la cavité abdominale)

d’amiante. L’impact sur la santé de ce type

spécifique de l’amiante. Il semble

d’exposition occasionnelle n’est pas

qu’une exposition même faible ou de

encore connu.

courte durée puisse être à l’origine de

cette maladie. Le temps de latence est

En matière d’exposition à l’amiante dans

très long : 30 à 45 ans après le début de

l’environnement (et dans l’habitat), il

l’exposition. L’espérance de vie avec un

n’existe pas de normes… Pour l’OMS, il

mésothéliome est de 15 mois environ ;

n’y a pas de seuil en dessous duquel il n’y

a pas de risque : l’exposition devrait donc

3 des pathologies pleurales bénignes

rester aussi basse que possible.

comme les plaques pleurales (épaisse-

Cependant, quelques auteurs, cités par

ments de la plèvre) qui constituent un

l’OMS, recommandent la valeur guide de

stigmate de l’exposition.

1 000 fibres/m3 d’air pour la chrysotile.

Les deux premières maladies sont

SOURCE : E. MINNE, CHEF DE PROGRAMME, ISP (INSTITUT SCIENTIFIQUE

typiques d’une exposition profession-

DE LA SANTÉ PUBLIQUE LOUIS PASTEUR), SECTION TOXICOLOGIE.

nelle : elles concernent les travailleurs des

Dans les bâtiments contenant des maté-

mines d’extraction ou des usines qui ont

riaux à base d’amiante en bon état, les

fabriqué des produits contenant de l’a-

teneurs sont généralement inférieures à

miante. Par contre, le mésothéliome et les

1 000 fibres/m3.

plaques pleurales, qui ne sont pas liés à

SOURCE : RAPPORT SUR LES EFFETS SUR LA SANTÉ DES PRINCIPAUX TYPES

D’EXPOSITION À L’AMIANTE, INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ

une exposition intense ou de longue

ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE), FRANCE, 1997.

29 | 1µm (MICROMÈTRE) = 1/1 000 000 m.

80 Construire, rénover, habiter…

Fibres et cancer : une question de taille !

3 mélangé à du ciment, il a fourni des

Plus une fibre est fine et longue, plus elle

objets en amiante-ciment (de type

pénètre facilement dans le système respi-

Eternit) : panneaux muraux, plaques

ratoire : plus elle est « respirable ».

plates ou ondulées pour les toitures,

seuils de fenêtres, bacs à fleurs, tuyaux

Étant extrêmement fine, une fibre d’a-

d’égouts…

miante disséminée dans l’air risque de

pénétrer dans les voies respiratoires

jusque dans les alvéoles pulmonaires.

L’interdiction de

Une fois en place, elle résiste aux méca-

l’amiante

nismes d’épuration et de dissolution dans

L’Arrêté Royal du 3 février

les poumons et peut ainsi persister des

1998 (Moniteur Belge du 21

mois (amiante serpentine) voire des

février 1998) (abrogé par l’Arrêté Royal du 23

années (amiantes amphiboles) dans les

octobre 2001) interdit la mise sur le marché, la

poumons : on dit qu’elle est biopersis-

fabrication et l’emploi des produits contenant

les variétés d’amiante du groupe des amphi-

tante.

boles : la crocidolite, l’amosite, l’anthophyllite,

L’amiante est classé par l’IARC dans la

l’actinolite et la trémolite. Il établit également

catégorie 1 : cancérigène humain.

une liste de produits interdits contenant de la

chrysotile.

De l’amiante dans la maison ?

Le 4 mai 1999, la Commission européenne a

adopté une directive visant l’interdiction de la

À l’heure actuelle, on ne fabrique plus de

commercialisation et de l’utilisation de tous

produits contenant de l’amiante suscepti-

les types d’amiante au sein de l’Union euro-

bles de se retrouver dans la maison. Mais

péenne. Cette interdiction sera effective en

les anciens produits sont encore souvent

2005.

en place. À cause de son faible coût et de

ses propriétés de résistance mécanique,

Savoir s’il y a de l’amiante dans la maison

d’incombustibilité, d’isolation thermique

n’est pas toujours facile : les matériaux

et acoustique…, l’amiante peut se trouver

contenant de l’amiante sont souvent diffi-

sous bien des formes dans la maison. Les

ciles à identifier et/ou sont parfois cachés

reconnaître, c’est préserver sa santé :

(sous une couche de papier peint, par

3 filé, il peut être présent sous forme de

exemple). L’âge du bâtiment peut fournir

bourrelets de calorifugeage, de joints

une indication : interdit depuis 1998, l’a-

d’étanchéité (entre la chaudière et le

miante peut donc être présent dans les

brûleur, par exemple), de gants de cui-

bâtiments construits ou rénovés avant

sine… ;

cette date, mais c’est dans les années ‘60

à ‘80 qu’il a été le plus utilisé. Les factures

3 mélangé à du plâtre ou à de la chaux, il

d’achat de matériaux ou les devis des

a servi pour isoler les chaudières, les

entreprises constituent une source d’in-

tuyaux de chauffage, les faux pla-

formation. Il est aussi possible d’expédier,

fonds… ;

pour analyse, des échantillons de maté-

3 mélangé à de la pâte à papier ou à des

riaux à un laboratoire spécialisé. Enfin, on

enduits bitumeux, il a permis la fabri-

peut faire réaliser une inspection visuelle

cation de faux plafonds, de couches

(à un certain coût) de la maison par un

d’usure de revêtements de sols (vinyles,

technicien spécialisé qui contrôlera les

dalles)… ;

matériaux suspectés et, le cas échéant,

appréciera leur degré de dégradation.

Construire, rénover, habiter… 81

® Qui contacter ?

® Qui contacter ?

Les adresses des laboratoires d’analyse pour

La liste des entreprises agréées pour

l’amiante peuvent être obtenues au Centre

l’enlèvement de l’amiante peut être

d’information du Réseau Éco-

obtenue au Ministère fédéral de l’Emploi et du

consommation.

Travail (Administration de la Sécurité du Travail)

ou au Centre d’information du Réseau Éco-

Les précautions à prendre lors d’un

consommation.

échantillonnage peuvent être obtenues à

l’ISP, Section Toxicologie.

Les petits travaux (démoussage des toi-

tures en amiante-ciment, enlèvement du

Enlever l’amiante ?

joint d’étanchéité en amiante d’un

Effectuer des travaux d’enlèvement de l’a-

poêle…) doivent être réalisés en prenant

miante représente un risque pour la

toutes les mesures nécessaires pour éviter

santé !

de respirer des fibres d’amiante.

Enlever une toiture ou un revêtement

Dans tous les cas, il faut éviter de produire

mural contenant de l’amiante, décoller un

des poussières d’amiante. Ainsi, il faut

vinyle avec une sous-couche en amiante…

veiller à ne pas endommager le matériau

peut libérer dans l’air intérieur de grandes

(dévisser plutôt que casser…), mouiller le

quantités de fibres susceptibles d’être

matériau avant et pendant les travaux

respirées, surtout si l’on utilise des outils

(humides, les fibres d’amiante « prennent

à grande vitesse (scies sauteuses, pon-

du poids » et tombent sur le sol), mouiller

ceuses, foreuses…).

aussi les poussières produites et les

Si le matériau en amiante n’est pas

mettre dans un récipient bien fermé,

dégradé – il n’y a pas de risque pour la

éviter les outils de coupe à grande vitesse

santé puisqu’il n’y a pas d’exposition aux

(scies circulaires, foreuses…), préférer des

fibres d’amiante –, mieux vaut parfois le

outils à main ou des outils à faible vitesse

laisser en place et le recouvrir d’un maté-

équipés d’un filtre total approprié pour

riau étanche (plaques de plâtre, panneaux

recueillir les poussières d’amiante. Il faut

de particules (avec des joints bien étan-

aussi se protéger avec un masque de pro-

ches)…) : on parle d’encapsulage. On

tection respiratoire approprié, de type P3,

veillera alors à prévenir tout intervenant

des gants et, pour les travaux plus impor-

dans le bâtiment de la présence d’a-

tants, une tenue à usage unique imper-

miante : électricien, plombier, chauffa-

méable aux particules. Après le travail, il

giste… et les futurs occupants en cas de

faut nettoyer le chantier à l’eau (ne pas

vente ou de location de la maison.

utiliser l’aspirateur domestique sauf s’il

est équipé d’un filtre approprié) et se laver

Si le matériau montre des signes de dégra-

méticuleusement, en particulier les

dation, il peut produire des poussières

cheveux.

d’amiante susceptibles d’être respirées.

L’idéal est alors de faire appel à une entre-

Les déchets d’amiante

prise spécialisée pour réaliser les travaux

L’élimination des déchets d’amiante est

d’enlèvement de l’amiante : les risques de

du ressort des Régions. Le PWD distingue

contamination sont évités au maximum et

deux catégories de déchets d’amiante :

les déchets sont éliminés correctement.

Mais, en général, un tel service coûte cher.

3 les déchets d’amiante-ciment (plaques

Il appartient donc au particulier d’évaluer

planes ou ondulées, ardoises, tuyaux

s’il est à même de travailler dans de

d’évacuation des eaux…). Jusqu’il y a

bonnes conditions de sécurité.

peu, ils étaient considérés comme

82 Construire, rénover, habiter…

déchets de construction. Amenés dans

Depuis 1997, les laines minérales sont

les parcs à conteneurs, ils étaient

classées par la Commission européenne

ensuite enfouis dans un CET de classe

comme « irritant 30» et « cancérigène de

3 pour déchets inertes ;

catégorie 3 : substance pour laquelle il existe

trop peu de données pour attester qu’elle est

3 les déchets d’amiante dans lesquels les

cancérigène mais dont il n’est pas prouvé

fibres sont libres (isolation thermique,

qu’elle ne l’est pas 31».

joints, calorifugeage…). Ils sont classés

déchets dangereux et ne sont pas

En octobre 2001, l’IARC a fait passer les

acceptés dans les parcs à conteneurs. Il

laines minérales de la catégorie 2B (can-

faut faire appel à un collecteur agréé

cérigène humain probable) à la catégorie 3

par la Région wallonne. Ils suivent

(inclassable quant à sa cancérogénicité

ainsi une filière d’élimination spéci-

pour l’Homme).

fique : les fibres d’amiante sont soit

En pratique, seule la classification euro-

enrobées de béton à Mol, puis mises en

péennea valeur réglementaire en Belgique

CET de classe 1 (pour déchets dange-

(Arrêté royal du 2 décembre 1993 –

reux) en Région flamande, soit

Moniteur Belge du 11 mars 1994).

détruites par fusion à très haute tempé-

SOURCE : FÉDÉRATION BELGE CONTRE LE CANCER.

rature en France, à Bordeaux.

Les fibres de laines de verre et de roche

Depuis le 23 juillet

présentent un diamètre nominal32 de 4 à

2001, tous les déchets

6 µm.

de construction conte-

SOURCE : RESPIRATORY HEALTH EFFECTS OF MAN-MADE VITREOUS

nant de l’amiante sont

(MINERAL) FIBRES, P. DE VUYST, P. DUMORTIER, G.M.H. SWEAN, J.C.

PAIRON, BROCHARD P., THE EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, VOL. 8, P.

classés par l’Union européenne comme

2149-2173.

déchets dangereux

(décision

Elles sont donc réputées moins respirables

2001/573/CE,

Journal Officiel des

que les fibres d’amiante. Mais autour de

Communautés européennes, L 203/18 du 28

cette valeur médiane, on peut retrouver

juillet 2001). Des filières de traitement et

toute une distribution de diamètres des

d’élimination appropriées doivent être

fibres. Par exemple, une production de

mises en place par les Régions pour le 16

laine de verre de 6 µm, soi-disant non

juillet 2002 au plus tard.

respirable, contiendra probablement une

fraction de fibres respirables de diamètre

® Qui contacter ?

inférieur à 3 µm. Leur biopersistance dans

Le N° vert de la Région wallonne : 0800-1

les poumons est plus faible que celle de l’a-

1901.

miante : elles n’y persistent normalement

L’IBGE.

que quelques semaines.

Les fibres minérales artificielles

Ce constat doit conduire à

prendre des précautions lors de

Les fibres minérales artificielles sont

la mise en œuvre des laines

celles qui se trouvent dans les laines

minérales : le port de gants et de

minérales ou les laines de laitier et les

vêtements bien fermés aux extrémités, de

fibres réfractaires comme les fibres de

lunettes de protection, et d’un masque de

céramique essentiellement réservées aux

protection respiratoire approprié est

applications industrielles pour l’isolation

indispensable.

contre les hautes températures.

30 | LES FIBRES DE PLUS DE 4 µm (MICROMÈTRES) SONT IRRITANTES POUR LA PEAU ET POUR LES MUQUEUSES.

31 | DIRECTIVE 97/69/CE DU 5 DÉCEMBRE 1997, JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, L 343 DU 13 DÉCEMBRE 1997.

32 | LE DIAMÈTRE NOMINAL ÉTANT LE DIAMÈTRE MÉDIAN PONDÉRÉ PAR LA LONGUEUR.

Construire, rénover, habiter… 83

Le plomb

Témoignage : l’intoxication au plomb

L’exposition au plomb est responsable

Les signes cliniques d’une intoxication

d’une intoxication appelée saturnisme.

aiguë au plomb incluent nausées, vomis-

Une alimentation peu équilibrée (défi-

sements, douleurs abdominales, colique

cience en fer, calcium, phosphore…) faci-

saturnine, anorexie, amaigrissement,

lite l’absorption du plomb et exacerbe ses

anémie, blocage des hémisphères céré-

effets toxiques.

braux… Mais une exposition de longue

Du plomb dans la maison ?

durée, à des concentrations relativement

Depuis son interdiction dans l’essence33 et

faibles, peut déjà mettre en danger la

dans les peintures, le plomb ne constitue

santé bien avant les premiers symptômes

plus un risque pour la population géné-

de l’intoxication : on peut ainsi observer,

rale. Cependant, certaines populations

chez les enfants, une réduction de la

restent exposées à des « sources rési-

croissance, des perturbations du dévelop-

duaires » de plomb :

pement psychomoteur, des déficits dans

les performances scolaires et dans l’at-

3 du plomb dans les anciennes pein-

tention, des perturbations de l’équilibre

tures : dans les maisons antérieures à

et de l’audition… Les enfants sont en effet

1945 (date à laquelle on a commencé à

très vulnérables : l’intensité avec laquelle

interdire ou à diminuer les concentra-

le plomb est transféré depuis le sang vers

tions de plomb dans les peintures), on

les tissus est bien plus grande chez eux

trouve souvent de vieilles peintures au

que chez les adultes.

plomb. En général, elles constituent la

source principale d’intoxication chro-

À Bruxelles, les familles avec des enfants

nique chez les enfants : dans les quar-

de moins de 8 ans et habitant dans un

tiers défavorisés, les murs, les pla-

logement d’avant 1950 peuvent obtenir

fonds, les menuiseries dégradés voient

une analyse gratuite du plomb dans leur

leurs vieilles peintures tomber en pous-

habitat.

sières ou s’écailler. Les poussières sont

Professeur A. Steenhout, GEEPSIH (Groupe

respirées. Les écailles ont un goût sucré

d’Étude Écotoxicologique sur les Polluants, la

Santé et les Impacts sur l’Homme).

apprécié des jeunes enfants qui les por-

tent ainsi à la bouche ;

SOURCE : CAHIERS HUB, MINISTÈRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT, DÉPARTEMENT DES

RELATIONS INTERNATIONALES.

3 du plomb dans les poussières qui vien-

nent de l’extérieur : le trafic (essence au

ment pas de dépassement des normes.

plomb) et certaines activités indus-

Ce n’est pas le cas partout : en

trielles ou de traitement des déchets

Ardennes, l’eau de distribution plus

ont contaminé l’environnement exté-

acide est susceptible de dissoudre le

rieur. Le plomb étant insoluble, il reste

plomb des canalisations ;

longtemps dans la partie superficielle

des sols et est à l’origine de la persis-

3 du plomb dans des cosmétiques et

tance de certains îlots contaminés dans

dans des remèdes traditionnels : cer-

les sites urbains et industriels ;

taines populations immigrées utilisent

des remèdes et un cosmétique pour

3 du plomb dans l’eau des anciennes

conduites d’eau. En région bruxelloise,

paupières (le « Khôl ») à base de

l’eau de distribution étant très dure et

plomb. Anciennement composé d’anti-

donc peu acide, on n’observe actuelle-

moine, le Khôl peut aujourd’hui

contenir jusqu’à 80% de plomb. En

33 | ARRÊTÉ ROYAL DU 20 MARS 2000, MONITEUR BELGE DU 12 AVRIL 2000.

84 Construire, rénover, habiter…

Belgique, l’Arrêté royal

niques fiables sont à l’étude dans des labo-

du 15 octobre 1997

ratoires de recherche

(Moniteur Belge du 16

SOURCE : F. CLAEYS ET M.C. SYKES, ISP, SECTION ÉPIDÉMIOLOGIE.

janvier 1998) interdit

Dans tous les cas, il faut éviter de produire

le plomb dans les cosmétiques, sauf

des poussières de plomb. Ainsi, il faut

pour les teintures pour cheveux qui

mouiller les vieilles peintures avant et

peuvent en contenir jusqu’à 0,8% ;

pendant les travaux (humides, les pous-

sières « prennent du poids » et tombent

3 du plomb dans des théières : le tradi-

tionnel thé des populations maghré-

sur le sol), mouiller aussi les poussières

bines est parfois préparé dans des

produites et les mettre dans un sac bien

théières en plomb (ou en cuivre avec

fermé. En raison de leur toxicité, ces

des soudures en plomb) susceptible de

déchets doivent être déposés dans un parc

contaminer la boisson.

à conteneurs où ils seront classés dans la

catégorie des « déchets spéciaux des

Enlever les anciennes peintures au

ménages ». Il faut aussi se protéger avec

plomb ?

un masque de protection respiratoire

Les travaux de rénovation des maisons

approprié, de type P2. Après le travail, il

antérieures à 1945 constituent souvent un

faut nettoyer le chantier à l’eau (ne pas uti-

facteur augmentant le risque d’intoxication

liser l’aspirateur domestique sauf s’il est

au plomb. Pendant les travaux, le plomb

équipé d’un filtre approprié) et se laver

des vieilles peintures risque de contaminer

méticuleusement, en particulier les che-

l’air, les revêtements de surface, les vête-

veux.

ments de travail… Ainsi, le décapage ther-

mique produit des vapeurs de plomb sus-

¡ À consulter :

ceptibles d’être inhalées et le ponçage pro-

Attention au plomb dans la maison. Une

brochure d’information traitant des causes

duit des fines particules respirables de

et des solutions de remédiation du plomb

plomb. Souvent, l’épaisseur de matière à

dans la maison.

enlever est importante, car plusieurs cou-

ches de peinture peuvent se superposer et

Le radon

le plomb a pu migrer dans le plâtre.

Les matériaux de construction pierreux

Des techniques « anti-diffu-

comme les blocs de béton, les briques, les

sion de poussières » existent.

pierres naturelles… peuvent contenir des

Leur application pourrait

« descendants » du radium et exhaler dès

générer de nouveaux emplois.

lors du radon. Parmi les matériaux exha-

lant le plus de radon figurent le béton

Dans certains cas, mieux vaut laisser les

léger à base d’argile contenant de l’oxyde

vieilles peintures en place (en n’enlevant

d’aluminium et le plâtre phosphorique.

que les écailles prêtes à se détacher) et les

recouvrir de matériaux étanches et résis-

Il apparaît que les concentrations de

tants (encapsulage) : plaques de plâtre,

radon que l’on peut obtenir du fait de la

panneaux de bois, papiers peints de type

seule présence de ces matériaux dans la

« vinyle ». Une peinture naturelle ou une

maison sont faibles comparativement aux

peinture à l’eau n’empêchera pas les

centaines, voire aux milliers, de Bq

vieilles peintures au plomb de s’écailler :

(Becquerel) par mètre cube d’air pouvant

il faut choisir une peinture synthétique à

être attribués au sous-sol. Ainsi, dans les

l’huile sans plomb ! Des solutions tech-

habitations correctement ventilées, les

concentrations observées par suite de l’ex-

Construire, rénover, habiter… 85

halation des matériaux de construction

L’inhalation est la principale voie d’entrée

sont plutôt limitées : environ 200 Bq/m3

des pesticides dans le corps humain, mais

maximum. On enregistre des valeurs plus

chez les jeunes enfants s’ajoutent d’autres

importantes seulement en cas de ventila-

voies. En gambadant « à quatre pattes »

tion insuffisante.

sur le sol et dans la poussière contaminés,

SOURCE : LE RADON DANS LES HABITATIONS : MESURES PRÉVENTIVES ET

ils absorbent les pesticides par la peau. En

CURATIVES, CSTC, NOTE D’INFORMATION TECHNIQUE 211, P. 9.

mettant les mains à la bouche, ils consom-

Les pesticides

ment les pesticides du collier antipuces du

chien ou du chat qu’ils ont préalablement

Aux États-Unis, des enquêtes ont montré

caressé… À cela s’ajoutent les pesticides

que 82 à 90% des ménages utilisent au

ingérés via la consommation d’aliments

moins 3 à 4 pesticides différents (75%

traités.

dans le jardin, le reste dans la maison).

Aucune enquête officielle n’a été réalisée

Dans les pesticides les plus utilisés par les

quant à l’exposition des ménages belges

particuliers, on trouve une ou plusieurs

aux pesticides.

substances actives pouvant appartenir à

trois groupes chimiques différents :

Dans la maison, les pesticides sont uti-

lisés principalement :

3 les organochlorés (ils possèdent un ou

plusieurs atomes de chlore) comme le

3 pour le traitement des matériaux de

DDT (dichlorodiphényltrichloroé-

construction et d’aménagement contre

thane), le lindane et la dieldrine, utilisés

les insectes et les champignons : traite-

comme produits insecticides, et le PCP

ment du bois (bois de charpente, pou-

(pentachlorophénol), un fongicide uti-

tres, planchers…), du cuir (canapés,

lisé dans les produits de traitement du

fauteuils…), des textiles (tapis, mo-

bois et du cuir. Aujourd’hui, la plupart

quettes…). Ils sont aussi présents dans

d’entre eux sont interdits ;

certains panneaux de particules,

papiers peints, peintures, colles et

3 les organophosphorés (ils dérivent de

enduits de jointoiement (notamment

l’acide phosphorique) tels que le para-

dans les locaux humides) ;

thion, le malathion et le dichlorvos,

substances actives dans des produits

3 dans la lutte contre les insectes jugés

insecticides ;

indésirables à la maison (moustiques,

puces, fourmis…) : des insecticides

3 les insecticides à base de pyrèthre, sub-

sont émis de façon continue dans l’air

stance d’origine naturelle extraite des

intérieur au départ de plaquettes, de

fleurs de chrysanthème ;

diffuseurs électriques et de colliers

3 les pyréthrinoïdes, substituts synthé-

« antipuces » pour chiens et chats.

tiques des pyrèthres, comme la permé-

Les pesticides se caractérisent par leur

thrine et la cyperméthrine, insecticides

persistance élevée dans la maison. Ils n’y

entrant dans la composition de pro-

sont pas soumis aux conditions de dégra-

duits de traitement du bois et des tapis.

dation présentes à l’extérieur : lumière

Aujourd’hui, on les soupçonne d’être

solaire, pluie, températures extrêmes,

beaucoup plus toxiques que ce qu’on a

actions microbiennes… Ils contaminent

affirmé jusqu’à présent. La permé-

l’air intérieur et imprègnent les tentures,

thrine a été interdite pour l’agriculture,

le mobilier, les moquettes, les jouets… et

mais elle reste toujours autorisée dans

la poussière.

les maisons !

86 Construire, rénover, habiter…

Tous les pesticides sont

toxiques. Ils peuvent avoir des

L’aspirateur peut polluer l’air de la

effets multiples sur la santé :

maison !

fatigue, maux de tête, nausées,

irritations des muqueuses des

Les poussières captées par l’aspirateur sont de

suite refoulées dans l’air de sortie de l’aspira-

voies respiratoires et des yeux, allergies,

teur, car elles passent au travers de filtres

perturbations du fonctionnement du foie,

souvent incapables de les retenir… à moins de

des reins, du système reproducteur et hor-

posséder un aspirateur bien étanche (vérifiez

monal, diminution de l’immunité…

l’étanchéité entre le tuyau flexible et le sac et

Certains experts estiment que l’exposition

celle des joints en caoutchouc autour des filt-

res) et muni d’un filtre absolu (filtre HEPA

à long terme à de faibles concentrations

High Efficiency Particulate Air ou équivalent)

de pesticides pourrait augmenter l’inci-

capable de retenir des particules très petites

dence de certains types de cancers, en par-

(jusqu’à 0,3 µm).

ticulier chez les jeunes enfants. Ainsi, en

Une étude d’efficacité sur une série de filtres

vertu du principe de précaution, mieux

réalisée par l’ISP a montré que ces systèmes

vaut adopter des méthodes de lutte alter-

filtrent très bien l’antigène du chat et celui de

natives.

la blatte, les moisissures ( Penicillium,

Alternaria), mais cela ne se traduit pas forcé-

® Qui contacter ?

ment par une amélioration comparable pour

la santé du patient.

PAN (Pesticides Action Network) Belgium.

Quel que soit le modèle d’aspirateur choisi,

¡ À consulter :

veillez à remplacer les filtres aussi souvent

Pas de pesticides à la maison. Solutions sans

que les sacs.

danger pour le contrôle de bestioles

indésirables.

Les moisissures

Les polluants biologiques

Les moisissures sont des champignons

Certains virus, bactéries, acariens,

microscopiques. Dans la maison, elles se

insectes et moisissures constituent, avec

développent sur divers substrats (saliss-

les particules et les métabolites qu’ils libè-

ures, poussières, certaines peintures, cer-

rent dans l’environnement, les principaux

tains papiers peints posés avec de la colle

polluants biologiques des espaces inté-

cellulosique…) lorsque les conditions du

rieurs. Leur inhalation, soit massive soit

milieu leur sont favorables : quantité

chronique à petite dose, n’est pas sans

d’oxygène suffisante, température com-

effet sur la santé. Et il convient de ne pas

prise entre 5 et 25°C, humidité suffisante.

oublier les allergènes liés aux poils de chat

et de chien qui peuvent subsister très

longtemps dans l’air des locaux.

Les affections respiratoires liées à ces pol-

luants sont de trois types : allergiques,

toxiques et infectieuses.

¡ À consulter :

Maison sans poussière, Maison sans souci.

Site internet de la Section Mycologie de

l’ISP : www.indoorpol.com.

Construire, rénover, habiter… 87

Témoignage : les moisissures

sont également des réservoirs importants

Au cours des vingt à trente dernières

de moisissures.

années, l’isolation accrue et mal mise en

En Belgique, les mycotoxines produites

œuvre a favorisé le développement, de la

par Stachybotrys atra ont été récemment

cave au grenier, de zones de condensa-

incriminées dans la mort subite d’un

tion (ponts thermiques), sièges d’un

nourrisson. Il ne faudrait plus permettre

intense développement de moisissures.

aux enfants de dormir dans les chambres

Les modes de vie ont évolué parallèle-

présentant des zones de contamination

ment entraînant, de plus en plus, la pro-

par Stachybotrys atra.

duction et l’accumulation d’humidité

dans l’habitat : douches fréquentes,

Enfin, l’inhalation des moisissures peut

cuisson au gaz, aération insuffisante des

être à l’origine d’infections pouvant être

chambres…

très graves pour les personnes dont le

système immunitaire est déprimé (per-

Une étude de l’ISP portant sur 130 loge-

sonnes malades).

ments de patients allergiques a montré

que plus de 90% d’entre eux étaient

Depuis de nombreuses années, la section

contaminés par des moisissures spéci-

de mycologie de l’ISP réalise des

fiques de l’habitat. Plus de 120 espèces

enquêtes à domicile à la demande de

différentes furent identifiées dont

médecins confrontés à des problèmes

Alternaria, moisissure bien connue pour

graves d’allergies domestiques. Un proto-

son pouvoir allergisant et sa responsabi-

cole d’enquête a été défini : il comporte

lité dans de nombreux cas d’asthme

l’analyse des moisissures, des acariens,

grave de l’enfant. Cladosporium sphae-

des blattes, des poils de chat, mais aussi

rospermum, autre moisissure allergisante,

des COV, du formaldéhyde…

envahit 60% des logements et est respon-

Docteur Nicole Nolard,

sable des taux de contamination les plus

Chef de Section de Mycologie, ISP.

élevés, en particulier dans les chambres à

SOURCE : CAHIERS HUB, MINISTÈRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT, DÉPARTEMENT DES

coucher et les salles de bains. Les matelas

RELATIONS INTERNATIONALES.

Les acariens

Témoignage : l’acarien de la poussière

Les acariens sont de petits arthropodes (de

L’acarien de la poussière domestique

la classe des arachnides)

(Dermatophagoides pteronyssinus) est

invisibles à l’œil nu

l’espèce la plus fréquente en Belgique. Il

pour la plupart : leur

se multiplie en masse dans les matelas et

diamètre varie de 200 à

la literie : il y trouve une forte humidité

500 µm (micromètres).

indispensable à son développement et

une quantité de squames (débris de peau)

Les légionelles et la

qui constituent la base de son alimenta-

maladie du légionnaire

tion. Ce sont ses excréments qui contien-

Les légionelles sont des bactéries

nent le plus de molécules allergisantes.

( Legionella pneumophila : de 2 à 6 µm) pré-

Dr. Nicole Nolard,

sentes dans l’environnement naturel (eau

Chef de Section de Mycologie, ISP.

et sol) où elles sont généralement inoffen-

SOURCE : CAHIERS HUB, MINISTÈRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT, DÉPARTEMENT DES

sives pour l’Homme. En revanche, dans

RELATIONS INTERNATIONALES.

les bâtiments, elles peuvent rencontrer

88 Construire, rénover, habiter…

des conditions favorables à leur proliféra-

Les allergènes de blattes

tion. Ainsi, lorsqu’elles se retrouvent en

En général, les blattes prennent d’assaut

suspension dans l’air associées à des gout-

les habitations insalubres et les grands

telettes d’eau (aérosols), elles peuvent être

ensembles de logements sociaux. Les

respirées et être à l’origine de deux types

allergènes qu’elles véhiculent sont respon-

de maladies de l’appareil respiratoire.

sables de la sensibilisation

L’une bénigne et à guérison spontanée : la

de 12% de la popula-

fièvre de Pontiac (état grippal). L’autre

tion (en particulier

plus grave et parfois mortelle : la légionel-

des adultes et des

lose ou maladie du légionnaire. Sa morta-

enfants de plus de

lité est relativement élevée (12%).

10 ans).

La maladie du légionnaire est fort heureu-

Les allergènes du chat

sement peu fréquente : elle survient prin-

cipalement dans les hôpitaux, notamment

Le chat est l’animal domestique le plus

parce qu’un patient hospitalisé est plus

redouté des personnes allergiques !

sensible aux infections. Elle serait à l’ori-

Produits par ses glandes sébacées, les

gine de seulement 2% des affections pul-

allergènes du chat sont des substances

monaires survenant en dehors du milieu

très volatiles. Grand explorateur, il les

hospitalier, mais des études systématiques

essaime partout dans la maison. Après

visant à évaluer réellement le risque n’ont

éloignement du chat, il faudra au moins

apparemment jamais été menées.

six mois – en ventilant bien la maison –

pour rendre les allergènes du chat inof-

Les légionelles vivent dans la plupart des

fensifs.

milieux aqueux, naturels ou artificiels, et,

plus fréquemment, dans les réseaux d’eau

La pollution électromagnétique

chaude, car elles préfèrent les tempéra-

intérieure

tures comprises entre 25 et 45°C. Mais

Que serait la vie sans électricité, la « fée

elles séjournent également dans les

du logis » ? Elle alimente nos appareils

réseaux d’eau froide et dans les réservoirs

électroménagers, nos radios et téléviseurs,

des tours de refroidissement des installa-

nos ordinateurs, elle cuit nos aliments,

tions de climatisation. Une température

elle nous réchauffe, elle nous éclaire… et

élevée (65° à 70°C) inactive les bactéries

elle produit son lot de champs électriques

en quelques minutes. À l’intérieur des

et magnétiques.

bâtiments, la formation d’aérosols se pro-

duit principalement aux points de puisage

Les champs électriques alternatifs 50 Hz

des réseaux d’eau (robinets, douches…) et

Ils sont émis par les appareils électriques

dans les jacuzzis.

raccordés à une prise électrique. Par

Les allergènes des plantes vertes

exemple, une lampe de chevet (non rac-

cordée à la terre) va émettre des champs

Parmi les plantes vertes qui ornent nos

électriques de plusieurs dizaines de V/m.

maisons, certaines sont responsables d’al-

Quand l’éclairage est éteint, seuls sont

lergies. En particulier le Ficus benjamina

produits des champs électriques liés à la

dont le latex, présent sur ses feuilles, pro-

tension (220/230 volts) présente dans les

duit en séchant une poussière constituant

câbles.

un allergène très puissant. Le caféier, le

papyrus, les cactées et le staphilllum pro-

Dans la maison, la protection contre les

duisent aussi leur part d’allergènes.

champs électriques est réalisée simple-

Construire, rénover, habiter… 89

ment par une bonne mise à la terre des

® Qui contacter ?

appareils sous tension : appareils électro-

Allergie !! Quel taux de pollen

ménagers, radios-réveils, radiateurs,

aujourd’hui ?, ISP, Section Mycologie, tél.

outils électriques, luminaires, ordina-

0900/100.73, e-mail : info@airallergy.com.

teurs…

Les champs magnétiques alternatifs 50 Hz

Ils sont produits par les appareils élec-

triques qui consomment du courant. En

général, les appareils puissants (plus de

1 000 W) génèrent des champs magné-

tiques intenses (de 20 à 100 mG). Ce sont

les fours, les friteuses, les fers à repasser,

les lave-linge, les lave-vaisselle, les sèche-

cheveux, les plaques de cuisson à induc-

tion, les couvertures chauffantes, les

petits transformateurs…

Il est très difficile de se protéger des

champs magnétiques, ceux-ci traversant

tous les matériaux conventionnels et le

corps humain. Souvent l’éloignement est

Mieux vaut prévenir que guérir !

la seule solution.

Certaines pathologies liées à la

présence de polluants dans

Les hyperfréquences (ou micro-ondes)

l’environnement, comme l’asthme et

Dans la maison, les sources principales de

le cancer, sont en augmentation dans

micro-ondes sont les fours à micro-ondes,

les pays industrialisés. En Belgique,

les téléphones portables, les systèmes d’a-

15% des enfants en âge scolaire sont

larme, les installations vidéos et les postes

touchés par des allergies respiratoires

de télévision. Ces appareils produisent des

(rhinite, toux) et l’asthme allergique et

champs de l’ordre de quelques dizaines de

ce chiffre va sans doute doubler tous

W/m2.

les 10 ans34. De nouvelles pathologies

voient aussi le jour, comme la

Les polluants qui viennent de

sensibilité accrue de certaines

l’extérieur

personnes à des substances chimiques.

Les polluants extérieurs pénètrent aussi

Il existe aujourd’hui un large

dans les maisons. Ils trouvent leur origine

consensus pour reconnaître que la

dans la nature : radon, pollen, spores… ou

pollution intérieure est l’une des

sont produits par les activités humaines :

causes majeures de cette situation.

plomb, benzène, dioxyde de soufre (SO2),

Ainsi, la meilleure stratégie consiste à

dioxyde de carbone (CO2), particules, pes-

instaurer une sorte « d’hygiène physico-chi-

ticides, ozone, champs électromagné-

mique » à la maison en adoptant une série

tiques… Ils pénètrent à l’intérieur des

de mesures visant à prévenir tout contact

maisons par infiltration à travers l’enve-

avec les polluants.

loppe, par les fenêtres et portes ouvertes

SOURCE : D. PETIT, LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE

ou via les systèmes de ventilation.

BACTÉRIOLOGIE, VILLE DE BRUXELLES.

34 | D’AUTRES FACTEURS, COMME L’ALIMENTATION, LA PRISE D’ANTIBIOTIQUES… ONT AUSSI LEUR PART DE RESPONSABILITÉ DANS L’AUGMENTATION DES

MALADIES ALLERGIQUES.

90 Construire, rénover, habiter…

Le choix des matériaux de

Les produits présentant des effets cancéri-

construction

gènes, mutagènes ou toxiques pour la

En premier lieu, il convient de choisir des

reproduction sont répartis en catégories

matériaux de construction et d’aménage-

spécifiques – 1, 2, 3 – selon le caractère

ment (plâtres, peintures, colles, tapis,

certain, probable ou non prouvé de l’effet.

panneaux de particules…) qui émettent le

Des phrases de risques (phrases R) et des

moins possible de substances nocives

conseils de prudence (phrases S) sont

pour la santé.

inscrits sur l’étiquette.

Les étiquettes sont une source

Le responsable de la mise sur le marché

d’information

d’une substance dangereuse (ses coordon-

L’étiquetage est la première information

nées figurent sur l’étiquette) est tenu de

fournie à l’utilisateur sur les risques liés à

délivrer gratuitement, à la demande de l’u-

l’utilisation de produits dangereux. Ainsi,

tilisateur professionnel, une fiche de don-

l’étiquetage de ces produits comporte

nées de sécurité décrivant les mesures de

généralement un symbole de risque

premiers secours, de manipulation, de

signalant :

stockage… Même si cette obligation ne

concerne pas les utilisateurs privés, n’hé-

3 les produits qui peuvent nuire à la santé.

sitez pas à demander la fiche de sécurité

Ils sont classés « Toxique » (T), « Nocif»

d’un produit acheté si vous observez un

(Xn), « Corrosif » (C) et «Irritant » (Xi) ;

ou des symboles de risque sur son éti-

3 les risques d’incendie et d’explosion dus

quette.

à l’utilisation de produits qui sont classés

« Inflammable » (F), « Comburant » (O)

L’absence de symboles de risque ne

et « Explosif » (E) ;

signifie pas l’absence de risque ! La pré-

sence de substances dangereuses n’est

3 les produits qui peuvent nuire à l’envi-

signalée que si leur concentration dépasse

ronnement (<<N).

une certaine limite (par exemple 0,15% en

T

Xn

poids pour le plomb). D’autre part, la

connaissance des risques est imparfaite.

Certaines substances ne sont reconnues

comme dangereuses qu’après de nom-

breuses années de commercialisation.

C

Xi

® Qui contacter ?

En cas d’intoxication, appelez le Service 100

ou le Centre Antipoisons, tél. 070/245 245.

La ventilation des locaux

F

O

Toute activité pratiquée dans un local (res-

pirer, cuisiner, entretenir, bricoler…) est

susceptible de produire de l’humidité et

des polluants (substances toxiques,

E

<<N

odeurs, poussières…) qu’il s’agit d’évacuer

à l’extérieur pour maintenir une bonne

qualité de l’air pour les habitants.

Construire, rénover, habiter… 91

La ventilation permet aussi de satisfaire

ments sont plus étanches à l’air. En parti-

nos besoins en oxygène. C’est un outil de

culier les chambres à coucher sont parmi

lutte contre la surchauffe en été : le bras-

les locaux les plus étanches.

sage de l’air procure une sensation de fraî-

SOURCE : ENQUÊTE SUR L’ISOLATION, LA VENTILATION ET LE CHAUFFAGE

DANS LE LOGEMENT NEUF, CSTC, RAPPORT CSTC N° 4, 1999, P. 50.

cheur et permet de déstocker la chaleur

emmagasinée dans les matériaux.

Rares sont les chambres équipées de

dispositifs de ventilation, alors que l’on y

Comment ventiler ?

passe une grande partie de son temps. Les

Autrefois, les bâtiments étaient souvent

salles de bains sont elles aussi souvent

très peu étanches à l’air. Ainsi, la ventila-

très étanches à l’air : la ventilation s’y

tion était réalisée via :

impose pourtant davantage encore, vu la

production importante d’humidité.

3 les fuites d’air dans les menuiseries et

dans l’enveloppe du bâtiment ;

La stratégie de ventilation est simple : l’air

frais extérieur est amené dans le logement

3 le tirage naturel des cheminées (des

au niveau des locaux dits « secs » (salles

poêles et des feux ouverts) : les gaz de

de séjour, chambres à coucher, salles de

combustion étaient aspirés dans la

jeu, bureaux…), et évacué au niveau des

pièce et rejetés à l’extérieur par la che-

locaux dits « humides » où survient la

minée.

plus grande partie de la pollution (salles

Par ailleurs, les maisons étaient générale-

de bains, cuisines, buanderies et toilettes).

ment pourvues de simples vitrages : la

Entre ces deux types de locaux, des trans-

condensation présente sur ceux-ci souli-

ferts d’air garantissent la circulation de

gnait un manque de ventilation et pous-

l’air frais dans toute la maison.

sait l’habitant à aérer.

L’amenée et l’évacuation de l’air peuvent

Aujourd’hui, le chauffage central a rem-

s’effectuer de manière naturelle ou méca-

placé les poêles traditionnels, et les bâti-

nique.

SOURCE : LA VENTILATION ET L’ÉNERGIE, GUIDE PRATIQUE POUR LES

ARCHITECTES, F. SIMON ET J.-M. HAUGLUSTAINE, MINISTÈRE DE LA

RÉGION WALLONNE, DGTRE, P. 11.

La norme de

¡ À consulter :

ventilation NBN

La ventilation des logements.

D50-001

La ventilation naturelle

Depuis le 1er décembre 1996, la Région wal-

La méthode de ventilation la plus simple

lonne impose de nouvelles exigences en

matière de ventilation des bâtiments (Arrêté

et la moins coûteuse est la ventilation

du Gouvernement wallon du 15 février

naturelle. Les mouvements d’air résultent

1996) : les nouvelles habitations et les rénova-

de l’action du vent sur le bâtiment ou de la

tions approfondies ayant fait l’objet d’une

différence de température entre l’air inté-

demande de permis d’urbanisme introduite

rieur et l’air extérieur. Ils sont rendus pos-

après le 1er décembre 1996 doivent être

conformes à la norme belge NBN D50-001.

sibles par l’aménagement de différents

types d’ouvertures :

La norme propose des méthodes simplifiées

assurant une « ventilation de base » suffisan-

3 des ouvertures d’amenée d’air frais (ou

te dans des conditions normales de

grilles de ventilation) sont placées dans

température et d’occupation des bâtiments.

les parois extérieures des locaux secs

Elle décrit la manière de ventiler correcte-

ment une habitation.

(au niveau des parois, des portes ou des

châssis de fenêtres) ;

92 Construire, rénover, habiter…

La ventilation

doit être

pensée dès la

réalisation des

plans par

l’architecte : il

faut établir un

schéma de

circulation de

l’air

comprenant

des accès pour

l’air frais et

des sorties

pour l’air vicié.

Son efficacité

dépendra,

entre autres,

de la position

des ouvertures

sur les

façades, et de

la disposition

des locaux.

ARCH. : G. WUILLAUME

3 des ouvertures d’extraction de l’air

humide ou/et pollué sont placées dans

les locaux humides dans une cheminée

exemple, être couplée à l’interrupteur de

ou dans un conduit de ventilation ver-

l’éclairage.

tical débouchant en toiture ;

Le fait que la ventilation induise une cer-

3 des ouvertures de transfert d’air des

taine perte de chaleur est le prix à payer

locaux secs vers les locaux humides

pour un climat intérieur sain. Ce coût doit

sont ménagées sous forme de grilles

être vu au regard de celui des dégâts que

dans les murs intérieurs ou/et de

pourrait causer un déficit de ventilation :

fentes sous les portes intérieures. Le

humidité, condensation, moisissures,

transfert d’air peut aussi s’opérer via

allergies…

les espaces situés entre ces deux types

de locaux : couloirs, cages d’escaliers,

La ventilation mécanique

halls…

On parle de ventilation mécanique

lorsque l’air est mis en mouvement par un

Dans les anciennes maisons, il est parfois

ventilateur électrique : l’air est amené vers

impossible d’évacuer l’air des locaux

l’intérieur et évacué à l’extérieur à l’aide

humides (cuisine, salle de bains…) via une

d’installations de pulsion et d’extraction.

cheminée ou une conduite de ventilation

verticale. La solution consiste alors à

La ventilation mécanique permet de

placer un ventilateur de fenêtre ou un ven-

mieux maîtriser le taux de renouvelle-

tilateur mural permettant d’extraire un

ment de l’air et les déperditions ther-

débit d’air suffisant. Afin de limiter les

miques, d’où l’appellation de VMC

pertes d’énergie, la durée de fonctionne-

(Ventilation Mécanique « Contrôlée »). Le

ment de ce type de ventilateur doit être

système « double flux » offre l’avantage de

contrôlée : sa mise en marche peut, par

récupérer la chaleur contenue dans l’air

Construire, rénover, habiter… 93

évacué du logement : l’air froid qui entre

Par contre, une aération intensive qui

est réchauffé par l’air chaud qui sort.

laisse les fenêtres ouvertes pendant toute

la journée, par exemple dans les cham-

C’est une méthode cependant plus

bres à coucher (alors que la pollution de

coûteuse, nécessitant une excellente étan-

l’air se produit pendant la nuit lorsque

chéité à l’air du bâtiment, des ventilateurs

souvent les fenêtres sont fermées !)

à faible consommation et des équipe-

entraîne un refroidissement de l’en-

ments qu’il s’agit d’entretenir ! En

semble de l’habitation (risque de conden-

Belgique, très peu d’entrepreneurs sont

sation), un gaspillage d’énergie, et prive

expérimentés dans ce type d’installation,

les locaux de leur protection contre la

et la construction étanche à l’air n’est pas

pluie, l’effraction… L’aération intensive

une tradition !

reste cependant une stratégie adéquate

® Qui contacter ?

dans le cas d’occupation temporaire

Les Guichets de l’énergie (en Wallonie) et

élevée des locaux (réunion de famille,

l’ABEA (en Région de Bruxelles-Capitale)

anniversaire…), de surchauffe ou de pro-

dispensent des conseils gratuits en matière

duction importante d’humidité ou de pol-

de ventilation.

luants (travaux de peinture…).

Ouvrir les fenêtres ?

L’installation électrique

Les fenêtres permettent d’aérer les pièces

Toute conduite électrique transportant du

de l’habitation en renouvelant l’air du

courant provoque des phénomènes de

local. Ainsi, en l’absence d’autres moyens

pollution électromagnétique, aussi bien

de ventilation, et pour assurer un climat

les câbles intégrés dans les murs que les

intérieur sain, les occupants doivent s’as-

câbles apparents et ceux qui permettent

treindre à une certaine discipline : dans

de raccorder un appareil électrique à une

une habitation occupée en permanence

prise.

par un ménage de 4 personnes, il faudrait

ouvrir les fenêtres (les appareils de chauf-

Contrairement aux pollutions électroma-

fage étant fermés) au moins trois fois par

gnétiques extérieures, les pollutions dont

jour pendant 5 à 10 minutes en saison

la source est intérieure à l’habitation sont

froide et une demi-heure pendant les

toutes maîtrisables et souvent à peu de

mois chauds. En hiver, les pertes en

frais. La première mesure consiste à réflé-

énergie de chauffage restent relativement

chir à nos besoins réels en prises et inter-

modestes puisque les parois et le mobilier

rupteurs dans la maison : moins il y en

n’ont pas le temps de se refroidir.

aura, moins il y aura de câbles électriques

dans les murs.

Tenir ses distances !

Les champs électriques et magnétiques

diminuent au fur et à mesure que l’on s’é-

loigne de leur source.

Un plan d’installation électrique en épi

Ainsi, la mesure la plus simple technique-

ment et la moins coûteuse pour éviter les

pollutions électromagnétiques dans la

maison consiste à concevoir un plan élec-

94 Construire, rénover, habiter…

trique qui éloigne au maximum les câbles

de terre : il produira des champs élec-

électriques des pièces de la maison où l’on

triques inférieurs à ceux d’un appareil qui

séjourne le plus longtemps : chambres à

ne l’est pas.

coucher principalement et autres zones de

repos (salon…).

La couleur des fils

À cet effet, on réalise une installation élec-

À l’intérieur des câbles électriques, les fils

trique dite « en épi ». Une ligne électrique

conducteurs ont des fonctions et des couleurs

principale passe par les locaux peu fré-

différentes.

quentés par les habitants (corridors, halls,

Le fil de terre est le conducteur de protec-

buanderie…) : elle y dessine une sorte de

tion : il achemine les pertes électriques vers la

dorsale d’où partent des lignes secon-

prise de terre. Il est vert et jaune.

daires vers les points d’utilisation dans les

Le fil de phase et le fil neutre sont les conduc-

pièces de séjour. Ainsi on ne forme jamais

teurs métalliques acheminant le courant

de circuit fermé (en boucle) dans une

électrique. En Belgique, il existe deux sortes de

réseaux de distribution de l’électricité :

pièce de séjour.

• les réseaux à 3 fils (3 phases) : 3 x 230 volts ;

Une zone neutre autour du lit

• les réseaux à 4 fils (3 phases et le neutre) : 3

Le lit est l’endroit à préserver en priorité

x 400 volts + neutre (230 volts entre 1 phase

de toute influence électromagnétique

et le neutre).

(nous y passons en moyenne huit heures

À l’intérieur de nos maisons, 2 de ces 3 ou 4

par jour). L’idéal est de ménager en des-

fils sont repris pour constituer les circuits inté-

sous et autour du lit une « zone neutre »

rieurs des prises et de l’éclairage.

sans câbles électriques (dans les murs ou

La tension parcourt un des fils, traverse l’ap-

dans le plancher35), sans rallonges (sous le

pareil électrique et sort par un autre fil, en

lit, surtout s’il est métallique), sans prises

changeant de sens 100 fois par seconde (50

cycles par seconde) : on parle de courant

de courant et sans appareils électriques.

alternatif. Les fils sont généralement en cui-

Pour les petits appareils : radios-réveils,

vre ou en alliage de cuivre, métal qui possède

lampes de chevet, prises de courant…, une

l’un des meilleurs coefficients de conductibili-

distance de sécurité de 1 m par rapport au

té électrique :

lit suffit (à l’instar de la distance de sécu-

• le fil neutre (négatif) est bleu ;

rité autour d’une baignoire). Pour les

• le fil de phase (positif) est de n’importe

radiateurs électriques, les téléviseurs, les

quelle autre couleur, le plus souvent rouge

compteurs électriques…, il faut au moins

pour un câble à trois ou quatre conducteurs

2 mètres. Le coffret de répartition et d’ali-

et noir pour les câbles à deux fils alimentant

mentation ne doit pas être placé sous la

les appareils de faible puissance (éclairages

chambre. L’idéal est d’utiliser un coffret

mobiles, par exemple).

électrique en métal : raccordé à la terre, il

assure un blindage contre les champs

Les interrupteurs du circuit d’éclairage

électromagnétiques.

Tous les interrupteurs fonctionnent par

« sectionnement », c’est-à-dire par inter-

Les fiches des appareils électriques et des

ruption du passage du courant sur un ou

lampes d’appoint

les deux conducteurs du circuit. En

Au moment de l’achat d’un appareil élec-

général, les interrupteurs « domes-

trique ou d’une lampe d’appoint, il faut

tiques » sont unipolaires : ils n’agissent

toujours vérifier s’il est équipé d’une prise

que sur l’un des deux fils (la phase pour

35 | POUR ALLUMER OU ÉTEINDRE LA LAMPE D’UNE CHAMBRE, UNE TIRETTE AU PLAFOND PLUTÔT QU’UN INTERRUPTEUR PERMET DE TENIR LES CÂBLES

ÉLECTRIQUES À DISTANCE.

Construire, rénover, habiter… 95

les réseaux avec neutre), et maintiennent

Les câbles électriques

ainsi une tension électrique (et donc un

Dans le cas d’une installation électrique

champ électrique) sur l’autre fil.

en épi, on peut utiliser un câblage conven-

Tous les interrupteurs des points lumi-

tionnel : câbles VOB dans des gaines en

neux devraient donc être bipolaires, cou-

PVC, câbles XVB directement encastrés

pant le courant et la tension sur les deux

dans le mur.

fils des câbles électriques. Ainsi :

Si un champ électrique ou magnétique est

néanmoins détecté (par un bioélectricien),

3 si l’allumage d’un point lumineux est

dans une chambre à coucher par exemple,

réalisé par un interrupteur unique, on

on peut placer sur le circuit électrique pol-

installera un interrupteur bipolaire ;

luant (après l’avoir localisé36) :

3 si le point lumineux est commandé par

3 un coupe-circuit automatique (ou biore-

plusieurs interrupteurs, on utilisera

lais). Placé dans le tableau électrique, il

des télérupteurs bipolaires : des bou-

coupe le circuit polluant la chambre

tons poussoirs (sous forme d’interrup-

lorsqu’il n’y a plus d’appel électrique

teurs classiques) servent à envoyer une

(tous les appareils électriques – lampes

impulsion électrique vers le télérupteur

de chevet… – sont éteints). Il suffit

qui alimente le point lumineux.

d’une demande de courant (un inter-

Avantage : le circuit de commande du

rupteur est enclenché) pour que la

télérupteur peut utiliser le réseau basse

situation normale soit rétablie. Seule

tension (12 ou 24 volts). Le télérupteur

une tension de 4 volts en continu est

est monté dans l’installation ou mieux,

maintenue sur le circuit pour permettre

intégré au tableau électrique.

le passage des informations ;

3 un contacteur radiofréquence (com-

mande à distance). Il coupe le circuit

polluant via un récepteur placé dans le

tableau électrique.

Dans le cas d’une installation électrique

avec des câbles passant partout dans la

maison, il est préférable d’utiliser des

câbles spécialement recommandés pour la

bioélectricité : câbles XFVB, Vgbio ou

VMVB (ils coûtent cependant plus cher).

Ces câbles suppriment les champs élec-

triques et diminuent les champs magné-

tiques qu’ils produisent. Les câbles VMVB

atténuent aussi les hyperfréquences véhi-

culées par les câbles électriques. Le RGIE

(Règlement Général des Installations Élec-

triques) n’autorisant pas le placement de

ces câbles dans les salles de bains, on peut

placer, à l’extérieur de celle-ci, un interrup-

Il existe plusieurs modèles de biorelais sur le

teur bipolaire destiné à mettre les câbles

marché. Un circuit électrique bien pensé évite

ordinaires hors tension.

d’utiliser cette technique.

36 | LE CIRCUIT QUI POLLUE UNE CHAMBRE À COUCHER N’EST PAS NÉCESSAIREMENT CELUI QUI PASSE DANS LA CHAMBRE. IL PEUT S’AGIR DU CIRCUIT PASSANT

DANS LE PLAFOND DE LA PIÈCE EN DESSOUS.

96 Construire, rénover, habiter…

La mise à la terre

environnement sain, certaines

La mise à la terre est obligatoire dans

trouvent difficilement une réponse…

toute installation électrique : elle permet

à moins qu’un spécialiste ne vienne

l’évacuation des courants de fuite vers la

analyser leur domicile.

terre et prévient ainsi les risques d’élec-

Une « ambulance verte » est une unité

trocution.

mobile (un véhicule) équipée de matériel

Selon le RGIE, la résistance de la prise de

d’investigation des polluants à domicile.

terre doit être inférieure ou égale à 30 Ω

(Ohms). Les bioélectriciens préconisent

une prise de terre avec une résistance qui

s’approche de 0 Ω (comprise entre 5 et

9 Ω).

Dans les anciens bâtiments, la prise de

terre est généralement réalisée avec des

piquets de terre, dans la zone du terrain la

plus réceptive et en dehors d’une zone

perturbée (réseaux telluriques…). Les

Les analyses se font à la demande du

piquets doivent être enfoncés à au moins

médecin ayant détecté chez son patient

60 cm de profondeur car, en cas de gel, le

une pathologie dont la cause semble être

sol est moins conducteur et l’évacuation

liée à son habitation. Un questionnaire

des courants de fuite est alors moins effi-

d’enquête relatif au mode de vie des habi-

cace.

tants « Observez-vous une amélioration de

l’état de santé en dehors de la maison ? Quels

Dans les nouveaux bâtiments, on réalise

produits d’entretien utilisez-vous ?… »,

une boucle de terre en fond de fouille

permet d’affiner les observations sur le

(sous les fondations) avec un fil de cuivre

site. Les résultats des analyses sont

de 35 mm2 de section.

adressés au médecin traitant accompa-

gnés de conseils à l’usage des habitants

® Qui contacter ?

Nature & Progrès Éco-bioconstruction.

pour réduire l’exposition aux polluants

détectés.

Une « ambulance verte » pour

Des expériences pilotes ont vu le jour en

évaluer la qualité de l’air

Région bruxelloise et en Région wallonne

intérieur

(dans plusieurs Provinces). À terme, ce

service devrait être opérationnel dans

« Mon chauffe-bain produit-il du

chaque Province wallonne.

monoxyde de carbone (CO) ? Du

formaldéhyde émane-t-il de mon

® Qui contacter ?

mobilier en panneaux de particules ?

Vote médecin généraliste.

Les moisissures dans la chambre des

enfants sont-elles nocives pour leur

santé ? Ma maison est-elle à l’origine

des maux de tête, des rhumes et

affections respiratoires dont nous

souffrons perpétuellement ?… » Parmi

les questions que se posent les

particuliers soucieux de vivre dans un

Construire, rénover, habiter… 97

Le degré d’ionisation

Dans la maison, on trouve souvent un

de l’air

excédent d’ions positifs : ils sont produits

par l’électricité statique due au frottement

Les ions sont des particules constituant

de matières synthétiques (bois vitrifiés,

la matière – atomes ou molécules –

vinyles, moquettes, laines minérales,

dotées d’une charge électrique.

matières plastiques, semelles et vête-

Électriquement neutres, les atomes et

ments synthétiques…), le fonctionnement

les molécules peuvent, en effet, perdre

des appareils électriques, la fumée de

ou gagner des électrons (des charges

tabac et la circulation de l’air (ventilation

négatives). Dans le premier cas, ils se

trop poussée, aspirateur, chauffage par

chargent positivement : on parle alors

convection…).

d’ions positifs. Dans le second cas,

Cependant, certaines conditions peuvent

ils se chargent négativement :

contribuer à maintenir un taux satisfai-

on les appelle ions négatifs.

sant d’ions négatifs dans l’air ambiant de

Dans la nature, ce phénomène est extrême-

la maison :

ment courant : il concerne essentiellement

3 l’utilisation de matériaux naturels

les atomes d’oxygène présents dans l’air.

comme l’argile, le bois, le liège : ils

Dans la haute atmosphère (ionosphère),

n’occasionnent pas d’électricité sta-

les ions naissent de l’action du rayonne-

tique ;

ment solaire sur les particules atmosphé-

3 le choix de systèmes de chauffage fonc-

riques.

tionnant principalement par rayonne-

Plus près de nous, des ions négatifs sont

ment : ils ne mettent pas l’air en mou-

produits :

vement ;

3 par la photosynthèse des plantes et le

3 l’installation d’une fontaine d’eau, d’un

frottement du vent sur les feuilles des

feu ouvert, de plantes vertes : ils pro-

arbres ;

duisent des ions négatifs.

3 par la turbulence de l’eau : aux abords

d’un torrent, d’une chute d’eau, à la

Les ioniseurs électriques

mer ou lors d’une forte pluie orageuse.

Ces appareils générent des ions négatifs. Ils

Les ions négatifs stimulent le fonctionne-

peuvent être utiles dans le cas d’ambiances

ment de certains organes et glandes de

très polluées. Par exemple chez les grands

notre corps (poumons, ovaires, thy-

fumeurs ou dans les ateliers qui produisent

roïde…). Ils neutralisent les molécules

beaucoup de poussières. Il est toutefois préfé-

polluantes (poussières, COV…) présentes

rable de tenter d’éliminer la cause de la

pollution (arrêter de fumer, aspirer les pous-

dans l’air en les fixant au sol : ils contri-

sières…).

buent ainsi à purifier l’air ambiant. Après

un orage, par exemple, l’atmosphère nous

Les ioniseurs dont le voltage est supérieur à

8 000 volts dégagent de l’ozone et des oxydes

semble plus légère et rafraîchissante. Des

d’azote et induisent un champ magnétique

recherches montrent qu’un déficit en ions

50 Hz (à très basse fréquence) jusqu’à une dis-

négatifs pourrait être à l’origine de trou-

tance de 1,5 m. Ils sont donc à déconseiller.

bles tels que fatigue, nervosité, maux de

tête… Les mêmes troubles que l’on peut

ressentir dans l’atmosphère lourde précé-

dant un orage.

98 Construire, rénover, habiter…

Le confort acoustique

Pour répondre aux exigences actuelles

La normalisation euro-

de confort dans l’habitat, il faut

péenne en matière de

accorder une attention toute

protection contre le

particulière à l’isolation acoustique de

bruit établit une intensité sonore maxi-

la maison.

male de 30 décibels (dB) pour les bruits

aériens extérieurs et de 53 dB pour les

Faute de mesures de prévention, le bruit

bruits aériens intérieurs (entre deux

peut rapidement se révéler source de nui-

pièces principales). La norme est d’appli-

sances importantes – dépréciation de l’ha-

cation depuis le 1er janvier 2000.

bitat, conflits de voisinage, perturbation

de l’ouïe, fatigue, troubles du sommeil,

irritabilité, anxiété, stress, dépression,

Un peu de vocabulaire

perte de rentabilité à l’école, au travail… –

Il y a bruit… et bruit

pour les habitants soumis au quotidien à

leurs propres bruits (chaîne hi-fi, chau-

Un bruit aérien est produit par une source

sonore qui fait vibrer l’air directement : il

dière, équipements, garage…) ou aux

peut se propager de l’extérieur vers l’intérieur

bruits venant de l’extérieur (voisins, trafic,

(le trafic…), à l’intérieur d’une pièce (la voix,

activités industrielles, activités de loi-

la radio…) ou d’un local à un autre (le violon-

sirs…) encore plus difficiles à supporter.

celle…).

Un bruit d’impact est produit par une source

sonore qui fait vibrer un élément solide de la

construction et qui transmet ensuite la vibra-

tion à l’air environnant : le bruit naît de

manière indirecte. Citons les bruits de pas, de

chaises déplacées, le martèlement d’un balai

sur le plafond…

Une seule source sonore peut être à l’origine

de bruit aérien et de bruit d’impact.

L’isolation acoustique consiste à diminuer les

bruits passant au travers d’une paroi. S’il est

confortable de s’isoler contre les bruits exté-

rieurs, il ne faut toutefois pas tomber dans

l’excès : en « s’isolant » trop, on devient alors

beaucoup plus sensible aux bruits intérieurs,

comme ceux produits par la chaudière, les

tuyauteries…

De la définition du bruit…

Le bruit est un ensemble de sons sans

harmonie (définition du dictionnaire).

Émis à partir d’une source, ces sons

peuvent se propager à travers l’air, un

liquide ou un solide (un mur, par

exemple) sous forme de vibrations

perçues par nos oreilles. Le nombre de

vibrations par seconde s’appelle la

fréquence mesurée en hertz (Hz).

Construire, rénover, habiter… 99

… aux solutions pratiques

biner la masse d’une paroi avec un res-

dans la construction

sort.

Généralement, on tente de traiter les

Dans le cas d’un mur plein homogène, l’i-

problèmes de bruit dans la maison

solation acoustique étant directement pro-

lorsqu’on y est confronté. Or, il est

portionnelle à la masse du mur au m2, il

moins difficile (et souvent moins

faut augmenter sa masse en mettant en

coûteux) d’intégrer des solutions au

œuvre des matériaux lourds : les briques

moment de la construction plutôt que

pleines et les blocs de silico-calcaire sont

d’intervenir par la suite.

de ce point de vue très performants. Le

béton cellulaire est un mauvais isolant

Ainsi, les mesures de prévention contre le

acoustique.

bruit se prennent au moment du choix du

terrain, lors de la conception de la maison

Dans le cas d’une mitoyenneté bruyante,

et de l’exécution des travaux. Bien isoler

on peut améliorer l’isolation acoustique

acoustiquement est toujours complexe :

d’un mur plein en le doublant d’une

parlez-en à votre architecte.

contre-paroi légère sans contact avec le

mur existant :

® Qui contacter ?

a p p l i q u é e

Les professionnels de la construction

d i r e c t e m e n t

peuvent s’adresser au CSTC : tél. 02/716 42

sur le mur

11, pour des avis techniques spécialisés en

plein, elle n’ap-

matière d’isolation acoustique. Ce service

n’est pas accessible aux particuliers.

porterait que

peu d’amélio-

L’implantation sur le terrain et

ration. Ainsi,

l’organisation des espaces

sur une ossa-

intérieurs

ture en bois

construite sur

D’un point de vue acoustique, il est préfé-

le mur plein,

AN-TERRE

rable de choisir un terrain offrant la possi-

© P

on fixe des

bilité d’installer le « front de rue » de la

plaques de plâtre, des panneaux acous-

maison au nord (nord-est) : il accueillera

tiques en cellulose de papier… Entre les

les espaces de service et de circulation (toi-

montants de l’ossature et la paroi légère,

lettes, salles de bains, buanderies,

on intercale un isolant.

débarras, escaliers, halls…). Adossés à ces

locaux côté rue, des espaces tampons (sas

Dans le cas d’une paroi légère – par

d’entrée, garage, atelier, cellier…) offriront

exemple une cloison séparant un living

un bouclier supplémentaire aux pièces de

d’une chambre à coucher – l’isolation

vie (salons, salles à manger, bureaux,

acoustique est basée sur le principe

chambres à coucher…) situées au sud

masse-ressort-masse (on casse le bruit) :

(sud-est/sud-ouest), côté jardin. Les

les deux parois de la cloison (les masses)

locaux bruyants (cuisine, salles de bains,

sont séparées par de l’air ou par un maté-

chaufferie…) seront juxtaposés.

riau isolant (le ressort). Les deux parois

doivent être parfaitement désolidarisées

Les murs et les parois intérieures

afin d’éviter que les vibrations ne se pro-

Pour l’isolation contre le bruit aérien, on

pagent de l’une à l’autre : pas d’ossature

peut appliquer deux principes : soit

ou de liaisons rigides entre les deux

alourdir la construction soit faire com-

parois, pas de crochets d’ancrage…

100 Construire, rénover, habiter…

Si vous êtes gêné par les bruits de pas, de

Augmenter le pouvoir isolant des

chutes d’objets… se produisant dans un

cloisons

local supérieur, une solution est de poser

Chaque matériau possède une « fréquence

sur le plancher (en béton ou en bois) de ce

critique » spécifique : c’est la fréquence à

local un plancher flottant formé de pan-

laquelle son pouvoir isolant chute de façon

neaux rigides isolants (panneaux de liège

tangible. Le plâtre, par exemple, a une chute

expansé, panneaux acoustiques en cellu-

d’efficacité qui se situe exactement dans la

zone la plus sensible de l’oreille humaine.

lose de papier, panneaux en fibres de

Mieux vaut donc l’associer à un autre type de

bois…). Le plancher flottant doit s’arrêter à

matériau dans la cloison.

1,5 cm des murs, la plinthe venant cacher

le vide. La fixation du plancher flottant sur

L’idéal est de prévoir pour chaque paroi de

des chevrons assure la désolidarisation

la cloison des matériaux de densité diffé-

avec le plancher existant et augmente les

rente. Par exemple, des panneaux acous-

performances acoustiques des panneaux

tiques en cellulose de papier pour une des

isolants. On peut aussi intercaler entre les

parois, et des plaques de plâtre pour

chevrons un isolant en vrac.

l’autre : chaque couche de matériau va fil-

On peut également agir dans le local où la

trer spécifiquement des fréquences diffé-

gêne est perçue en y installant un faux pla-

rentes de bruit, et on pallie ainsi à la « fré-

fond lourd désolidarisé.

quence critique » de chaque matériau.

En rénovation, une bonne isolation acous-

tique dépend de nombreux paramètres.

Le bruit s’infiltre partout où il peut !

Une seule erreur peut annuler les effets

Si, malgré les mesures de prévention contre le

attendus d’un gros investissement. Les

bruit, l’isolation acoustique reste défaillante,

conseils d’un professionnel sont très

il faut souvent chercher la cause dans les

utiles.

ouvertures des parois (fenêtres, portes, prises

de courant, orifices de ventilation, joints d’é-

La toiture

tanchéité…) qui laissent s’infiltrer le bruit.

Ainsi, il est très important de veiller à l’étan-

On peut améliorer l’isolation acoustique

chéité à l’air des parois : évitez tout

d’une toiture inclinée en posant une sous-

interstice dans les parois, soignez les raccords

toiture rigide en fibres de bois, en aug-

entre les lés… Les ouvertures indispensables

mentant l’épaisseur de l’isolant ou en la

(prises de courant…) seront idéalement rédui-

tes au minimum.

doublant avec une finition intérieure en

plaques de plâtre ou en panneaux acous-

tiques en cellulose de papier.

Les planchers

En raison de leur masse élevée, les plan-

chers en béton constituent une bonne iso-

lation contre les bruits aériens. Toutefois,

l’isolation contre les bruits d’impact pose

problème : de par leur densité et leur

structure (ferraillage), les planchers en

béton transmettent facilement les vibra-

tions dues aux chocs qu’ils subissent. Un

plancher en bois ou en panneaux agglo-

mérés n’apporte de même aucune isola-

tion contre les bruits d’impact.

Construire, rénover, habiter… 101

Le confort visuel

Dans les locaux, les couleurs claires don-

nent l’impression d’élargir les espaces

La lumière naturelle du soleil

tandis que les couleurs sombres les rédui-

constitue un facteur de confort

sent et absorbent beaucoup plus de

important : variant au cours de la

lumière.

journée et de l’année, elle influence

directement notre rythme circadien

(rythme biologique dont la périodicité

La qualité de l’eau potable

est d’environ 24 heures). De plus, elle

Dans la maison, les conduites d’eau

participe à réduire les dépenses en

ne doivent pas altérer la qualité de

électricité pour l’éclairage de

l’eau potable.

l’habitation.

Ainsi, au sud (entre sud-est et sud-ouest),

Les conduites en plomb

pour profiter au maximum de la lumière

Les maisons non rénovées antérieures

du soleil, les fenêtres seront nombreuses

à 1945 peuvent receler d’anciennes

et de grandes dimensions (évitez les sub-

conduites d’eau en plomb. Ces

divisions des châssis et choisissez des

conduites sont susceptibles de

cadres étroits). Des protections solaires

contaminer l’eau de distribution et

efficaces (pare-soleil, stores, volets, débor-

contribuent ainsi à l’exposition au

dements de toiture, végétation…) et une

plomb responsable d’une intoxication

bonne inertie thermique du bâtiment

appelée saturnisme.

(planchers et murs intérieurs lourds) évi-

teront les surchauffes en été. Sur la façade

Sur une installation vétuste avec des cana-

nord, le nombre et la surface des fenêtres

lisations intérieures en plomb (ou des

dépendront essentiellement des besoins

canalisations en cuivre avec des soudures

en éclairage.

et des raccords en plomb), il ne faudrait

pas installer un adoucisseur d’eau : l’eau

très douce favorise la solubilisation du

plomb dans l’eau de distribution. De

même, l’eau qui a stagné pendant la nuit

contiendra, le matin, des teneurs en

plomb relativement élevées. Ainsi, avant

de boire un verre d’eau ou de faire le café,

il faut « rincer » les canalisations en lais-

sant couler l’eau le temps nécessaire pour

évacuer l’eau contaminée. Le soir, au

retour du travail, la même opération de

rinçage doit être réalisée.

ARCH. : G. WUILLAUME

Selon la législation

Dans la maison, des lampes à spectre

actuelle, un litre d’eau

complet émettent une lumière qui se rap-

du robinet peut contenir

proche de celle du soleil37 (y compris pour

au maximum 50 µg de

les UV : attention aux coups de « soleil »).

plomb. La Directive

européenne 98/83/CE vise à limiter pro-

SOURCE : LA LUMIÈRE. BIO-RÉNOVATION EN RÉGION BRUXELLOISE,

CENTRE URBAIN, BRUXELLES, NOVEMBRE 1994.

gressivement la teneur en plomb de l’eau

37 | LA LUMIÈRE VISIBLE EST UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DONT LA LONGUEUR D’ONDE EST COMPRISE ENTRE 400 ET 700 NANOMÈTRES.

102 Construire, rénover, habiter…

de distribution : à 25 µg/l d’ici 2003, à

Les conduites en polyéthylène sont préfé-

10 µg/l d’ici 2013. À partir de janvier

rables à celles en PVC, car leur charge sur

2002, la directive européenne sera

l’environnement est moins grande. Les

transposée en droit wallon. À cette date,

conduites en PVC sont parfois stabilisées

les distributeurs d’eau devront effectuer

aux sels de plomb.

des contrôles de qualité de l’eau au robinet

de l’abonné (dans les zones à risque). En

Les conduites en acier

cas de dépassement de la norme, un

D’un prix plus élevé, elles sont très

contrôle supplémentaire au compteur

résistantes et n’ont pas d’impact sur

devra permettre d’établir l’origine de la

la santé.

contamination. Si elle provient des

conduites intérieures (après le compteur

Les conduites en acier galvanisé sont

d’eau), le distributeur sera tenu d’en

moins coûteuses, mais elles se corrodent

informer l’abonné et les frais de rempla-

rapidement et libèrent ainsi du zinc et

cement des canalisations d’eau incombe-

parfois du plomb dans l’eau.

ront au propriétaire de la maison. Si elle

provient des conduites extérieures (réseau

Connaître les

public), les frais seront à charge du distri-

buteur d’eau.

matériaux pour bien

® Qui contacter ?

les choisir

Le N° vert de la Région wallonne : 0800-1

1901.

Le choix des matériaux devra être

guidé par des critères relatifs à

L’IBGE pour la Région de Bruxelles-Capitale :

l’environnement, à la santé de

02/775.75.75.

l’Homme et à leurs performances

Votre distributeur d’eau : ses coordonnées

techniques. Souvent, il est le résultat

figurent sur votre facture d’eau.

d’un compromis entre prix,

disponibilité, respect de

Les conduites en cuivre

l’environnement et de la santé, facilité

Bon marché, les conduites en cuivre

de mise en œuvre…

sont largement utilisées pour

l’alimentation en eau des maisons.

Dans la plupart des cas, la mise en œuvre

optimale du matériau choisi ne pourra

Elles maintiennent une bonne qualité de

être assurée que si elle s’accompagne de

l’eau potable. Leur corrosion peut cepen-

conseils de professionnels avertis (distri-

dant être favorisée par une eau très

buteurs, architectes, entrepreneurs…).

douce : elles peuvent ainsi libérer du

cuivre dans l’eau, en particulier quand

® Qui contacter ?

l’eau tiède stagne un certain temps dans

Pour connaître les distributeurs de

matériaux pour l’éco-bioconstruction,

les conduites. Ce sont les nourrissons qui

contactez Nature & Progrès Éco-

sont les plus à risque, leur organisme

bioconstruction ou le Centre d’information

étant incapable d’éliminer le cuivre.

du Réseau Éco-consommation.

Les conduites en matières

¡ À consulter :

synthétiques

L’écologie dans le bâtiment. Guides

comparatifs pour le choix de matériaux de

Elles sont faciles à monter et résistent

construction.

à la corrosion.

Construire, rénover, habiter… 103

Monter des murs

donc une grande quantité d’énergie, mais

la cuisson donne aux éléments de terre

Avant les années ‘50, les constructions

cuite des qualités qui participent à créer

étaient réalisées avec des murs pleins

un habitat durable : solidité, longévité,

de deux briques ou d’une brique et

résistance au feu, à l’eau, au gel, aux para-

demie. Mais depuis une cinquantaine

sites… Ils sont perméables à la vapeur

d’années, la construction de murs

d’eau. Mis en œuvre au niveau des murs

creux s’est généralisée en Belgique.

intérieurs, ils contribuent à réguler les

Un mur creux se compose de trois par-

écarts de température intérieure (grâce à

ties : ainsi, on trouve, de l’intérieur vers

leur bonne inertie thermique) et à amortir

l’extérieur, une maçonnerie servant de

les pointes d’humidité (grâce à leur carac-

mur porteur (blocs de terre cuite, blocs de

tère hygroscopique). On peut les récu-

béton cellulaire…), une lame d’air peu ou

pérer sur des chantiers de déconstruction

non ventilée (la coulisse) et une maçon-

sélective et les recycler à faible coût (par

nerie de parement (briques de terre cuite,

exemple comme revêtements des terrains

pierres calcaires…). À l’origine, le mur

de tennis).

creux ne comportait pas d’isolant. Depuis

Les briques alvéolées

les années ‘70-‘80, par mesure d’éco-

nomie d’énergie, on a intégré un isolant

Depuis le début des années ‘80, de nom-

dans la coulisse. Afin de pouvoir vérifier la

breuses alvéoles sont apparues dans les

pose correcte de l’isolant, il ne faudrait

briques, qui sont ainsi plus légères et plus

pas, comme c’est souvent le cas, monter

isolantes. Les alvéoles sont formées au

les deux murs en même temps. La

moment de la

moindre rupture dans la continuité de l’i-

cuisson du

solant (espaces entre les panneaux…) sus-

mélange d’argile

cite des courants d’air froids entre le mur

et de terre en y

intérieur et l’isolant avec pour consé-

incorporant des

quences une baisse du pouvoir isolant et

éléments de

la formation de ponts thermiques. Ainsi,

porosité : billes de polystyrène, sciure de

mieux vaut commencer par le mur inté-

bois, perlite, déchets agricoles. Le polysty-

rieur, puis poser correctement l’isolant

rène peut être à l’origine d’émissions de

dans la coulisse, et terminer par le mur de

styrène et de benzène nocives pour la

parement.

santé des travailleurs des briqueteries.

Aujourd’hui, on redécouvre des tech-

Les briques isolantes

niques de construction légères mettant en

Aussi appelées briques « monomur », les

œuvre le bois, la terre et la paille.

briques isolantes de terre cuite compor-

Les briques et les blocs de terre

tent un nombre élevé de rangées d’al-

véoles verticales (en général 19) : elles

cuite

sont trois fois moins conductrices de cha-

Les éléments en terre cuite sont

leur qu’une brique classique. Cependant,

fabriqués à partir de terre et d’argile,

leur mise en œuvre ne permettrait pas de

matières premières abondantes.

monter des murs porteurs directement

isolés répondant aux normes actuelles d’i-

Ils sont cuits dans des fours à température

solation, même avec une épaisseur de

très élevée (800°C pour les briques de

briques importante (>30 cm).

parement). Les briqueteries consomment

104 Construire, rénover, habiter…

Les blocs de silico-calcaire

de silico-calcaire conviennent particulière-

À l’aide d’une presse, on forme les

ment à la construction des fondations et

blocs à partir d’un mélange de chaux

des murs de caves.

vive (8%), de sable siliceux (92%) et

d’eau.

Les blocs de béton

Les blocs de béton (pleins ou creux )

Ils sont ensuite durcis dans une étuve

sont utilisés pour construire des murs,

(entre 160 et 220°C) pendant 4 à 8 heures

des cloisons intérieures, des linteaux,

sous haute pression : un processus qui

des hourdis…

consomme beaucoup moins d’énergie

que celui de la cuisson des briques de

Leur production à partir de ciment

terre cuite. Le sable est extrait à proximité

consomme beaucoup d’énergie. Ce sont

de l’usine belge de production des blocs

des éléments lourds qui participent à l’iso-

de silico-calcaire. La chaux est extraite et

lation acoustique des parois mais ils ont

calcinée dans la vallée de la Meuse.

une faible capacité d’isolation thermique :

les murs doivent être doublés d’un isolant

Les blocs de silico-calcaire sont lourds et

thermique. Leur perméabilité à la vapeur

contribuent ainsi à l’isolation acoustique

d’eau est faible.

des parois. Leur coefficient de perméabi-

lité à la vapeur d’eau est correct. Mis en

Les blocs de béton cellulaire

œuvre au niveau des murs intérieurs, ils

Relativement bon marché, les blocs de

contribuent à réguler la température

béton cellulaire possèdent de bonnes

(bonne inertie thermique) et l’humidité

propriétés d’isolation thermique grâce

intérieures (caractère hygroscopique).

à leurs myriades de petites cellules qui

Leur coefficient d’isolation thermique

emprisonnent l’air.

moyen impose une isolation des murs

Ils permettent en principe de construire

creux.

des murs pleins ou creux sans isolation

On utilise les blocs de silico-calcaire pour

complémentaire. Ils possèdent une inertie

les murs intérieurs et en parement exté-

thermique moyenne (masse volumique

rieur. Ils peuvent rester apparents (aspect

comprise entre 300 et 800 kg/m3) et résis-

propre et fini). Ils sont soit maçonnés, soit

tent bien au feu.

collés, ce qui réduit alors l’humidité de

Ils sont produits à partir de sable siliceux

construction.

(65%), de ciment (20%), de chaux (15%),

Étant donné leur résistance élevée à l’hu-

et d’eau. À ces constituants est ajouté de la

midité et aux agents chimiques, les blocs

poudre d’aluminium recyclé (0,05%) : un

agent gonflant qui permet la formation

des cellules dans le béton. Le produit

passe ensuite à l’autoclave où il est soumis

à une température de 180°C et à une pres-

sion de 10 atmosphères.

Les blocs de béton cellulaire sont des

matériaux de construction légers utilisés

pour monter des murs porteurs et non

porteurs. Les blocs sont assemblés avec

un mortier de colle.

Construire, rénover, habiter… 105

Les briques de chanvre

guerre mondiale, elle a été supplantée par

Les briques à base de chanvre

le ciment artificiel. Avec sa prise plus

apparaissent sur le marché

rapide et sa meilleure résistance méca-

de l’éco-bioconstruction.

nique, il répondait mieux aux exigences du

secteur de la construction « moderne » :

Elles permettent de monter des murs non

bâtir plus vite et plus haut !

porteurs de quinze, vingt ou trente centi-

mètres d’épaisseur. Leur mise en œuvre

est relativement simple.

Un peu de vocabulaire

La pierre naturelle

Un mortier de pose sert à assembler des

La pierre est un matériau naturel,

briques de terre cuite, des blocs de béton, des

pierres naturelles, des bûches de bois, des dal-

durable et qui résiste bien au climat

les de pierre, des carreaux de terre cuite, des

(gel et intempéries), surtout si l’on

carrelages… les uns aux autres pour monter

choisit une pierre locale. Ce qui

des murs, faire une chape ou réaliser un dal-

diminue aussi les dépenses d’énergie

lage. Sa qualité est primordiale pour assurer la

dues au transport et permet à la

solidité des ouvrages.

construction de s’intégrer au bâti local.

Un mortier de jointoiement sert à réaliser

des joints de parement entre les différents

Sa capacité d’isolation thermique étant

éléments de construction. Il assure l’étanchéi-

faible, elle doit être associée à des murs

té d’une maçonnerie et sert à consolider les

intérieurs isolants en briques de terre

murs sur une maçonnerie ancienne. Il joue

cuite ou en blocs de silico-calcaire par

aussi un rôle esthétique de décoration.

exemple.

Un mortier d’enduit est un revêtement qui

sert à décorer, protéger et finir une surface.

La pierre est un matériau noble et durable

qui donne aux façades l’accent de leur ter-

roir... Néanmoins, l’industrie extractive

est parfois source de pollution (poussi-

Le ciment

ères, bruit…). Mieux vaut donc réserver

Le ciment artificiel le plus utilisé est le

l’usage des pierres de taille ou des moel-

ciment Portland. Il doit son nom à la car-

lons pour la restauration des bâtiments

rière en Angleterre où fut découvert, en

anciens, comme éléments décoratifs, ou

1824, le ciment naturel (ou ciment

lorsqu’ils sont récupérés sur des chantiers

prompt), utilisé sans cuisson ni transfor-

de déconstruction sélective.

mation.

Le ciment artificiel résulte de la cuisson, à

Mortier de ciment ou mortier de

environ 1 500°C, d’un mélange de roches

chaux ?

calcaires et d’au moins 25% d’argile (silice

Le mortier est un mélange constitué

(SiO2) et alumine (Al2O3)). La cuisson

d’agrégats (sables, pouzzolanes,

produit des « clinkers » – la poudre à la

terres…), d’eau et d’un liant (la chaux

base du ciment – que l’on broie et aux-

ou le ciment).

quels on ajoute, selon le type de ciment

recherché, des composants minéraux sup-

Le liant est la matière qui assure la liaison

plémentaires : roches pulvérisées (fillers),

entre chaque composant du mortier.

cendres volantes, scories de hauts four-

Pendant des siècles, c’est la chaux qui a

neaux, plâtre…

servi de liant. Mais, après la seconde

106 Construire, rénover, habiter…

Le ciment est un liant hydraulique : lors-

qu’on le mélange à l’eau, il durcit – il fait

sa prise à l’eau. Celle-ci se combine aux

silicates et aluminates de calcium pour

former un précipité solide.

Les cimenteries sont de grandes consom-

matrices d’énergie… même si elles sont

autorisées à utiliser comme combustibles

de remplacement des déchets industriels

(vieux pneus, huiles usagées, restes de

peinture, déchets de raffinerie….). Leur

impact sur l’environnement est important

(poussières, résidus de combustion de ces

déchets...).

Sur les chantiers, lors de la préparation du

ciment, certains contaminants comme le

Moisissures, fissures… sont les tristes témoins

chrome38 peuvent produire une allergie

d’un enduit extérieur au ciment dégradé.

cutanée invalidante pour les maçons

miques agressifs de l’air (polluants

(eczéma du ciment). Le ciment irrite la

atmosphériques) ou de l’eau (pluies

peau.

acides).

Apprécié pour sa prise rapide et sa résis-

Pour des raisons réglementaires ou tech-

tance mécanique élevée, le ciment pos-

niques, le ciment reste indispensable

sède néanmoins des caractéristiques phy-

pour réaliser le béton armé des fondations

siques et techniques qui peuvent nuire à

et de certains éléments structuraux (lin-

la santé du bâtiment :

teaux, colonnes…). Mais pour les autres

3 imperméable à la vapeur d’eau, il

applications (chapes, dallages, enduits…),

empêche l’évaporation de l’humidité

il existe une alternative : la chaux.

qui remonte du sol et du sous-sol dans

Correctement mise en œuvre, elle confère

les vieux murs. En s’accumulant, l’eau

à ces ouvrages une résistance mécanique

emprisonnée maintient les parois

largement suffisante.

froides (sources d’inconfort pour les

habitants), fait gonfler les murs, pro-

La chaux

voque des fissures et le développement

Ainsi, on redécouvre les bienfaits de la

de moisissures à l’origine d’une mau-

chaux pour la construction. Surtout

vaise qualité de l’air ambiant ;

depuis les années ’60, avec le souci de

rénovation du bâti ancien.

3 il a un très faible pouvoir isolant ;

Moins agressive pour la peau que le

3 sa plasticité étant relativement médioc-

ciment, la chaux possède des caractéris-

re, son application est peu aisée ;

tiques physiques et techniques garantis-

3 il se fissure parfois en séchant ;

sant une construction saine :

3 il résiste mal à certaines conditions cli-

3 son principal avantage est sa perméabi-

matiques (pluies battantes, variations

lité à la vapeur d’eau qui permet l’éva-

thermiques, gel) et aux agents chi-

poration de l’humidité contenue dans

38 | DES PRODUITS DE CIMENT PAUVRES EN CHROME APPARAISSENT SUR LE MARCHÉ.

Construire, rénover, habiter… 107

les murs. L’évaporation est favorisée

Pour les mortiers de jointoiement, les

par la chaleur du soleil et par le vent sur

enduits, les peintures intérieures :

les façades extérieures ;

la chaux aérienne

La chaux aérienne, aussi appelée chaux

3 souple et élastique, elle limite l’appari-

tion de fissures dans les enduits ;

hydratée ou chaux grasse, provient de la

calcination d’un calcaire très pur (conte-

3 elle résiste bien au gel (grâce à sa struc-

nant moins de 10% d’argile). Plus le cal-

ture poreuse, l’eau peut se dilater) et

caire est pur, plus la chaux sera aérienne.

aux agents atmosphériques agressifs ;

La calcination du calcaire (CaCO

3 elle a un bon pouvoir isolant (plus

3 ) – dans

encore si on incorpore dans le mortier

un four à environ 900°C – entraîne l’éli-

de chaux des particules de lin ou de

mination du gaz carbonique (CO2) et la

chanvre) ;

formation de chaux vive (CaO). Très corro-

sive, celle-ci est ensuite éteinte avec de

3 elle possède des propriétés antisep-

l’eau. D’où son nom de chaux hydratée

tiques souvent mises à profit dans les

(Ca(OH)

étables (on pratiquait le chaulage des

2).

murs pour les protéger des salissures,

Un mortier préparé avec de la chaux

moisissures, larves d’insectes et bacté-

hydratée durcit au contact du gaz carbo-

ries) ;

nique (CO2) de l’air. Il fait sa prise à l’air,

d’où le nom de chaux aérienne.

3 hygroscopique, elle participe à réguler

les variations d’humidité de l’air inté-

La prise du mortier aboutit, après évapo-

rieur ;

ration de l’eau de gâchage, à la roche cal-

3 un mortier de chaux dure des siècles !

caire d’origine.

La chaux naturelle est obtenue par cuisson

La chaux aérienne est souple, onctueuse

d’une roche calcaire. Dans le bâtiment, on

et facile à manipuler. C’est la raison pour

utilise deux types de chaux naturelle : la

laquelle on l’appelle aussi « chaux

chaux aérienne et la chaux hydraulique. La

grasse ». Elle permet un travail très fin et

différence entre les deux réside dans la

convient bien pour les travaux de jointoie-

pureté de la roche calcaire utilisée.

ment (mortiers de jointoiement), les fini-

La Belgique est le premier producteur de

tions souples (mortiers d’enduit) et les

chaux au monde par habitant. C’est une

peintures intérieures. Par contre, elle est

matière première naturelle et abondante.

moins adaptée que la chaux hydraulique

Les carrières de roches calcaires sont

aux travaux de maçonnerie (mortiers de

situées dans les régions de Namur et de

pose) parce qu’elle durcit très lentement

Tournai. À Namur, on extrait une roche

(pendant plusieurs mois).

calcaire plus pure que celle des carrières

Pour la maçonnerie : la chaux hydraulique

de Tournai. Actuellement, ces dernières

naturelle

ne sont plus exploitées.

La chaux hydraulique naturelle, ancienne-

¡ À consulter :

ment appelée chaux maigre, provient de la

Chaux dehors, chaux dedans dans Les Quatre

calcination d’un calcaire impur (conte-

Saisons du jardinage, n° 99, juillet/août 1996,

nant environ 15% d’argile) à base de silice

Terre Vivante, France, p. 47-54.

et d’oxydes de fer. Ainsi, elle devient plus

La chaux naturelle : décorer, restaurer et

dure (et moins plastique) que la chaux

construire. Collection Vivre différemment.

aérienne et permet de réaliser des

Techniques et pratique de la chaux.

ouvrages plus durs et plus solides : mor-

108 Construire, rénover, habiter…

tiers de pose (travaux de maçonnerie,

En Belgique, il n’y a pas de producteurs de

béton de chaux pour les dalles) et enduits

chaux hydraulique naturelle. Dès lors,

extérieurs.

pour la maçonnerie (mortiers de pose et

mortiers de jointoiement), on utilise sou-

Sa prise plus rapide – elle commence à

vent des mortiers qui durcissent à l’air.

durcir en présence d’eau (prise hydrau-

Ainsi, à un mortier de chaux aérienne, on

lique), puis continue sa prise au contact

ajoute une certaine proportion de ciment

de l’air (prise aérienne) – est avantageuse

Portland : 2/3 de ciment pour 1/3 de chaux

dans le cas d’un mortier épais ou si l’on

aérienne. On parle alors de mortier

craint une dégradation de la maçonnerie

bâtard. Le mortier bâtard allie les avan-

par la pluie.

tages du ciment – solidité – et de la chaux

aérienne – plasticité et perméabilité à la

vapeur d’eau. On évite ainsi les retraits et

Le mortier de pose doit être

fissures, et la mise en œuvre du mortier

adapté à la maçonnerie

est plus facile.

Les briques de terre cuite alvéolées, qui occa-

sionnent une meilleure isolation thermique

La chaux hydraulique artificielle :

des murs, devraient être maçonnées avec un

mortier de chaux isolant et poreux. Mais,

à éviter

pour des raisons de solidité, elles sont géné-

ralement assemblées au mortier de ciment

La chaux hydraulique artificielle est proche du

dur et compact. Sources de froid, les joints

ciment artificiel par sa composition : c’est un

sont alors à l’origine de ponts thermiques.

mélange de chaux aérienne industrielle (en-

core plus riche en argile que la chaux

hydraulique naturelle), de ciment et de débris

de pierre à chaux. Sa prise étant uniquement

Lorsque l’on rajoute de la pouzzolane à un

hydraulique, elle présente les mêmes inconvé-

mortier de chaux hydraulique naturelle

nients que le ciment : retrait, imperméabilité

(on parle alors de chaux trass), on obtient

à la vapeur d’eau, aspect gris et froid…

un mortier à la fois solide, souple, résis-

tant à l’humidité et aux intempéries, et

perméable à la vapeur d’eau. Pour un mur

Préparer un béton

très exposé, par exemple, la pouzzolane

Pour préparer un béton, on ajoute à

est l’agrégat tout indiqué. La pouzzolane

un mortier de chaux hydraulique

est une terre volcanique constituée de sco-

(mélange de chaux trass, de sable du

ries restées à l’état meuble. Son nom vient

Rhin et d’eau) des agrégats de taille

de la région de Pouzzoles, en Italie, où elle

importante : sables, graviers, cailloux.

est extraite.

Les fers dans le béton armé doivent

dépasser de 5 cm pour pouvoir être reliés

Dosage

à la terre. Armer le béton avec des fibres

Maçonnerie

(chaux trass/sable)

de nylon est une alternative au béton

En briques

1/3

armé : il offre une résistance à la pression

de 5 000 Kg/m2 et une plus belle finition

En pierres naturelles

1/2

que celle d’un béton conventionnel.

Des caves et des fondations

1/3

Il faut veiller à isoler le béton du bois d’un

Sous eaux et des égouts

1/2

plancher par un papier huilé : acide, le

béton tend à décomposer le bois (cela peut

Rejointoiement a posteriori

1/2 à 2,5

prendre 10 ans !).

Construire, rénover, habiter… 109

Enduire une façade

l’humidité du sol et du sous-sol.

Idéalement, cette humidité devrait s’éva-

L’enduit est un revêtement qui sert à

cuer par évaporation (favorisée par la cha-

décorer, protéger et finir une surface.

leur du soleil et par le vent) via la maçon-

Comme le mortier, il résulte du

nerie et des joints perméables à la vapeur

mélange d’un liant – la chaux ou le

d’eau, mais le ciment imperméable la

ciment –, de sable et d’eau. Les

retient enfermée. L’humidité remonte

pigments donnent une coloration à

alors encore plus haut dans les murs.

l’enduit.

Pour assainir le bâtiment, il faut le désha-

Des bâtiments malades du

biller de son enduit de ciment et le débar-

rasser de ses joints. Après un rejointoie-

ciment !

ment de la maçonnerie avec un mortier de

Restaurer le bâti ancien avec des

chaux, on peut badigeonner ou enduire la

joints et des enduits au ciment

façade avec un enduit de chaux. Le bâti-

conduit, la plupart du temps, à la

ment retrouve ainsi sa capacité à bien

désagrégation des façades qui sont

gérer l’humidité : sa transformation en

rongées par l’humidité.

vapeur (favorisée par l’échauffement du

Dans le bâti ancien, les murs (composés

mur au soleil et par le vent) permet son

de matériaux poreux : briques de terre

évacuation par l’enduit à la chaux, permé-

cuite, pierres naturelles, mortier de chaux,

able à la vapeur d’eau.

terre…) sont souvent de vraies éponges.

Faute de barrières étanches à l’eau au pied

Les enduits à la chaux ont

des murs, ils pompent, par capillarité,

bonne mine !

Un enduit à la chaux laisse s’échapper

l’humidité des murs, qui peuvent ainsi

sécher. Plus souple et plus élastique

que l’enduit de ciment, il s’adapte

particulièrement bien aux irrégularités

et aux mouvements du bâti ancien.

© ÉCOBATI

Sur la façade, la croûte très dure du ciment

La relative transparence de la chaux lui

finit par se fissurer avec les déformations de

permet de dévoiler la couleur du sable utilisé

la maçonnerie, laissant ainsi pénétrer les eaux

dans l’enduit (coloration dans la masse). On

de pluie, d’infiltration et de ruissellement.

peut aussi y ajouter des pigments.

110 Construire, rénover, habiter…

Traditionnellement, les artisans réalisent

des enduits à la chaux en trois couches39 :

Les enduits à la chaux :

un savoir-faire à

3 la première couche ou « gobetis » est

riche en eau et en chaux afin de com-

réapprendre !

bler les inégalités de la surface et de

Peu à peu délaissée par la construction

garantir un bon accrochage de l’enduit

moderne, la chaux réaffirme aujourd’hui ses

sur le support ;

vertus…, l’occasion pour les maçons de réap-

prendre le savoir-faire lié à son usage. Former

3 plus épaisse et plus plastique, la

à réutiliser la chaux dans les mortiers, les

seconde couche ou « corps d’enduit »

enduits et les peintures, c’est lancer une nou-

assure la planéité de la surface, l’imper-

velle dynamique de création d’emplois.

méabilité à l’eau de pluie et une cer-

taine isolation ;

Couvrir une toiture

3 la « couche de finition » décore, pro-

tège et participe aussi à l’étanchéité.

La couverture du toit a pour fonction

Plus pauvre en chaux, elle risque

d’arrêter la pénétration d’eau dans la

moins de se fissurer en séchant.

construction : l’eau est évacuée vers la

gouttière.

L’utilisation de sable à granulométrie de

plus en plus fine dans chaque couche de

Selon les prescriptions urbanistiques et

l’enduit permet d’orienter vers l’extérieur

l’environnement locaux, on couvrira la toi-

l’humidité présente dans le mur : les phé-

ture avec des tuiles en terre cuite, des

nomènes de capillarité s’additionnent

ardoises naturelles, du chaume ou du bois

avec un réseau capillaire à section décrois-

sous forme de bardeaux (cèdre, châtai-

sante alors qu’ils sont stoppés si la section

gnier, mélèze, robinier…).

augmente.

SOURCE : TECHNIQUES ET PRATIQUES DE LA CHAUX, ÉD. EYROLLES, P. 78.

En règle générale, pour la restauration des

murs anciens, on utilise un enduit à la

chaux aérienne : sa grande souplesse lui

permet de s’adapter aux murs et de col-

© M. THÖNNES

mater les éventuelles fissures. Les façades

Les bardeaux ont l’avantage de pouvoir être

mis en œuvre sur une charpente plus légère

modernes sont quant à elles enduites à la

que celle prévue pour une couverture en

chaux hydraulique.

tuiles ou en ardoises naturelles.

39 | TOUS LES ENDUITS NE SE RÉALISENT PAS EN TROIS COUCHES. L’APPLICATION VARIE SELON LE SUPPORT, LE CLIMAT, LA CONSTRUCTION…

Construire, rénover, habiter… 111

Témoignage : un poumon dans la ville, les toitures végétales

Pourquoi ne pas couvrir nos centres commerciaux, nos écoles, nos garages, nos maisons… par des toitures plates40 évoluant avec les saisons41 ?

Connues comme une solution écologique ancestrale, les toitures végétales sont aussi bien adaptées au milieu rural qu’au milieu urbain. En Allemagne, reconnues pour

leur intérêt d’utilité publique, elles sont devenues obligatoires en ville pour certaines toitures plates !

D’un point de vue technique, l’étanchéité de la toiture est assurée par une membrane en EPDM (caoutchouc synthétique) particulièrement préconisée pour son élasticité, sa résistance naturelle à la perforation des racines et sa longévité.

Quels sont les avantages de la toiture végétale si ce n’est d’embellir nos cités ?

Une régulation climatique à l’intérieur de l’habitation : effet de climatisation naturelle par la masse thermique et l’évaporation : il y fait plus frais en été et plus chaud en hiver.

Une régulation climatique extérieure (environnement) : l’évaporation de la surface rend l’air moins sec et rafraîchit les villes.

Une longévité accrue de l’étanchéité qui n’est soumise ni aux UV ni aux chocs vio-lents. Sa durée de vie est doublée. Elle assure également le lestage de la toiture.

Une limitation de la quantité de pous-

sières et de la pollution atmosphérique :

les plantes fixent les poussières et, par la

photosynthèse, elles assimilent le gaz

carbonique (CO2) et émettent de l’oxy-

gène (O2).

Une réduction du bruit par sa masse et

sa texture : la toiture végétale réagit

comme un isolant et un absorbant pho-

nique.

Une meilleure gestion des eaux de ruis-

sellement due au pouvoir de rétention

d’eau du substrat. D’après une étude

allemande, une épaisseur de 10 cm de

substrat retient plus ou moins 80% des

eaux de pluies annuelles. Ce phénomène

permet de réduire les risques d’inonda-

tions et l’engorgement du réseau d’é-

gouts en cas d’orage.

Il existe d’infinies manières de

Pierre Deru et Florence Vanden Eede,

« végétaliser » les toits, du plus léger au plus

architectes, le 18 mai 2000.

lourd, en culture extensive ou intensive.

40 | UNE TOITURE PLATE EST UNE TOITURE ÉTANCHE : SON ÉTANCHÉITÉ EST ASSURÉE PAR UNE MEMBRANE (PVC, BITUME, EPDM, CUIVRE OU ZINC).

41 | CE SYSTÈME PEUT AUSSI ÊTRE RÉALISÉ POUR DES TOITURES EN PENTES LÉGÈRES.

112 Construire, rénover, habiter…

Isoler les parois

rations et celles-ci s’obturent avec le

temps.

Isoler un bâtiment, c’est diminuer ses

déperditions thermiques, c’est réduire

Les sous-toitures rigides

la demande de chaleur et donc la

Les plaques de fibro-ciment sont fabri-

consommation de combustible et la

quées à partir d’un mélange de ciment

pollution de l’environnement. Une

Portland, de fibres organiques naturelles

bonne isolation augmente le

et synthétiques et de charges minérales.

sentiment de bien-être des habitants

et prévient les problèmes de

Les panneaux mous en fibres de bois sont

condensation dans les parois.

fabriqués à partir de restes de scieries non

traités ou de bois d’éclaircissage.

Quel matériau pour la couche

Imprégnés de bitume (panneaux de teinte

d’étanchéité à l’air extérieur ?

noire) ou de latex (panneaux de teinte

claire), ils garantissent une bonne protec-

Il existe deux types de sous-toitures :

tion de l’isolant contre la pluie, la neige et

les souples comprenant les feuilles en

le vent. Ils sont perméables à la vapeur

polyéthylène renforcé, les feuilles

d’eau et recyclables.

plastiques microperforées… et les

rigides regroupant les plaques de fibro-

En sous-toiture, ces panneaux contribuent

ciment et les panneaux en fibres de

à éviter les ponts thermiques au niveau

bois.

des chevrons.

Les sous-toitures souples

Économiques, légères (fragiles), étanches

à l’eau, les feuilles en polyéthylène ren-

forcé présentent une forte résistance à la

diffusion de la vapeur d’eau et ne sont

donc pas adaptées pour évacuer l’humi-

dité de la construction vers l’extérieur. Des

feuilles plastiques performantes de ce

point de vue apparaissent sur le marché.

TI

Renseignez-vous. Les feuilles plastiques

microperforées sont perforées de micro-

© ÉCOBA

pores afin d’évacuer l’humidité de la paroi

Les panneaux de sous-toiture protègent le

vers l’extérieur. Leur efficacité est cepen-

gros œuvre de la pluie avant la finition de la

toiture. Ils permettent au couvreur de

dant limitée : l’humidité ne trouve pas for-

marcher directement sur la toiture, ce qui

cément son chemin au travers des perfo-

facilite son travail.

Couche d’étanchéité

Conductivité thermique

Valeur µd (en m)

à l’air extérieur

(λ en W/m.K)

Feuille en polyéthylène

>80

Panneau en fibres de bois

0,055

0,11

Plus λ est petit, plus le

Plus µd est petit, plus le

matériau est isolant

matériau est perméable à la

vapeur d’eau

Construire, rénover, habiter… 113

Quel isolant ?

Les masques de protection

En matière d’isolant, faire un choix

respiratoire pour les activités de

judicieux relève souvent du parcours

bricolage et de rénovation de la

du combattant. Il n’est pas facile en

effet de se retrouver dans la profusion

maison

des produits proposés.

Respirer des particules fines (poussières ou

Entre le prix, les performances ther-

fibres) peut représenter un risque pour la san-

té ! Les grosses particules sont retenues dans

miques, la résistance à l’eau et au feu, la

les fosses nasales ou dans la gorge, puis reje-

facilité de mise en œuvre, les impacts sur

tées en partie par l’organisme. Mais les

la santé et sur l’environnement…, où

particules plus fines (dont le diamètre est

mettre les priorités ?

inférieur à 5 µm) atteignent les alvéoles pul-

monaires, lieu des échanges respiratoires.

Si certains matériaux sont reconnus sains

On choisira une protection respiratoire sui-

pour l’environnement et pour la santé,

vant la toxicité et/ou la concentration des

leur production ou leur distribution

particules respirables. Un masque de type P3

encore réduite, leur coût et la difficulté de

assure une protection 5 fois supérieure à celle

trouver des corps de métier expérimentés

d’un masque de type P2, qui, lui, protège 4

pour leur mise en œuvre les rendent

fois plus qu’un masque de type P1.

encore parfois difficiles d’accès. Parmi ces

matériaux, certains ont obtenu un agré-

ment technique en Belgique, d’autres à

l’étranger uniquement, d’autres encore

n’ont pas fait l’objet de tests de qualité

technique (garantissant leur durabilité,

leurs performances thermiques...) par des

organismes officiels. Reste que tout maté-

Le masque de gauche est un masque dit de

riau mis sur le marché, qu’il soit « tradi-

confort. Il ne protège pas le porteur. Le masque

de droite est un masque de protection

tionnel » ou « non traditionnel 42», est

antipoussières. Il porte trois inscriptions : en

voué à évoluer sous la pression croissante

haut, la marque et le modèle du masque; au

centre, la norme EN 149 selon laquelle le masque

des exigences environnementales et de

a été testé et la classe de protection FFP1S; en

santé… Tenez-vous au courant !

bas, le marquage CE et le numéro

d’identification de l’organisme responsable du

Pour isoler un sol ou une toiture, un mur

contrôle de la production.

nord ou un mur sud, par l’intérieur ou par

SOURCE : SITE INTERNET DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES :

l’extérieur…, le choix du matériau sera la

HTTP://MINECO.FGOV.BE//PROTECTION_CONSUMER/SECURITY/SECU-

RITY_CONSUMER/MASKS_FR.HTM.

plupart du temps le résultat d’un com-

promis, selon les contraintes et les prio-

rités de chacun. À vous de choisir… en

connaissance de cause.

La mise en œuvre d’isolants

fibreux (laine de verre, laine de

® Qui contacter ?

roche, cellulose de papier…)

La mise en œuvre correcte de l’isolation est

peut disséminer dans l’air des

indispensable si l’on veut construire des

parois durablement saines et efficaces. Le

fibres dont les effets sur l’organisme sont

mieux est de consulter un spécialiste.

encore aujourd’hui insuffisamment éva-

lués. Il faut se protéger de toute inhalation

42 | NON TRADITIONNEL : DONT LA QUALITÉ N’A PAS ENCORE REÇU LA SANCTION DE L’EXPÉRIENCE OU DU TEMPS ET N’EST PAS ENCORE DÉFINIE PAR DES

NORMES.

114 Construire, rénover, habiter…

par un masque de protection respiratoire

leur que la vermiculite, la perlite est uti-

approprié et limiter l’emploi de ces maté-

lisée principalement pour l’isolation des

riaux à l’isolation derrière des cloisons ou

conduits de cheminée.

parements parfaitement étanches

(plaques de plâtre, panneaux de parti-

cules…). Au cours du temps, il faudra véri-

Les isolants en vrac

fier l’étanchéité des cloisons !

Lorsqu’on n’a pas besoin de l’espace du gre-

La vermiculite et la perlite

nier pour y vivre, l’isolation de son plancher

reste le principe le plus simple et le plus éco-

La vermiculite et la perlite sont des iso-

nomique. Les isolants en vrac (vermiculite,

lants minéraux. Ils sont fabriqués à partir

cellulose, chanvre, liège…) sont moins chers

de roches que l’on trouve en quantités illi-

que ceux en rouleaux ou en plaques. Pour évi-

mitées : des micaschistes (extraits aux

ter les ponts thermiques et les risques de

États-Unis, en Russie, en Afrique du Sud)

condensation, il faut porter une attention

particulière aux raccords du plancher avec la

pour la vermiculite et des roches volca-

trappe d’accès aux combles, aux jonctions

niques (extraites en Europe, en Afrique du

entre la toiture et les murs, au passage des

Nord et aux États-Unis) pour la perlite.

cheminées… Par la suite, si on souhaite occu-

Une quantité d’énergie importante est

per les combles, certains types d’isolant

nécessaire pour l’expansion (à 1 200°C)

peuvent être réutilisés dans la toiture.

des roches en granulés légers. Ces iso-

lants sont incombustibles et imputresci-

bles. Leur mise en œuvre est aisée, mais

L’argile expansée

leur prix est relativement élevé.

Produites par expansion de l’argile (res-

La vermiculite se déverse en vrac dans les

source non renouvelable mais de grande

planchers des combles inhabités (elle

disponibilité) à une température de

forme une couche d’isolation compacte et

1 100°C, les billes d’argile consomment

homogène) ou dans les murs creux (par

beaucoup d’énergie à la fabrication. Elles

insufflation). Elle est aussi incorporée

sont vendues en vrac pour des applica-

comme granulats légers dans les mortiers

tions similaires à celles de la vermiculite.

et les bétons allégés (pour réaliser des

Elles sont utilisées comme constituants

chapes isolantes), dans les enduits iso-

de blocs de construction préfabriqués ou

lants et dans les blocs de construction.

dans des mortiers pour chapes isolantes.

Plus résistante encore au feu et à la cha-

L’argile expansée présente un excellent

classement au feu et est insensible à l’eau.

En vrac, c’est un isolant assez médiocre

(la perlite est plus performante) et relati-

vement coûteux. Il peut être réutilisé.

Le verre cellulaire

Le verre cellulaire est un isolant minéral

fabriqué à partir de sable siliceux, res-

source non renouvelable mais largement

disponible. Sa fabrication consomme

énormément d’énergie. Fondu à très

haute température (1 000°C) et en pré-

sence de CO2 qui le fait mousser, le verre

Construire, rénover, habiter… 115

cellulaire produit un matériau léger à cel-

En granulés, le liège se déverse entre les

lules fermées insensible à l’eau et au feu,

solives des planchers, dans les toitures et

incompressible et présentant de bonnes

les murs à ossature bois. On les utilise

qualités isolantes. D’un coût relativement

aussi comme agglomérat dans le béton ou

élevé, il est utilisé prioritairement pour l’i-

dans le mortier de chaux pour en faire des

solation des parois enterrées et des toi-

chapes isolantes.

tures plates soumises à de fortes sollicita-

La disponibilité du liège est loin d’être illi-

tions. Il est collé et jointoyé à l’aide de

mitée. Ne pouvant être produit qu’à petite

bitume (hydrocarbures). C’est un maté-

échelle, il a un coût élevé. Après prélève-

riau pouvant être recyclé sous forme de

ment, il faut une dizaine d’années à

remblais. Puisqu’il est entièrement imper-

l’arbre pour refaire une écorce utilisable.

méable à la vapeur d’eau, le verre cellu-

Vu la demande croissante, les producteurs

laire doit être mis en œuvre dans des

raccourcissent régulièrement ce délai. Les

parois bien conçues au niveau de la ges-

arbres sont alors affaiblis et on assiste à

tion de l’humidité.

l’envahissement des vergers par un

Le liège

champignon nuisible. En prélevant trop

vite le liège, on enlève en même temps du

Le liège est un isolant végétal. Il provient

bois, qui diminue la qualité de l’isolant.

de l’écorce du chêne-liège ( Quercus suber),

Mieux vaut donc utiliser le liège avec par-

un arbre qui pousse dans diverses régions

cimonie en le réservant pour les endroits

du bassin méditerranéen. Les écorces sont

où il peut manifester ses qualités de résis-

réduites en grains qui sont ensuite agglo-

tance à l’humidité : dalles et chapes de

mérés à chaud (dans un four à 300°C) par

sols, toitures plates, murs creux en contact

la résine du liège (la subérine). Il faudrait

avec l’humidité ascensionnelle…

éviter les panneaux renforcés avec des

colles synthétiques : ils dégagent du for-

maldéhyde. L’isolant nécessite peu d’é-

Une deuxième vie pour le liège

nergie pour sa production, mais il doit

être transporté sur des distances assez

Avec le soutien de la Région wallonne et de

longues. C’est un matériau réutilisable.

l’asbl De Bouche à Oreille, l’asbl Le Petit Liège

organise la récolte des déchets de liège.

Le liège est à la fois un bon isolant acous-

Bouchons de bouteilles, semelles de chaussu-

tique et thermique. Il est imperméable à

re, sous-plats, revêtements de sol, panneaux

l’eau, imputrescible et difficilement

muraux… sont récupérés pour être recyclés

comme isolant en construction.

inflammable.

Sur simple demande au Petit Liège, on peut

En panneaux, le liège est mis en œuvre au

devenir « récolteur » ou obtenir la liste des

niveau des dalles, des chapes, des murs,

points de récolte en Wallonie et à Bruxelles.

des plafonds et des toitures, de préférence

Certains parcs à conteneurs disposent aussi

en deux couches croisées pour éviter les

d’un conteneur réservé au liège. Renseignez-

ponts thermiques. Dans cette optique, des

vous.

panneaux rainurés et languettés sont plus

efficaces. Les panneaux se découpent faci-

lement, mais produisent beaucoup de

poussières. En rénovation, ils permettent

d’isoler sous les chevrons lorsque la cou-

verture de la toiture est conservée.

116 Construire, rénover, habiter…

La cellulose de papier

La cellulose de papier est un isolant

végétal : en Allemagne et en Angleterre,

elle isole depuis une trentaine d’années

plus d’un million et demi d’habitations.

La cellulose de papier présente sur le

marché belge est fabriquée en Allemagne

à partir de papier journal : chutes de fabri-

cation du papier, rognures, journaux

invendus… Les ressources naturelles

(bois, eau, énergie) sont préservées puis-

qu’aucun papier neuf n’est produit pour

sa fabrication. L’isolant nécessite peu d’é-

nergie à sa production. Son prix est abor-

dable.

La cellulose de papier présente un bon

coefficient d’isolation (comparable à celui

des laines minérales). Elle est perméable

à la vapeur d’eau. Capillaire, elle est

capable de répartir l’eau de condensation

sur une grande superficie et favorise ainsi

le séchage des parois. Traitée aux sels de

bore et à l’acide borique, elle résiste au

feu, aux moisissures et aux parasites.

En flocons, la cellulose de papier est souf-

flée sous pression :

3 soit dans des caissons fermés : entre

les chevrons en toiture (si la hauteur

des chevrons est suffisante) et dans les

cloisons des maisons à ossature bois ;

3 soit sur des surfaces horizontales : par

exemple, entre les solives du plancher

d’un grenier.

Mélangés à de petites quantités d’eau, les

flocons peuvent être pulvérisés dans les

parois à ossature bois, sur les murs pleins

extérieurs et sous les dalles.

L’isolant en cellulose de papier est un

mélange de flocons de cinq granulomé-

tries différentes. C’est ce mélange qui fait

la qualité de l’isolant. Les fabricants réali-

sent des tests afin de déterminer la den-

sité du matériau (en kg/m3) garantissant

le non-tassement ultérieur des flocons

© ISOFLOC

Construire, rénover, habiter… 117

dans les caissons. Les résultats varient en

pour obtenir une plus grosse épaisseur

fonction des dimensions des caissons, du

d’isolant. La fabrication des panneaux

caractère lisse ou rugueux de leur paroi…

entraîne une certaine consommation d’é-

La pose de l’isolant en flocons de cellulose

nergie et dégage de la poussière de rési-

ne peut être réalisée par le maître d’ou-

neux. Mieux vaut opter pour des pan-

vrage, mais doit être confiée à une entre-

neaux non bitumés (dont le caractère

prise spécialisée qui établit, à l’issue du

hydrofuge est assuré par des résines natu-

chantier, un certificat de bonne mise en

relles). En cas d’incendie, les panneaux

œuvre.

non bitumés brûlent, mais difficilement.

En fin de vie, ils peuvent être compostés.

® Qui contacter ?

Particulièrement adaptés aux construc-

Actuellement, en Belgique, peu d’entreprises

tions en bois, les panneaux en fibres de

assurent ce service. Pour connaître leurs

coordonnées, contactez le Centre

bois sont étanches à l’air et perméables à

d’information du Réseau Éco-

la vapeur d’eau. Ils s’utilisent aussi bien

consommation.

pour monter

La cellulose de papier existe aussi sous

des cloisons,

forme de panneaux semi-rigides ou flexi-

isoler la toi-

bles. Ils sont utilisés pour l’isolation des

t u r e

sols, des toitures (entre les chevrons), des

( e n t r e

cloisons légères et des murs à ossature

ou sur

bois. Il est recommandé de disposer deux

les che-

XET

couches croisées pour éviter les ponts

vrons) et les plan-

AVA

thermiques.

chers, en doublage des

© P

murs ou en faux plafonds. Ils com-

plètent très bien les autres isolants végé-

taux (cellulose, chanvre, lin…). On les

trouve aussi sous ou sur les planchers

comme isolant thermique et acoustique.

Certains panneaux de fibres de bois peu-

vent être couverts d’un crépi minéral et

servir ainsi pour assainir de vieux murs

extérieurs en maçonnerie (isolation par

l’extérieur).

THERM

Les fibragglos

© HOMA

Ce sont aussi des panneaux rigides en

fibres de bois. Mais les fibres sont enro-

La fibre de bois

bées dans du ciment Portland, du plâtre

Les panneaux en fibres de bois sont des

ou du ciment magnésien. Ces panneaux

isolants végétaux fabriqués à partir de

ont une bonne résistance au feu et un

déchets de scieries (écorces et branches de

pouvoir isolant moyen. Ils sont aussi uti-

résineux non traitées chimiquement). Les

lisés comme isolant acoustique. Certains

fibres sont agglomérées par leur propre

additifs, comme des colles, peuvent

résine (la lignine), mais c’est de la colle

dégager des COV toxiques.

synthétique qui est utilisée lorsque plu-

sieurs panneaux sont collés ensemble

118 Construire, rénover, habiter…

Le chanvre

le chanvre ne nécessite pas d’imprégna-

Le chanvre est une plante qui se cultive

tion. Une substance ignifuge doit toute-

facilement, sans engrais chimiques et

fois lui être ajouté. L’isolation en chanvre

sans pesticides (aucun insecte ou parasite

est perméable à la vapeur d’eau.

ne le met à son menu et il réprime les

Le lin

« mauvaises herbes »), et qui améliore la

qualité des sols. Le chanvre présent sur le

Comme le chanvre, le lin est une plante qui

marché belge est cultivé en France. C’est

se cultive facilement : elle ne nécessite que

une ressource renouvelable, mais encore

peu d’engrais pour sa production.

relativement limitée. C’est la partie cellu-

Actuellement, le lin est cultivé principale-

losique de la plante, la chènevotte, que

ment dans le nord de la France (Nord-Pas-

l’on utilise en construction. C’est un maté-

de-Calais et Normandie). L’isolant en lin est

riau réutilisable ou compostable s’il n’est

fabriqué à partir de fibres de lin trop

pas bitumé.

courtes pour un usage textile : auparavant,

ces résidus de l’industrie textile étaient

L’isolant en chanvre existe en rouleaux

brûlés. Sa production ne consomme que

(laine de chanvre) ou en panneaux semi-

peu d’énergie. Imprégné au sel de bore

rigides pour isoler le toit (sur et entre che-

(pour la résistance aux moisissures, aux

vrons), les murs et les planchers. En vrac

insectes, au feu et aux rongeurs (qui ne

(granulés), il peut être déversé ou soufflé

l’apprécient pas)), le lin se présente en vrac,

entre chevrons en toiture ou entre solives

sous forme de rouleaux, de plaques semi-

d’un plancher dans des combles perdus.

rigides ou de feutres. En rouleaux, il est

facile à découper dans le sens de la largeur,

mais il faut un outillage approprié pour le

découper dans le sens de la longueur. Sa

découpe n’occasionne pas de poussières. Il

est agréable à manipuler (laineux) et il

épouse bien les surfaces à isoler. Il a la

capacité d’adsorber puis de restituer l’hu-

midité en fonction de l’hygrométrie

ambiante. Le lin est aussi un bon isolant

acoustique contre les bruits aériens.

© ISOCHANVRE

Mélangé (sous forme de copeaux) à la

chaux aérienne et à de l’eau, il compose

un béton léger utilisé comme mortier de

pose ou comme enduit isolants et pour le

remplissage des murs branchés sur ossa-

ture bois.

La pose de l’isolant en chanvre est simple

et engendre peu de poussières.

Naturellement fongicide et antibactérien,

Construire, rénover, habiter… 119

L’isolant en lin commence à être bien

Le roseau

commercialisé en Belgique. Il est adapté

Le roseau est une plante de la famille des

aux constructions à ossature bois et en

graminées. Il faut le transporter sur de

bois massif, mais on l’utilise aussi dans

longues distances (roselières d’Europe

les constructions dures pour l’isolation

centrale). C’est une ressource naturelle

des murs extérieurs et des cloisons inté-

renouvelable mais actuellement limitée :

rieures et pour l’isolation entre chevrons

les roselières sont des écosystèmes pro-

des toitures neuves ou anciennes (il faut

tégés.

veiller à ce que la largeur des rouleaux soit

supérieure à l’espace entre les chevrons

Le roseau produit un très bon isolant ther-

d’environ 2 à 3 cm, de manière à bien

mique : en panneaux, ses tiges sont sou-

remplir l’espace à isoler et ainsi éviter les

vent associées à l’argile (panneaux ou

ponts thermiques). L’utilisation du pro-

enduits d’argile). Le roseau a un bon pou-

duit en vrac permet l’isolation entre les

voir hygroscopique.

solives et dans les endroits difficiles

d’accès. Des fines bandes de lin d’une

dizaine de centimètres de large peuvent

servir à assurer l’étanchéité à l’air de cer-

taines parties du bâtiment, comme la

jonction entre un mur porteur et une

panne sablière. Suite à la déconstruction

sélective d’un bâtiment, l’isolant en lin

peut être composté.

Le coco

La fibre de coco est un résidu de la récolte

de noix de coco en Extrême-Orient. Elle

doit donc être transportée sur de très

grandes distances.

C’est un isolant à la fois thermique et

acoustique. Elle offre une grande résis-

tance à l’humidité : elle est donc adaptée

pour l’isolation des pièces humides (salle

de bains, cuisine…). Le sel de bore permet

d’assurer sa résistance au feu. Très élas-

tique, elle trouve, chez nous, son applica-

tion principale comme isolant acoustique

dans les planchers, les murs et les cloi-

sons (rouleaux, panneaux semi-rigides et

feutres). On l’utilise aussi comme isolant

(laine de coco) de remplissage de cavités

(entre les murs et les châssis, par exemple

La laine de mouton

en remplacement des mousses synthé-

L’isolant en laine de mouton coûte relati-

tiques).

vement cher. L’approvisionnement est

limité, mais l’isolant est recyclable et

demande peu d’énergie pour sa produc-

120 Construire, rénover, habiter…

tion. En Angleterre, les moutons sont

des murs et des sols. Elles présentent une

traités sur pied avec des pesticides contre

bonne voire excellente résistance au feu.

les parasites. Ces pesticides se retrouvent

Les laines minérales présentent une

dans les rivières. Les moutons d’Australie

grande perméabilité à la vapeur d’eau.

et de Nouvelle-Zélande sont traités moins

Cependant, non capillaires, elles perdent

intensivement, mais la laine doit être

leur qualité thermique en présence d’hu-

transportée sur de très longues distances.

midité : en se gorgeant d’eau, leur poids

L’isolant fait ensuite l’objet d’un traite-

augmentant, elles finissent par s’affaisser

ment insecticide contre les mites. Le pro-

et perdent ainsi de leur efficacité. Dans le

duit le plus utilisé actuellement est à base

cas d’une paroi isolée avec des laines

de perméthrine qui n’est pas sans risque

minérales, l’étanchéité à l’air de l’écran

pour la santé.

étanche à l’air et à la vapeur d’eau (sou-

La laine de mouton s’utilise en rouleaux

vent une feuille d’aluminium) doit donc

pour l’isolation entre chevrons et dans les

être parfaite.

constructions à ossature bois. En sou-

pentes, elle doit être correctement fixée

Les isolants synthétiques

pour éviter son tassement. On la trouve

Produites à grande échelle et donc peu

aussi sous forme de panneaux semi-

coûteuses, les plaques en mousse de poly-

rigides. Elle nécessite un traitement au

uréthane et de polystyrène (expansé ou

sel de bore contre le feu. La laine de

extrudé) se retrouvent dans la plupart des

mouton est capable d’adsorber jusqu’à

constructions actuelles. Elles sont très iso-

33% de son poids d’eau, sans paraître

lantes thermiquement. Leur bonne résis-

humide puis de restituer lentement cette

tance à l’humidité et à la compression

humidité : elle a un grand pouvoir

permet une utilisation en milieu humide

hygroscopique.

(isolation extérieure des murs, isolation

sous chapes…).

Les laines minérales

Bon marché et avec un pouvoir isolant

Leur fabrication à partir d’hydrocarbures

très performant, les laines minérales sont

(ressource non renouvelable) consomme

les isolants les plus répandus en Europe.

beaucoup d’énergie et dégage des sub-

Leur fabrication consomme beaucoup d’é-

stances nocives pour l’environnement et

nergie : elles sont obtenues par fusion à

la santé (styrène, pentane, HCFC…). Elles

1 500°C de verre (verre recyclé ou sable

génèrent des déchets difficilement recy-

siliceux) ou de roches (basalte), ressources

clables. En cas d’incendie, elles sont à l’o-

largement disponibles, et transformées en

rigine d’émanations de gaz toxiques

fibres par divers procédés (centrifugation,

responsables d’asphyxie rapide. La pré-

soufflage ou extrusion). Les fibres sont

sence d’isocyanate dans la mousse de

ensuite agglomérées à l’aide de liants chi-

polyuréthane peut provoquer des aller-

miques tels que le phénol et le formaldé-

gies.

hyde, toxiques pour la santé et limitant

Très peu perméables à la vapeur d’eau,

leur recyclage.

elles ne trouvent pas leur place dans un

Les fibres font des laines minérales des

système de paroi ouverte à la diffusion de

matériaux très légers qui emprisonnent

la vapeur d’eau. Des plaques de mousses

beaucoup d’air, d’où leurs remarquables

synthétiques perméables à la vapeur d’eau

propriétés isolantes. Elles sont utilisées

apparaissent sur le marché. Renseignez-

pour l’isolation thermique des toitures,

vous auprès des distributeurs.

Construire, rénover, habiter… 121

Matériau d’isolation

Conductivité thermique

Résistance à la diffusion

λ (en W/m.K)

de vapeur d’eau µ

(sans unité)

Vermiculite et perlite

0,060 - 0,070

3 - 4*

Argile expansée

0,10 - 0,20

variable en fonction du liant *

Verre cellulaire

0,045-0,060

r*

Panneau de liège

0,040 - 0,045

5-30*

Flocons de cellulose

0,045

1 - 2*

Panneau en cellulose

0,040

1*

Panneau en fibres de bois

0,045 - 0,060

3 - 4*

Panneau de fibragglo

0,080 - 0,160

2 - 6*

Panneau de chanvre

0,039

1 - 2*

Panneau de lin

0,039

1 - 2*

Panneau de coco

0,050

1 - 2*

Panneau argile-roseaux

0,056

1 - 1,5*

Laine de mouton

0,031 - 0,037

1 - 2*

Laine minérale

0,032 - 0,050

1,2 - 1,3

Mousse synthétique

0,020 - 0,045

30 - 100

Plus λ est petit, plus le

Plus µ est petit, plus le

matériau est isolant

matériau est perméable à la

vapeur d’eau

* SOURCE : L’ISOLATION ÉCOLOGIQUE. CONCEPTION, MATÉRIAUX, MISE EN ŒUVRE.

Quel matériau pour l’écran

(mélange de papier et de matière synthé-

étanche à l’air et à la vapeur

tique) permettant d’obtenir un système

d’eau intérieurs ?

performant dans une paroi ouverte à la

diffusion de la vapeur d’eau (ils fonction-

Il existe plusieurs types d’écrans

nent comme freine-vapeur). Certains sont

étanches : les papiers, les panneaux

renforcés à l’aide d’une armature synthé-

dérivés du bois, les films synthétiques

tique. Les bandes de papier sont agrafées

et les feuilles en aluminium.

aux chevrons, puis sont collées entre elles

et aux éléments de construction avoisi-

Les papiers de construction

nants (parois, sols en béton, poutres…) :

Les papiers de construction convention-

une colle étanche à l’air (naturelle ou syn-

nels (papiers kraft) sont 3 à 4 fois plus

thétique) assure l’étanchéité des joints

perméables à la vapeur d’eau que les pare-

(sans avoir recours à des lattes de fixa-

vapeur en polyéthylène ou en aluminium.

tion). De ce point de vue, des rubans adhé-

Fragiles, ils se déchirent facilement. Des

sifs spécialement conçus sont encore plus

fabricants allemands ont dès lors mis au

efficaces. Ils permettent aussi la répara-

point des papiers de construction

tion fiable des percées (pour le passage

122 Construire, rénover, habiter…

des canalisations, par exemple) ou des

déchirures accidentelles dans le papier

freine-vapeur.

Les panneaux dérivés du bois

Dans les constructions à ossature bois, les

panneaux OSB peuvent servir d’écran

étanche à l’air et à la vapeur d’eau inté-

rieurs. Les panneaux rainurés et lan-

guettés permettent des raccords étanches.

Des rubans adhésifs sur les joints aug-

mentent encore leur étanchéité à l’air.

Les films en polyéthylène

Les films minces en polyéthylène sont lar-

gement utilisés. Ils sont peu perméables à

la vapeur d’eau et donc non adaptés à un

système de paroi ouverte à la diffusion de

la vapeur d’eau.

Les feuilles en aluminium

Des feuilles en aluminium sont souvent

collées à la fabrication sur les isolants en

laine minérale. Absolument étanches à la

vapeur d’eau, elles fonctionnent comme

pare-vapeur. Fragiles, elles se déchirent

facilement lors de la mise en œuvre de l’i-

solant et ne peuvent donc garantir une

étanchéité parfaite, condition indispen-

sable au bon fonctionnement d’un sys-

© PHOTOS :

tème étanche à l’air et à la

vapeur d’eau.

Écran étanche à l’air et à

Valeur µd

La fabrication de l’alumi-

la vapeur d’eau intérieurs

(en m)

nium consomme de

Papier de construction

2,30 - 10

grandes quantités d’é-

Panneau dérivé du bois (ép.

2,60 - 9,10

nergie. Enfin, une feuille

15 mm)

d’aluminium non reliée à

la terre peut fonctionner

Film polyéthylène (ép. ± 0,2

7,50*

comme une antenne et

mm)

accentuer les pollutions

Feuille en aluminium plasti-

17,5*

électromagnétiques.

fiée sur une face

Plus µd est petit, plus le

matériau est perméable à la

vapeur d’eau

* SOURCE : L’ISOLATION THERMIQUE DES MURS CREUX, GUIDE PRATIQUE POUR LES ARCHITECTES, F. SIMON, J.-M. HAUGLUSTAINE, MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE, DGTRE, 1996, P.63.

Construire, rénover, habiter… 123

Revêtir les murs et les

Les panneaux MDF (Medium Density

plafonds

Fiberboard) sont constitués de fines fibres

de bois assemblées par collage sous haute

Les revêtements de murs et de

pression et à température élevée, produi-

plafonds sont des éléments de

sant des panneaux de composition homo-

finition : ils viennent doubler des

gène se travaillant dans la masse comme

éléments de construction déjà

du bois massif. Recouverts d’un revête-

existants pour embellir, rectifier les

ment synthétique, ils sont utilisés pour la

aspérités, améliorer l’isolation

fabrication de meubles, de parois, de

acoustique…

portes…

Les panneaux OSB (Oriented Strand

Les panneaux dérivés du bois

Board) sont constitués par l’assemblage

L’utilisation de plus en plus fréquente

en couches (trois en général) de minces

de panneaux dérivés du bois (et de

plaquettes de bois (d’une longueur mini-

panneaux de plâtre) dans la

male de 7 cm) disposées parallèlement,

construction a eu pour effet de faire

puis enduites de colle. L’orientation

considérablement reculer l’utilisation

alternée des plaquettes dans les diffé-

de revêtements en bois massif.

rentes couches donne aux panneaux OSB

une grande rigidité. À épaisseur égale, ils

Or, dans les panneaux dérivés du bois, on

sont plus rigides que les panneaux multi-

trouve du formaldéhyde : il sert à lier

plex. Ils sont utilisés pour les sous-toi-

entre eux les morceaux de bois (particules,

tures, les parois, les planchers (par

couches, fibres ou plaquettes) et aug-

exemple de greniers), comme support de

mente la résistance des panneaux à l’hu-

planchers acoustiques, pour contreventer

midité et aux attaques de moisissures. Les

les maisons à ossature bois (pare-vent)…

panneaux dérivés du bois sont les princi-

paux responsables de la teneur élevée en

Le lamellé-collé résulte du collage, dans le

formaldéhyde dans l’air intérieur des

sens des fibres, de lamelles ou planches

habitations : ils sont susceptibles de

de bois de même épaisseur. On obtient

libérer du formaldéhyde des années

ainsi des pièces de grande section et de

encore après leur mise en œuvre.

grande longueur dont les performances

mécaniques dépassent celles de pièces en

Parmi les panneaux dérivés du bois, les

bois massif. On les utilise pour des élé-

panneaux de particules (ou agglomérés)

ments de structure (poutres de plan-

sont ceux qui dégagent le plus de formal-

cher…) et pour les châssis.

déhyde. Bon marché, ils sont utilisés pour

les parois (cloisons, plafonds et planchers)

et le mobilier (étagères de placards, meu-

L’Union européenne

bles de cuisine, habillage de lavabos…).

distingue deux classes

de panneaux dérivés du bois (non revêtus)

Les panneaux multiplex (ou contre-pla-

en fonction de leur teneur en formaldé-

qués) sont fabriqués en collant les unes

hyde (norme NBN EN 120, 1992) :

aux autres de fines couches de bois

déroulé de manière à ce qu’elles se croi-

3 la classe E1, pour les panneaux conte-

sent. Ainsi, on obtient des panneaux très

nant moins de 10 mg de formaldéhyde

solides convenant pour les éléments de

par 100 g de panneau sec : ils peuvent

toiture ou de sous-sol, les parements de

être mis en œuvre à l’intérieur des

façade, les ossatures en bois…

habitations ;

124 Construire, rénover, habiter…

3 la classe E2, pour les panneaux conte-

Empêcher la diffusion de

nant de 10 à 25 mg de formaldéhyde

par 100 g de panneau sec : ils ne

substances nuisibles à la santé ?

devraient être utilisés que dans des

Empêcher la diffusion dans l’air intérieur des

locaux non habités et bien ventilés,

substances nuisibles à la santé contenues dans

comme les garages.

les panneaux dérivés du bois, les revêtements

de murs et de sol, le mobilier… est théorique-

Moins chers, les panneaux E2 sont sou-

ment possible en colmatant les surfaces

vent seuls présents chez les distributeurs

contaminées à l’aide d’une laque (résine natu-

de matériaux de construction : le consom-

relle extraite d’une cochenille) ou d’un vernis

mateur averti n’hésitera pas à réclamer

le plus filmogène possible. Le marché de l’éco-

des panneaux E

bioconstruction propose des « obturateurs »

1.

sans solvants nocifs, à appliquer en plusieurs

On trouve sur le marché des panneaux

couches jusqu’à saturation du support.

dérivés du bois collés sans formaldéhyde

Dans la pratique, de telles applications sont

(classe EO) : le formaldéhyde est remplacé

peu résistantes au frottement et peu dura-

par d’autres composés synthétiques, sou-

bles : avec le temps, apparaissent de petites

vent des polyuréthanes (à base d’isocya-

fissures qui laissent s’échapper les composés

toxiques. Pour un colmatage durable, elles

nate). La production de polyuréthane est

n’offrent donc aucune sécurité.

très polluante et l’isocyanate, même en

très faible concentration, peut provoquer

S’il s’agit de panneaux dérivés du bois à forte

émanation de formaldéhyde, le colmatage

des réactions d’hypersensibilité avec appa-

est préconisé (surtout pour les personnes

rition d’allergies, principalement pour les

allergiques), mais il laissera toujours émaner

ouvriers travaillant à la fabrication des

une certaine charge de formaldéhyde. Ainsi,

panneaux. Mieux vaut donc choisir des

évitez de surcharger les chambres à coucher

panneaux dérivés du bois collés avec du

de meubles, planchers… en panneaux agglo-

mérés ou contre-plaqués et pensez à bien

formaldéhyde, mais en moindre quantité

ventiler les locaux.

(panneaux de classe E1).

Dans le cas d’un matériau traité avec des pes-

Le marché de l’éco-bioconstruction pro-

ticides (pentachlorophénol, lindane…), mieux

pose différents types de panneaux dérivés

vaut, en raison de leur grande toxicité, enle-

du bois avec des teneurs faibles en for-

ver la source émettrice (chevrons en bois,

revêtements de mur…). Ce travail doit être

maldéhyde, non traités à l’aide d’agents

réalisé avec des vêtements de protection et

biocides et dont une partie du bois est

un masque de protection respiratoire appro-

issue de forêts gérées de façon durable.

prié : consultez l’emballage du masque ou

renseignez-vous auprès du Centre d’informa-

® Qui contacter ?

tion du Réseau Éco-consommation.

Une équipe de chercheurs européens a mis

au point de nouvelles colles à base de tanins

Inhaler des poussières de bois

extraits de différentes variétés de pins. Les

tanins ont la capacité de « souder

peut présenter un risque pour la

ensemble » les morceaux de bois. Ces colles

santé (irritations des voies respi-

vont permettre de développer des procédés

ratoires). Dans le cas d’une expo-

industriels pour la fabrication de panneaux

sition prolongée (dans les ate-

limitant l’usage de formaldéhyde et pour la

liers, par exemple), les poussières fines de

création de nouveaux types de panneaux.

Renseignez-vous auprès des fournisseurs.

bois peuvent être à l’origine de certains

cancers (des sinus et de l’ethmoïde), en

particulier avec le hêtre et le chêne.

SOURCE : PRODUITS DANGEREUX, GUIDE PRATIQUE, CSC, SERVICE

ENTREPRISE, SEPTEMBRE 1996, P. 94.

Construire, rénover, habiter… 125

Il est indispensable de porter un masque

d’uranium. Actuellement, les producteurs

de protection respiratoire approprié et d’é-

de phosphogypse se montrent attentifs

quiper la ponceuse d’un aspirateur à

aux sources d’approvisionnement en

poussières. Le travail des panneaux de

phosphate et cherchent à améliorer les

particules, en particulier du MDF, génère

opérations de filtrage.

plus de poussières fines que celui du bois

Le plâtre est un matériau de revêtement

massif.

des murs et des plafonds intérieurs for-

mant une couche en contact direct avec

Le plâtre et les panneaux

nos espaces intérieurs. Lorsqu’il doit cou-

de plâtre

vrir de grandes surfaces dans l’habitat,

mieux vaut le choisir le moins radioactif

Le plâtre est un liant : il assure la

possible. Certaines marques proposent

finition rigide et durable des murs

des produits de plâtre à base de gypse

intérieurs. Depuis quelques années, le

naturel. N’hésitez pas à questionner votre

conventionnel enduit de plafonnage

distributeur ou votre plafonneur sur la

est souvent remplacé par des

composition des produits proposés : les

panneaux et des blocs de plâtre plus

plafonneurs travaillant avec du plâtre

épais, augmentant ainsi les quantités

naturel sont parfois difficiles à dénicher.

de plâtre entrant dans nos maisons.

La mise en œuvre du plâtre libère de la

Le plâtre naturel est obtenu par chauffage

poussière irritante pour la peau et les voies

(à 160/180°C) du gypse, une roche sédi-

respiratoires : il faut se protéger avec des

mentaire naturelle composée de sulfate de

vêtements de travail et un masque de pro-

calcium (CaSO4.2H2O). Le gypse est

tection respiratoire approprié, de type P1.

extrait de carrières. La France est le

deuxième producteur mondial après les

Les déchets de plâtre

États-Unis. Lors du chauffage, de l’eau est

Pour autant qu’ils ne soient pas souillés,

soustraite au gypse et on obtient ainsi du

les déchets de plâtre peuvent être déposés

plâtre. Lors de sa mise en œuvre, l’eau (de

dans un parc à conteneurs. Considérés

gâchage) est restituée au gypse.

comme déchets inertes, les enduits de

Le plâtre naturel est un matériau permé-

plâtre seront ensuite mis en CET de classe

able à la vapeur d’eau et hygroscopique –

3. Les panneaux de plâtre sont classés

il équilibre l’humidité relative de l’air inté-

déchets encombrants.

rieur. Mais le plâtre naturel est souvent

remplacé ou mélangé à du gypse synthé-

Peindre ou vernir

tique – appelé plâtre chimique – issu de la

les surfaces minérales

valorisation de déchets d’industries chi-

miques (phosphogypse) ou d’activités de

et le bois

dépollution des fumées d’installations de

Les peintures et vernis sont des

combustion en vue de réduire les émis-

produits destinés à être appliqués en

sions en dioxyde de soufre (SO2) (sulfo-

couches minces sur une surface en

gypse).

plâtre, en briques de terre cuite, en

Le phosphogypse est parfois plus radio-

pierre, en bois… dans le but de

actif que le plâtre naturel : les phosphates

protéger (de l’abrasion, de

provenant d’Afrique du Nord peuvent

l’effritement, de la corrosion…) et/ou

contenir des quantités non négligeables

d’embellir cette surface.

126 Construire, rénover, habiter…

Des ingrédients de base…

ignifuges, fongicides, insecticides,

Qu’elle soit synthétique, à l’eau,

produits antirouille, anti-ultraviolets,

naturelle…, une peinture (ou un

conservateurs (formaldéhyde)… Les

vernis) est une matière fluide toujours

additifs sont souvent nuisibles à

composée des mêmes trois ingrédients

l’environnement et à la santé.

de base :

La distinction aspect satiné/mat est, quant

à elle, obtenue par l’adjonction de charges

3 le liant : c’est le composant principal de

la peinture. Il sert à lier entre eux les

comme la craie, le talc, le kaolin, la fibre

ingrédients de la peinture et à lier la

de verre… Les charges diminuent généra-

peinture au support. C’est un liquide

lement la qualité de la peinture.

ou une pâte qui peut être étalé(e) en

couches minces, qui se durcit ensuite

Un peu de vocabulaire… pour ne

et acquiert une certaine résistance ;

pas s’emmêler les pinceaux !

3 le solvant ou diluant : il sert à dissoudre

(white-spirit, térébenthine…) ou à

Une peinture est caractérisée par son pouvoir

couvrant : elle masque totalement ou en par-

diluer (eau – on parle alors de diluant)

tie la surface peinte. Ce pouvoir est dû à

le liant pour rendre la peinture plus

l’ajout d’un pigment, une poudre insoluble

fluide et plus facilement applicable. Il

dans le liant et dans le solvant. Ainsi, selon le

s’évapore pendant la phase de séchage

type et la quantité du pigment, on obtient

une peinture couvrante (une laque 43) ou une

et est ainsi émis dans l’air ambiant.

peinture translucide – qui laisse transparaître

L’eau est le seul solvant d’origine miné-

le support – (une lasure), mais jamais une

rale, tous les autres solvants sont des

peinture totalement transparente.

solvants organiques (de synthèse ou

Un vernis est non couvrant : il ne masque pas

naturels) ;

la surface vernie. Il est transparent ou translu-

cide s’il est coloré. Un vernis coloré s’obtient

3 le pigment : il est constitué de parti-

en ajoutant un colorant qui peut se diluer

cules solides très fines. Il pigmente,

dans le liant ou dans le solvant.

protège des rayons UV (ultraviolets) et

Après application, la peinture ou le vernis

augmente, dans certains cas, la résis-

sèche (par évaporation du solvant ou du

tance de la peinture à la chaleur et à la

diluant) en formant un revêtement solide,

corrosion.

adhérent et protecteur (le liant).

Selon l’origine synthétique ou naturelle de

ces trois ingrédients, on parlera de pein-

Quelle peinture choisir ?

tures synthétiques, à l’eau, naturelles, à la

chaux…

Il convient avant tout de se demander

si une couche de peinture est

… des additifs et des charges

absolument nécessaire. Exempts de

solvants, les enduits colorés (à la

Si les peintures naturelles se

chaux ou à l’argile) peuvent aussi être

contentent de ces trois ingrédients de

utilisés pour donner de la couleur et

base, les peintures synthétiques à

protéger les surfaces.

l’huile et les peintures à l’eau

contiennent en plus des additifs

Si on opte pour un produit de peinture,

destinés à améliorer les propriétés du

son choix doit viser en priorité à réduire

film : plastifiants, émulsifiants,

l’utilisation de trois groupes de substances

43 | DANS UNE LAQUE, LES LIANTS SONT TOUJOURS DES LIANTS ORGANIQUES (DE SYNTHÈSE OU NATURELS).

Construire, rénover, habiter… 127

les plus à risque pour l’environnement et

Choisir des peintures contenant le

la santé : les solvants organiques, les

moins possible de solvants

agents actifs biocides et les pigments

organiques

contenant des métaux lourds. Ensuite, il

Les solvants organiques portent atteinte à

faut tenir compte de critères d’économie

la santé et à l’environnement.

d’énergie et préférer les produits issus de

matières premières renouvelables. Il

Dans les peintures synthétiques à l’huile,

convient aussi d’analyser la durabilité du

les solvants sont des solvants organiques

produit (résistance à la saleté, à l’abrasion,

de synthèse (caractéristique : on dissout la

à l’humidité), l’aspect esthétique du revê-

peinture et on nettoie les pinceaux avec du

tement et enfin le travail et les frais à pré-

white-spirit, par exemple) :

voir pour sa rénovation ultérieure.

3 le plus souvent des hydrocarbures, sous-

produits du raffinage du pétrole

¡ À consulter :

(matière première non renouvelable) :

Comment consommer pour un monde

meilleur, Peintures.

white-spirit, toluène, xylène, benzène… ;

La peinture murale écologique, D. Compère,

3 parfois des alcools (méthanol,

dans Valériane (La Revue de Nature &

éthanol…), des cétones (acétone)…

Progrès) n° 32, novembre/décembre 2001, p.

45-47.

Dans les peintures à l’eau (peintures acry-

liques ou latex), l’

Peintures : ne vous fiez pas aux apparences.

eau joue le rôle de diluant

Dossier dans La Lettre de l’Éco-

(caractéristique : on dilue la peinture et on

consommation, n° 10, février-mars 1998,

nettoie les pinceaux avec de l’eau). Mais

Réseau Éco-consommation, p. 2-3.

pour qu’elles soient effectivement dilua-

Depuis 1996, les peintures et vernis d’in-

bles à l’eau, les fabricants y ajoutent de fai-

térieur peuvent se voir attribuer le label

bles quantités de cosolvants organiques de

écologique européen.

synthèse (5 à 20%) : des alcools ou des

éthers de glycol. Des recherches récentes

Le label garantit une teneur

montrent que les éthers de glycol ont des

limitée en certains éléments

effets négatifs sur la capacité de reproduc-

(solvants…), l’absence de

tion de l’être humain. Rejetés à l’égout avec

certains métaux lourds (cad-

les résidus de peintures à l’eau, les cosol-

mium, plomb, chrome VI,

vants aboutissent dans les stations d’épu-

mercure, arsenic) et de sub-

ration et y tuent les micro-organismes

stances dangereuses (sub-

indispensables aux processus d’épuration

stances cancérigènes,

des eaux usées.

toxiques…). Il impose des critères d’apti-

tude à l’usage de la peinture (pouvoir mas-

Dans les peintures naturelles44, les sol-

quant, résistance à l’eau pour les vernis…)

vants sont soit :

et une information des consommateurs

3 des solvants organiques de synthèse :

via l’emballage (utilisation et stockage du

white-spirit dénaturé… (on parle alors

produit, nettoyage du matériel…).

de pseudo-peintures naturelles) ;

¡ À consulter :

3 des solvants organiques naturels d’ori-

Le label écologique européen pour

gine végétale (ou huiles essentielles) :

peintures et vernis, Fiche-conseil n° 63,

des terpènes qui sont des essences de

Réseau Éco-consommation.

conifères (comme la térébenthine

44 | UNE PEINTURE EST DITE «NATURELLE» SI ELLE CONTIENT AU MOINS 90% DE COMPOSANTS NATURELS RENOUVELABLES.

128 Construire, rénover, habiter…

extraite du pin) ou des limonènes qui

sont des distillats d’agrumes (oranges,

citrons). Puisqu’ils sont présents natu-

rellement dans notre environnement

(d’une manière diffuse), les solvants

organiques naturels sont plus tolérés

par notre organisme que les solvants de

synthèse plus agressifs. Mais aucun

solvant n’est complètement inoffensif :

les terpènes, par exemple, peuvent pro-

voquer, chez les personnes sensibles ou

© AURO DIFFUSION

allergiques, des maux de tête, des trou-

Choisir des peintures dont les

bles respiratoires, des irritations de la

liants sont pauvres en énergie

peau et des yeux… Certains limonènes

grise, issus de matières premières

sont considérés comme les principaux

renouvelables et peu polluants

responsables d’eczémas allergiques à

Dans les peintures synthétiques à l’huile

certains agrumes ;

et les peintures à l’eau, les liants sont des

SOURCE : FICHES TOXICOLOGIQUES, INRS.

résines organiques de synthèse issues du

3 de l’eau. Des peintures et vernis natu-

pétrole (acryliques, vinyliques, époxydes,

rels entièrement diluables à l’eau (à

esters, polyuréthanes…). Leur fabrication

dispersion) ont récemment fait leur

consomme de grandes quantités de

apparition sur le marché de l’éco-bio-

matières premières non renouvelables et

construction. Pour connaître les distri-

beaucoup d’énergie. Ces liants libèrent

buteurs, contactez le Centre d’informa-

dans l’air ambiant, surtout au stade de

tion du Réseau Éco-consommation.

leur fabrication, des produits volatils sus-

Les liants minéraux des peintures naturelles

La chaux. Les peintures à la chaux ne sont pas toujours appréciées, car elles sont peu résistantes au frottement et à l’abrasion et elles se décolorent. Les taches éventuelles ne peuvent être lavées et il faut repasser une couche de peinture par-dessus. Cependant, la résistance à l’abrasion d’une peinture à la chaux peut être nettement améliorée en lui rajoutant de la caséine (protéine du lait), de l’huile de lin ou du sable de quartz fin. Bon marché, les peintures à la chaux conviennent bien pour les surfaces peu exposées aux salissures (les plafonds, les parties supérieures des murs) ainsi que pour les pièces humides, les cuisines, les débarras, les caves, les garages…

En mélangeant de la chaux aérienne avec de la caséine (ou du lait écrémé) et des pigments, on peut réaliser soi-même, et pour un prix modique, une peinture à la chaux (lait de chaux). C’est particulièrement intéressant lorsque l’on veut peindre un enduit à

l’argile qui a la propriété de boire beaucoup de peinture.

L’argile. Constituées d’argile, d’eau et de cellulose, les peintures murales à l’argile ont un grand pouvoir couvrant.

Les silicates sont des liants de synthèse obtenus en faisant fondre du sable de quartz avec du carbonate de sodium ou de potassium. Les matières premières existent en quantité suffisante et sont très répandues (transport sur de courtes distances). Les silicates se lient chimiquement au support minéral en formant une couche de quartz très résistante aux intempéries et d’une grande durabilité idéale pour les façades extérieures. Les peintures aux silicates sont relativement chères et leur mise en œuvre exige un grand savoir-faire.

Construire, rénover, habiter… 129

ceptibles de provoquer des irritations de la

nèse… contribuent à la pollution de l’envi-

peau et des voies respiratoires, notam-

ronnement par les métaux lourds. Ils

ment de l’asthme (maladie profession-

contaminent l’air inhalé via le ponçage

nelle).

des vieilles peintures et via l’incinération

des résidus de peinture. Ils intègrent la

Dans les peintures naturelles, les liants

chaîne alimentaire via les égouts et le sol.

sont des résines naturelles (pin, mélèze,

N’étant pas éliminés par les organismes

peuplier, bouleau…), des huiles végétales

vivants (non biodégradables), les métaux

(lin, ricin, romarin, lavande…), de la cire

lourds se concentrent progressivement

d’abeilles, de la caséine (protéine du lait),

dans les plantes, les animaux et le corps

des composants minéraux (chaux, argile,

humain provoquant des intoxications

silicates…). Leur fabrication ne nécessite

chroniques ou aiguës, parfois mortelles.

pas de transformations coûteuses. Elles

sont moins nocives pour la santé et se

Les pigments contenant des métaux

dégradent dans le milieu naturel.

lourds entrent encore pour beaucoup

dans la composition des peintures aux

Choisir des peintures sans agents

couleurs vives. Des pigments de substitu-

biocides

tion existent : pigments organiques ou

Des biocides (pesticides) sont ajoutés aux

pigments à base d’oxydes de fer, de nickel,

peintures et vernis afin de protéger les élé-

de titane… Moins toxiques pour la santé,

ments de construction à peindre des

ils génèrent toutefois, à leur fabrication,

attaques de champignons, d’insectes ou

des rejets polluant les rivières et les

de bactéries. Ainsi, on les trouve principa-

océans.

lement dans les peintures pour le bois.

La céruse (carbonate de plomb) sert à la

Des biocides sont aussi ajoutés aux pein-

fabrication de peintures antirouille et de

tures à l’eau pour empêcher la proliféra-

peintures protégeant le bois : elles déga-

tion de bactéries et de champignons dans

gent à leur application des vapeurs de

les pots de peinture : ils augmentent ainsi

plomb toxiques. Depuis les années ’50,

la durée de conservation du produit. Pour

l’utilisation de la céruse est en régression :

les peintures naturelles, ce sont les huiles

la législation a diminué petit à petit sa

essentielles qui jouent ce rôle.

teneur en plomb. La présence de plomb

dans les peintures n’est signalée sur l’éti-

En raison de la toxicité des biocides, il faut

quette que si sa concentration dépasse

utiliser exclusivement des peintures ne

0,15% en poids. Les pigments à base de

contenant aucun agent biocide. En règle

plomb peuvent dans la plupart des cas

générale, les peintures naturelles ne

être remplacés par des pigments moins

contiennent pas d’agents biocides

polluants : blanc de titane, de zinc, de cal-

toxiques. Parfois du sel de bore est ajouté

cium ou des composés du baryum.

à la peinture en vue de préserver le bois

peint.

Les peintures naturelles ne contiennent

pas de métaux lourds. Leurs pigments

Évitez les peintures aux couleurs

sont de nature minérale (terres de Sienne,

vives : leurs pigments contiennent

oxydes de fer, de manganèse, de titane…),

souvent des métaux lourds

végétale (extraits de valériane, thé,

Le jaune de cadmium, de chrome ou de

oignon…) ou animale (cochenille).

zinc, le blanc de plomb, le vert oxyde de

chrome, le bleu de cobalt ou de manga-

130 Construire, rénover, habiter…

d’économie de matières premières et d’é-

Pendant les travaux de

nergie.

peinture, il faut

préserver sa santé et

Les liants synthétiques des peintures syn-

l’environnement

thétiques à l’huile et des peintures à l’eau

sont formés de molécules trop grosses

Quel que soit le type de peinture, prenez

pour imprégner le support en profondeur

connaissance des précautions d’usage indi-

(traitement de surface filmogène45). Elles

quées sur les emballages et respectez-les.

forment, en surface, un « film » sous

Préférez les produits indiquant leur composi-

forme d’une couche dure et plastique

tion (déclaration intégrale).

(ajout de plastifiants) qui sèche rapide-

Aérez pendant les travaux de peinture, de

ment par simple évaporation du solvant.

ponçage ou de décapage, et le plus possible

La rénovation des surfaces peintes

avant d’occuper le local rénové. Portez des

gants et un masque de protection respiratoi-

implique un lourd travail de décapage de

re appropriés. Évitez de fumer, surtout si le

l’ancienne couche de peinture, et un net-

produit utilisé est inflammable. Écartez les

toyage du support préalable à l’application

enfants et les animaux. Protégez la nourritu-

de la nouvelle couche.

re.

Préférez les pinceaux, brosses et rouleaux aux

Les liants naturels des peintures natu-

bombes et pistolets. La pulvérisation gaspille

relles sont formés de petites molécules

de 15 à 20% de matière et est plus polluante :

imprégnant le support en profondeur

le fin brouillard engendré se dépose partout

(traitement de surface non filmogène).

(peau, cheveux, bronches).

Ces peintures sèchent donc plus lente-

Ne nettoyez pas les pinceaux dans l’évier.

ment. Les surfaces peintes se rénovent

Utilisez un vieux récipient et conservez le sol-

plus facilement : il suffit souvent de

vant dans un flacon bouché que vous

« griffer » l’ancienne couche de peinture

porterez dans un parc à conteneurs. Le sol-

vant ne doit jamais servir pour se laver les

avec un papier de verre pour bien accro-

mains.

cher la nouvelle. Elles sont moins lavables

mais elles sentent bon.

Les grandes surfaces intérieures (murs,

Des stages pour « oser »

plafonds, sols) doivent être le plus pos-

les peintures naturelles!

sible perméables à la vapeur d’eau et avoir

une capacité hygroscopique élevée afin de

En Belgique, des associations,

des distributeurs de peintures naturelles…

pouvoir gérer l’humidité en excès des

organisent des stages pour maîtriser les tech-

locaux. De ce point de vue, il convient de

niques de décoration naturelle : utilisation de

limiter l’utilisation des peintures synthé-

pigments naturels, de liants à la chaux ou à la

tiques à l’huile qui couvrent les surfaces

cire d’abeille… Pour connaître leurs coordon-

d’un film « plastique » imperméable à la

nées, contactez le Centre d’information du

Réseau Éco-consommation.

vapeur d’eau.

Le décapage des vieilles

Choisir des peintures qui se

rénovent facilement et capables de

peintures

bien gérer l’humidité intérieure

La majorité des décapants chimiques

pour peintures et vernis sont à base de

Une couche de peinture qui se rénove

dichlorométhane (chlorure de

facilement rencontre les préoccupations

45 | UNE PEINTURE EST DITE « FILMOGÈNE » SI LA TAILLE DES MOLÉCULES QUI COMPOSENT SON LIANT EST INFÉRIEURE À LA TAILLE DE MOLÉCULES D’EAU. DANS

LE CAS CONTRAIRE, ELLE EST DITE « NON FILMOGÈNE ».

Construire, rénover, habiter… 131

méthylène), un solvant organique

Traiter le bois

chloré agressif pour les yeux, la peau et

le système nerveux. Ce solvant entraîne

Avec l’essor des matériaux

des émissions de COV qui participent à

synthétiques, le bois a peu à peu

la pollution de l’air et à l’effet de serre.

déserté nos constructions

« modernes ». Aujourd’hui, il

Le décapage thermique (à la flamme ou à

(re)monte à l’abordage des murs, des

l’air chaud) génère des fumées nocives et

sols, des façades, des terrasses… de nos

éventuellement des gaz toxiques comme

maisons. Mais, pour qu’il manifeste et

le phosgène (dichlorure de carbonyle) ou

conserve durablement toutes ses

des vapeurs de plomb.

qualités, mieux vaut savoir comment

Mieux vaut opter pour le décapage méca-

bien le traiter.

nique (par sablage, raclage ou ponçage).

Mais attention : il produit des poussières

¡ À consulter :

Du bois qui dure longtemps. Les traitements

dont il faut se protéger par le port d’un

écologiques du bois, D. Dillen, dans La

masque de protection respiratoire appro-

Revue de Nature & Progrès n° 19,

prié.

septembre/octobre 1999, p. 38-40.

Préservation du bois, fiche technique,

Les déchets de peinture

Pratique Bois n° 4, CSTC, 1995, 6 p.

Il est impossible de ne pas produire de

Les produits de traitement du bois regrou-

déchets de peinture ! Parmi eux, on

pent :

trouve les pots (et les aérosols)

contenant des résidus de peinture, de

3 d’une part, les produits de traitement

vernis, de solvants et de décapants, les

de la surface du bois. Ils comprennent

chiffons, vieux pinceaux et rouleaux

les vernis, les huiles, les cires, les

imbibés de peinture et de solvants, les

laques et les lasures… Ils sont utilisés

résidus de décapage des vieilles

pour protéger le bois de l’humidité, des

peintures…

intempéries, des rayons UV (ultravio-

lets), de l’usure mécanique, de la saleté,

En raison de leur toxicité, ces déchets doi-

ou pour l’embellir par un effet déco-

vent être déposés dans un

ratif. Ainsi traité, le bois conserve son

parc à conteneurs où ils

élasticité et on prévient les fissures

seront classés dans la caté-

dues à l’action du vent ;

gorie des « déchets spéciaux

des ménages ». Cette

3 d’autre part, les produits de préserva-

démarche est primordiale. En Région wal-

tion du bois. Ils contiennent au moins

lonne, seulement 20% des déchets de

un agent biocide actif (pesticide) des-

peinture sont collectés. Le reste est proba-

tiné à protéger le bois contre l’attaque

blement jeté à l’égout ou à la poubelle, et

de champignons lignivores et de cer-

pollue l’eau, l’air et le sol.

tains insectes dits xylophages. On parle

d’attaque biologique46.

Les déchets de peintures naturelles sont

en général moins toxiques pour l’environ-

Les produits de traitement de la surface du

nement. Certains peuvent même être

bois peuvent contenir des agents biocides

compostés.

destinés à préserver le bois. Les produits

de préservation du bois peuvent, quant à

46 | UNE ATTAQUE PHYSIQUE (HUMIDITÉ, CHALEUR...) OU CHIMIQUE (POLLUANT, PLUIE ACIDE, ACIDITÉ DU SOL...) DU BOIS PEUT FAVORISER UNE ATTAQUE

BIOLOGIQUE.

132 Construire, rénover, habiter…

eux, contenir des ingrédients de peintures

synthèse. Certains cependant ont l’avan-

(liants, solvants et pigments). Dans les

tage d’être en phase aqueuse.

deux cas, on parle de produits combinés.

Un bois vitrifié à l’aide de vernis synthé-

tiques accumule l’électricité statique et les

Les produits de traitement de la

poussières.

surface du bois

Les vernis synthétiques ont le défaut de se

La fonction principale d’un produit de

craqueler et les endroits craquelés ne peu-

traitement de la surface du bois est

vent être à nouveau vitrifiés sans laisser de

d’empêcher les infiltrations d’eau dans

traces : il faudra poncer tout le parquet et

le bois et les déformations qui en

refaire la vitrification. On s’expose alors à

résultent : il doit donc être étanche à

des poussières de bois puis à des vapeurs

l’eau (hydrofuge).

de solvants nocives. Plus élastiques, les

vernis à base de résines naturelles se cra-

Cependant, le bois devrait toujours être

quellent moins. Ils sont toutefois moins

traité avec un produit de surface permé-

résistants à l’abrasion que les vernis syn-

able à la vapeur d’eau :

thétiques et contiennent parfois des sol-

3 même correctement séché, le bois

vants synthétiques.

contient encore de l’humidité lorsqu’il

est mis en œuvre : il faut permettre à

L’imprégnation du bois au moyen

cette humidité de s’échapper du bois ;

d’huile dure naturelle et la finition

à la cire

3 utilisé sur de grandes surfaces dans la

maison, le bois participe à réguler le

Le traitement des surfaces en bois par

taux d’humidité des locaux : il faut per-

imprégnation à l’huile naturelle dure

mettre les échanges de vapeur d’eau

(huile de lin) est une méthode facile à

entre l’air intérieur et le bois.

mettre en œuvre et plus respectueuse de

l’environnement et de la santé.

La vitrification du bois au moyen

De petite taille, les molécules d’huile

de vernis synthétiques

pénètrent en profondeur dans le bois et

Classiquement, on vitrifie le bois au

saturent les pores du bois en y prenant la

moyen de vernis synthétiques. Constitués

place de l’air (comme en témoignent les

de grosses molécules, ces vernis sont inca-

petites bulles d’air qui se forment à la sur-

pables de pénétrer en profondeur dans le

face du bois pendant son imprégnation).

bois. Ils forment, à sa surface, un film sous

Le bois est ainsi rendu hydrofuge mais

forme d’une couche dure, fermée et hydro-

garde sa perméabilité à la vapeur d’eau.

fuge. Selon sa nature (résines synthétiques

L’huile imprégnant durablement le bois,

ou naturelles) et son épaisseur, le film peut

le traitement ne doit pas être répété.

réduire fortement la perméabilité du bois à

Les imprégnations aux huiles naturelles

la vapeur d’eau et empêcher ainsi les

contiennent des solvants organiques.

échanges d’humidité avec l’air ambiant. Si

Mais des produits sans solvants apparais-

le taux d’humidité du bois reste en perma-

sent sur le marché. Renseignez-vous

nence très élevé, il risque d’être attaqué

auprès des distributeurs de la biocons-

par des champignons.

truction !

La plupart des vernis synthétiques

contiennent des solvants organiques de

Construire, rénover, habiter… 133

Les surfaces en bois uniquement traitées

n’est pas désiré, mieux vaut utiliser une

à l’huile ne résistent pas aux salissures :

huile contenant un pigment blanc.

elles doivent faire l’objet d’un traitement

Renseignez-vous auprès des

supplémentaire à la cire, qui comblera les

distributeurs !

petites fissures du bois. On utilise des

Le traitement de surface à l’huile et à la

cires balsamiques (dures ou liquides) à

cire naturelles convient bien aux parquets,

base de cire d’abeille et de cire végétale. Le

planchers et escaliers en bois, aux sols en

traitement à la cire doit être renouvelé

liège et en linoléum, aux dalles et carreaux

deux fois par an. L’entretien d’un sol ciré

poreux (en terre cuite, grès, ciment…) et

est facile : les saletés peuvent être

aux meubles en bois. Les surfaces sont

balayées, aspirées ou éliminées à l’aide

ensuite entretenues avec des produits

d’un torchon humide et de savon doux.

adaptés à ce type de traitement.

Les surfaces en bois uniquement traitées

à la cire ne résistent pas à l’eau : elles doi-

® Qui contacter ?

vent faire l’objet d’une imprégnation pré-

Pour recevoir la liste des distributeurs de

alable à l’huile dure.

produits et des conseils pour leur

application, contactez le Centre

L’aspect final d’un sol imprégné et ciré est

d’information du Réseau Éco-

satiné, agréable à l’odorat et au toucher. Il

consommation.

n’accumule pas l’électricité statique et les

poussières. Il est facile à rénover : les

Les laques et lasures

endroits usés sont poncés légèrement et

Les laques et les lasures sont des produits

enduits d’une nouvelle couche de cire.

de peinture utilisés comme traitements de

L’imprégnation à l’huile dure peut aussi

la surface du bois. Mieux vaut préférer les

servir de couche d’accrochage pour une

produits diluables à l’eau et dont les liants

lasure.

sont à base d’huiles et de résines natu-

relles. Les pigments assurent une protec-

En « prenant de l’âge », le bois devient

tion du bois contre les rayons UV (ultra-

plus poreux. Poncé à l’occasion d’une

violets) du soleil. Pour les châssis exté-

rénovation puis imprégné, il pourra alors

rieurs, mieux vaut ne pas opter pour une

« boire » de grandes quantités d’huiles et

teinte trop foncée qui, en absorbant le

« foncer » sensiblement (même avec une

rayonnement thermique (infrarouge) du

huile transparente). Ainsi, par exemple,

soleil, risquerait de provoquer des fissures

un vieux plancher en sapin « virera au

dans le bois.

rouge » une fois imprégné. Si cet effet

Les produits de préservation du

bois

Le bois est un matériau « vivant » : il

sert de nourriture aux insectes

xylophages et aux champignons

lignivores. Dans la nature, ces

décomposeurs sont des maillons utiles

du cycle naturel du bois. Dans

l’habitat, ils peuvent être responsables

de graves dégâts, réduisant la

résistance et l’aptitude fonctionnelle

des éléments de construction en bois.

134 Construire, rénover, habiter…

Faut-il traiter le bois ?

ments de champignons d’y pénétrer.

Non, à condition de…

L’aubier (bois vivant) est toujours non

La meilleure façon de conférer au bois

durable : il est constitué de cellules

une protection à la fois efficace et respec-

vivantes légèrement colorées. Le bois

tueuse de l’environnement et de la santé

mis en œuvre ne devrait jamais contenir

consiste à observer certains principes

plus de 10% d’aubier. Certaines essences

pour une utilisation du bois conforme à

comme le robinier faux acacia ont un

ses caractéristiques. Respecter ces prin-

duramen bien développé ;

cipes permet de faire l’économie d’un trai-

3 les conditions de croissance de l’arbre :

tement de préservation du bois souvent

par exemple, l’épicéa de montagne est

toxique pour la santé et l’environnement.

souvent plus résistant que l’épicéa de

SOURCE : YVES HAYOT, NATURE & PROGRÈS ÉCO-BIOCONSTRUCTION.

plaine parce qu’il croît plus lentement.

De même, un arbre qui a poussé dans

Choisir une essence de bois naturellement

durable

des conditions climatiques contrai-

gnantes (forêts septentrionales) aura

La durabilité du bois concerne sa résis-

un bois plus dur.

tance aux attaques d’insectes et de champ-

ignons.

D’une façon générale, dans nos régions,

les feuillus sont plus durables que les rési-

Parmi les essences de bois les plus fré-

neux.

quemment utilisées dans l’habitat, cer-

taines comme le sapin rouge du Nord (pin

Couper le bois au bon moment

sylvestre) ou le sapin blanc du Nord

Autrefois, les artisans menuisiers et char-

(épicéa commun) sont peu ou non dura-

pentiers étaient aussi bûcherons : ils

bles naturellement. D’autres essences

savaient quel jour il fallait abattre les

sont naturellement durables. Leur durabi-

arbres selon leur essence et l’usage qui

lité est liée à des caractéristiques particu-

serait fait de leur bois. Aujourd’hui, pour

lières de leur bois ou aux conditions dans

des raisons de rentabilité, on abat sans

lesquelles l’arbre a poussé :

vergogne, à toute période de l’année.

3 la teneur en tanins ou en résines du

Il faut abattre les arbres lorsque leur bois

bois : les tanins et résines du bois agis-

contient le moins possible de substances

sent comme répulsifs naturels pour les

sucrées (qui constituent la nourriture

insectes et les champignons. Le chêne,

pour les insectes xylophages) et de sub-

le châtaignier et le cèdre sont des bois

stances aqueuses (propices au développe-

riches en tanins. Les résineux colorés,

ment des moisissures). C’est donc en

tels que le mélèze et le douglas sont

période de repos de sève (d’octobre à

riches en résines. Chez les espèces tro-

février), lorsqu’il est le plus sec, que le

picales, c’est le latex qui joue le rôle d’a-

bois doit être abattu. La période de repos

gent répulsif ;

de sève varie d’une essence à l’autre. En

3 la structure anatomique du bois : le

règle générale, c’est lorsqu’il a perdu ses

cœur dur du bois (bois mort ou

feuilles qu’un arbre est en repos de sève.

duramen) est rarement atteint par les

Un bois coupé en période de repos de sève

attaques d’insectes et de champignons.

sera de meilleure qualité et plus durable

Il est constitué de cellules colorées,

que s’il a été coupé à n’importe quelle

mortes et obturées par la lignine, qui

autre période de l’année.

empêche l’eau, les insectes et les fila-

Construire, rénover, habiter… 135

Utiliser du bois bien sec

triques sont toujours plus rapprochés

Les substances sucrées (amidon), encore

(plus serrés) dans la partie du nœud

contenues dans le bois artificiellement ou

orientée vers le haut de l’arbre que dans la

trop rapidement séché, attirent davantage

partie orientée vers le bas.

les insectes xylophages. Dans un bois

Placer le bon bois au bon endroit !

séché lentement à l’air, les tissus du bois

ont eu le temps de consommer leurs

Mis en œuvre en terrasse, un bois non

réserves nutritives. En Allemagne, la

durable, tel le sapin rouge du Nord (pin

réglementation interdit le bois ayant plus

sylvestre), sera vite sujet à des attaques

de 20% d’humidité pour la construction.

d’insectes et de champignons. Aussi, pour

l’extérieur, on choisira des essences plus

Parmi les procédés de séchage artificiels,

durables :

le plus efficace est le procédé à air chaud,

car il tente de reproduire les conditions

3 le châtaignier, le mélèze, le robinier

climatiques naturelles de l’été : le chauf-

faux acacia, le pin des Landes, le chêne,

fage est doux (la température atteint 30 à

le cèdre rouge… comme matériaux de

40°C) et le bois est bien ventilé.

couverture (pour les bardeaux des toi-

tures et le bardage des façades), pour

les terrasses et le mobilier de jardin.

Ces essences prennent, sous l’action

des rayons UV (ultraviolets) du soleil

(qui décomposent la lignine du bois),

une patine gris argenté qui n’a aucune

incidence sur la longévité du bois. On

peut néanmoins éviter ce type de

vieillissement en appliquant une lasure

sur le bois ;

3 le chêne, le châtaignier, le cèdre… pour

les châssis de fenêtres.

À l’intérieur, on pourra opter pour des

Il convient de stocker le bois et de le sécher

selon les règles de l’art.

essences plus ou moins durables, sauf

pour la charpente si elle ne peut être

Mettre en œuvre le bois dans le sens où il

contrôlée régulièrement. Ainsi, on choi-

a poussé

sira :

Mis en œuvre dans le sens où il a poussé,

3 le hêtre (pour sa résistance à l’usure)

le bois est moins sujet à des déformations.

pour un escalier ;

Ainsi, les grosses pièces de charpente

(notamment les fermes) devront de préfé-

3 l’épicéa, le hêtre, le frêne, l’érable, le

rence être placées dans l’axe nord-sud du

mélèze, le chêne, le châtaignier… pour

bâtiment en respectant la polarité du

les planchers et parquets. Utilisé pour

bois : le pied de l’arbre au sud (SO) et la

son prix avantageux, le pin n’est pas

cime au nord (NE).

assez dur pour un plancher : des

rayures et des éraflures s’y forment

Parfois, la polarité de la pièce de bois est

dans lesquelles vient se loger la saleté ;

indiquée par le fournisseur. À défaut, l’ob-

servation des nœuds du bois permet d’en

3 le mélèze ou le douglas pour la char-

déduire la polarité : les cercles concen-

pente.

136 Construire, rénover, habiter…

Éviter et supprimer toute source

3 la vrillette peut provo-

d’exposition du bois à l’humidité

quer des dégâts dans

Tous les champignons (pourriture du

les caves froides et

bois) susceptibles d’attaquer le bois ont

humides. Elle attaque

besoin, pour se développer, que l’humidité

toutes les essences de bois, mais, en règle

du bois dépasse 18%. Or, dans les mai-

générale, elle épargne le cœur du bois ;

sons habitées, le bois d’œuvre ne contient

3 le capricorne s’attaque exclusivement

normalement que 5 à 10% d’humidité s’il

aux bois résineux, en

a été bien séché et pour autant qu’il ne soit

particulier au pin. Il

pas exposé à l’eau.

peut causer de gros

On distingue les champignons colorant le

dégâts aux charpentes

bois et les champignons lignivores :

lorsque l’attaque n’est pas décelée à

temps. On peut diminuer les risques

3 le champignon colorant le plus connu

d’attaque en fermant les accès à la toi-

est la pourriture bleue : il ne réduit pas

ture pendant la période de vol des

la solidité du bois, mais change son

coléoptères (mai à août) et en laissant le

aspect et le rend plus facilement atta-

grenier dans l’obscurité.

quable par d’autres parasites ;

Si un bois est sujet aux attaques de

3 les champignons lignivores, tels que le

champignons et d’insectes, c’est qu’il y a

bolet destructeur et la mérule, rédui-

un problème d’humidité dans la maison.

sent quant à eux la solidité du bois qui

Dans ce cas, traiter le bois ne résoudra

devient ainsi inutilisable. La mérule

rien et ne fera que retarder l’attaque. C’est

des maisons ou pourriture sèche

à la cause de l’excès d’humidité qu’il faut

( Serpula lacrimans) est un véritable

s’attaquer en priorité !

fléau pour les boiseries et les maçonne-

ries. Sa propagation rapide et les dégâts

Dans quels cas faut-il traiter ?

qu’elle occasionne exigent une inter-

Dans les pièces chauffées et bien aérées, il

vention dans les plus brefs délais. Si le

n’existe aucun risque d’attaques de

foyer est important, il est conseillé de

champignons ou d’insectes xylophages.

faire appel à une entreprise spécialisée.

Même à l’extérieur, le bois ne doit pas être

N’hésitez pas à en contacter plusieurs

traité s’il est protégé et non soumis en

pour comparer les devis, qui devront

permanence à de l’humidité.

préciser les produits de traitement.

Ainsi, le traitement de préservation du

¡ À consulter :

bois est inutile pour :

La mérule, Fiche-conseil n° 66, Réseau Éco-

3 les bois destinés à l’aménagement inté-

consommation.

rieur : lambris, planchers, ameuble-

Les insectes xylophages sont un peu

ment… ;

moins exigeants en humidité que les

3 la charpente et l’ossature en bois si les

champignons. Mais ils ne s’attaquent pas

systèmes d’isolation contribuent à éva-

à n’importe quel bois. Les ravageurs les

cuer l’humidité hors des parois48 ;

plus fréquents sont la vrillette ( Anobium

3 les fenêtres et les bardages extérieurs en

sp. ) et le capricorne ( Hylotropes sp. )47 ;

bois protégés par une avancée de toit…

47 | LES TERMITES MIGRENT VERS NOS CONTRÉES DEPUIS LES RÉGIONS MÉDITERRANÉENNES : ELLES INVESTISSENT DÉJÀ DES BÂTIMENTS EN RÉGION PARISIENNE.

48 | EN ALLEMAGNE, 4 CONDITIONS SONT REQUISES POUR NE PAS DEVOIR TRAITER LE BOIS DE LA CHARPENTE : MISE EN ŒUVRE D’UN BOIS SEC, POSE D’UNE

SOUS-TOITURE PERMÉABLE À LA VAPEUR D’EAU, REMPLISSAGE DES CHEVRONS SUR TOUTE LA HAUTEUR, POSE D’UN FREINE-VAPEUR.

Construire, rénover, habiter… 137

Mais il faudra traiter :

Les sels de chrome et d’arsenic diffusent

progressivement dans l’air intérieur des

3 la charpente du toit et l’ossature bois, si

habitations. Ils sont très toxiques pour la

l’essence utilisée ne possède pas une

santé et l’environnement : ils peuvent

durabilité naturelle suffisante, si le bois

être à l’origine d’empoisonnements, de

a été trempé pendant la phase de cons-

maladies chroniques et d’eczéma.

truction, s’il faut s’attendre à ce que le

Utilisés comme colorants de contrôle du

taux d’humidité du bois soit en perma-

traitement, les sels de cuivre participent

nence élevé suite à une erreur de cons-

à la pollution de l’environnement par les

truction, et s’il est impossible de

métaux lourds. Les sels de bore présen-

contrôler régulièrement le bois. Les cir-

tent le moins de risque pour la santé et

constances les plus à risque sont les

pour l’environnement ;

ponts thermiques, les défauts d’étan-

chéité à l’air de l’enveloppe et le

3 les solutions organiques. Elles contien-

manque d’étanchéité des toitures

nent une ou plusieurs substances

plates ;

actives (fongicides ou insecticides) dans

un solvant organique (white-spirit, par

3 les fenêtres, les volets et le bardage des

exemple représentant 90 à 95% de la

façades fortement exposées aux intem-

solution). Elles imprègnent le bois en

péries faute d’une protection par des

profondeur, puis diffusent progressive-

mesures techniques de construction.

ment dans l’atmosphère (parfois pen-

Le produit de préservation du bois doit

dant des années). Ce sont les produits de

être choisi en fonction du parasite à com-

préservation du bois les plus toxiques et

battre et être adapté à l’ouvrage envisagé

les plus couramment utilisés ;

(charpente, parquet, menuiserie inté-

3 les huiles brunes issues de la houille

rieure ou extérieure). La norme euro-

(les créosotes). Elles sont utilisées pour

péenne EN 335 répartit les bois en diverses

la protection des traverses de chemin

classes de risques biologiques selon leur

de fer et des poteaux téléphoniques.

exposition à l’humidité : classe 1 – climat

Elles contiennent des impuretés (phé-

intérieur sec – à classe 5 – bois immergé

nols, crésols, pyroles et hydrocarbures

dans l’eau salée. Un traitement à la fois

polycycliques aromatiques) présentant

fongicide et insecticide ne se justifie pas

des risques pour l’environnement et

toujours.

pour la santé des personnes exposées

On distingue trois grandes familles de

(cancer, photosensibilisation…) : il faut

produits de préservation du bois :

renoncer à leur emploi à l’intérieur des

habitations et à l’extérieur pour le trai-

3 les produits à base de sels diluables à

tement des jeux de plein air (bacs à

l’eau. Ils sont utilisés par les charpen-

sables, balançoires…) et le mobilier de

tiers en traitement préventif du bois.

jardin en bois.

Ce sont par exemple des produits à

base de cuivre, de chrome et d’arsenic

Les traitements préventifs

(CCA) ou à base de cuivre, de chrome

Avant tout traitement, il convient de véri-

et de bore (CCB) utilisés principale-

fier que le bois n’a pas été prétraité indus-

ment par trempage ou par imprégna-

triellement. La plupart des bois résineux

tion sous vide et sous pression. Ils

destinés à la construction ont subi un trai-

pénètrent d’autant plus en profondeur

tement préventif temporaire contre le

dans le bois que son humidité est

bleuissement (pourriture bleue).

importante.

138 Construire, rénover, habiter…

Renseignez-vous auprès des fournisseurs

Les traitements curatifs

de bois.

Lorsqu’un élément de construction en

Parmi les produits de traitement préventif

bois est attaqué par un parasite, il est

du bois, seuls les sels de bore présentent

indiqué d’adopter des mesures curatives.

peu de risque pour l’environnement et la

Afin d’éviter tout traitement inadéquat, il

santé. Ils préviennent les attaques de

est très important de faire établir un dia-

champignons et d’insectes xylophages,

gnostic exact de l’attaque (nature du rava-

empêchent le bleuissement (coloration du

geur et ampleur des dégâts) par un spé-

bois) et sont en outre ignifuges. Ils ne

cialiste. Une expertise sur place par un

sont pas efficaces pour le traitement

laboratoire de recherche spécialisé coûte

curatif des bois déjà attaqués.

en moyenne 61,97 1. L’analyse d’un

échantillon envoyé par la poste coûte

Le traitement aux sels de bore n’est envi-

environ 19,83 1. Si l’attaque est circons-

sageable que pour les bois de construction

crite, mieux vaut enlever et remplacer les

protégés. Il ne convient pas pour les par-

pièces de bois attaquées.

ties de la construction exposées régulière-

ment aux intempéries, car les sels de bore

® Qui contacter ?

sont facilement lessivés par l’eau de pluie.

Pour obtenir la liste des laboratoires de

La forme huileuse évite provisoirement le

recherche spécialisés dans l’identification des

ravageurs, contacter le Centre d’information

délavement des sels par la pluie lors de la

du Réseau Éco-consommation.

pose d’une charpente sèche qui ne sera

couverte qu’ultérieurement par la toiture.

Des produits à base de silicates de potas-

sium (exempts de solvants et de biocides)

Les sels de bore s’appliquent au pinceau.

apparaissent sur le marché. Leur mode

Le bois doit être humidifié par pulvérisa-

d’action repose sur une « pétrification »

tion d’eau avant l’application des sels pour

de la couche externe du bois. Ce sont des

favoriser leur pénétration dans le bois.

produits de traitement à la fois préventifs

L’application ne confère au bois qu’une

et curatifs et ils protègent le bois contre

protection superficielle de quelques milli-

l’incendie. Ils sont réputés sans risque

mètres. Si des fissures apparaissent par la

pour la santé et l’environnement.

suite (dans des poutres en bois, par

Renseignez-vous auprès des détaillants de

exemple), ces ouvertures permettront aux

la bioconstruction.

insectes d’aller pondre leurs œufs en pro-

fondeur, là où le bois n’est pas traité. Il

En Suisse, les bois attaqués sont traités à

faudra donc traiter toutes les fissures qui

l’air chaud par des entreprises spéciali-

se formeront avec le temps.

sées. De l’air chaud est inssufflé dans les

locaux jusqu’à ce que le cœur des élé-

En Allemagne, le traitement préventif aux

ments en bois de forte section soit soumis

sels de bore est reconnu officiellement.

à une température de 60°C pendant au

Les bois sont traités dans des cuves de

moins une heure. Cette température

trempage.

garantirait la mort des parasites à tous les

® Qui contacter ?

stades de leur développement et celle du

Des procédés de traitement préventif du

mycélium de certains champignons rava-

bois sans recours à des produits chimiques,

geurs. Il n’est pas nécessaire de retirer le

comme le traitement thermique, sont mis au

bois attaqué et la durée du traitement est

point. Renseignez-vous auprès des

relativement courte, ce qui permet de

fournisseurs de bois.

réintégrer rapidement les locaux.

Construire, rénover, habiter… 139

Les déchets de bois traités

Couvrir les sols

Les déchets de bois traités par imprégna-

Puisqu’ils couvrent des surfaces

tion ou/et peints ou vernis : sciures et

importantes à l’intérieur d’un

copeaux, chutes de bois, poutres, plan-

bâtiment, les revêtements de sol

ches, palettes, panneaux, châssis en bois…

exercent une influence non négligeable

sont considérés comme déchets spéciaux

sur la qualité de l’air ambiant. Et,

des ménages. Dans les parcs à conte-

selon l’utilisation prévue du local, les

neurs, ils doivent être déposés dans le

exigences telles que la durabilité, la

conteneur réservé à ce type de déchets.

résistance à l’humidité, la résistance à

la pression, l’inflammabilité, l’isolation

Tapisser les murs

thermique ou acoustique… prendront

plus ou moins d’importance.

Le papier peint ne doit pas diminuer

la capacité de diffusion de la vapeur

Plus un sol est résistant, plus il sera

d’eau du mur et son pouvoir

« durable » et plus il préservera les res-

hygroscopique. Ainsi, il faudrait

sources naturelles. Sa durabilité dépendra

renoncer aux papiers peints vinyles

du matériau choisi, mais également de sa

(PVC) et autres papiers peints

facilité d’entretien et de la possibilité de

synthétiques, aux toiles en fibres de

remettre à neuf sa surface.

verre et aux tapisseries textiles en

La plupart des revêtements synthétiques

fibres synthétiques… d’autant plus que

contiennent de nombreux COV. Mieux

ces revêtements nécessitent, dans la

vaut choisir des matériaux naturels.

plupart des cas, l’emploi de colles

contenant des solvants et des additifs

Les bonnes solutions tiennent compte

nocifs pour l’environnement et la

aussi de la façon dont le revêtement est

santé.

posé : la principale source de polluants

émis par les revêtements de sols sont les

Mieux vaut utiliser des papiers peints

colles utilisées pour leur pose. Elles se

ordinaires en cellulose (parfois remplacée

présentent en émulsion dans des résines

par du papier recyclé).

vinyliques ou acryliques ou plus couram-

Les fabricants de peintures naturelles pro-

ment en solution dans des solvants orga-

posent des colles d’amidon qui convien-

niques. Toutes ces substances sont

nent très bien pour les papiers peints ordi-

nocives pour la santé et pour l’environne-

naires. Elles ne contiennent ni fongicides,

ment. Aussi, mieux vaut poser les revête-

ni adjuvants synthétiques, ni formaldé-

ments sans recours aux colles. D’autres

hyde, ni autres agents de préservation.

techniques sont possibles : bandes adhé-

sives, clous, agrafes… L’enlèvement ulté-

Il existe une alternative aux toiles à

rieur des revêtements se fera alors plus

peindre en fibres de verre : les toiles en

facilement (avec la possibilité de les réuti-

fibres de cellulose. Elles sont très résis-

liser) et sans moyens chimiques. Et si la

tantes au déchirement et n’occasionnent

colle est inévitable, préférez, selon le type

pas d’irritations de la peau et des yeux lors

de revêtement, une colle à l’eau exempte

de leur fabrication et de leur mise en

de solvants organiques, une colle à base

œuvre. Leur prix est cependant très élevé.

de résines d’arbres, de latex naturel 49 (sève

du caoutchouc), de caséine (protéine du

lait)…, une pâte à bois, une colle ciment

49 | UN CERTAIN POURCENTAGE DE LA POPULATION EST ALLERGIQUE AU LATEX.

140 Construire, rénover, habiter…

sans produits chimiques… Demandez

Aujourd’hui, les pierres naturelles pro-

conseil à votre fournisseur.

viennent souvent de carrières en Inde, en

Chine, en Turquie… Leur transport sur de

Lorsqu’un revêtement n’est plus (ré)utili-

longues distances a un impact important

sable, se pose ensuite le problème de son

sur l’environnement.

élimination. Les matériaux de revêtement

qui ne peuvent être stockés dans un CET de

Le bois

classe 3 pour les déchets inertes ou inci-

nérés sans risques pour l’environnement et

Les parquets et planchers en bois

la santé sont toujours plus polluants.

conviennent à toutes les pièces bien

aérées dans lesquelles ne règne pas

Les revêtements durs

une humidité permanente.

Les revêtements durs (pierre naturelle,

Ainsi, pour autant que l’on fasse le bon

carreaux en terre cuite, carrelages en

choix de l’essence et du traitement de sur-

céramique...) sont esthétiques et

face, les parquets et planchers en bois

résistants aux fortes sollicitations.

massif s’adaptent à de nombreuses situa-

tions et résistent à de fortes sollicitations

Une porosité trop importante facilite la

(en général, plus longtemps que les revê-

formation de taches, et les revêtements

tements plastiques ou textiles). Ils ne

doivent alors être imprégnés fréquem-

demandent que peu d’énergie pour leur

ment. La pierre calcaire a une porosité

fabrication. Ils peuvent être poncés et être

supérieure à celle du marbre ou du granit.

ainsi facilement remis à neuf. Non collés,

Le mélange de terre et la cuisson détermi-

ils permettent un démontage ultérieur

nent la porosité des carreaux de terre

pour être réutilisés sur d’autres chantiers.

cuite, la résistance à l’abrasion et la résis-

tance aux chocs des carreaux.

TI

© ÉCOBA

Les revêtements stratifiés (support en bois

aggloméré ou en MDF revêtu d’une

couche de quelques millimètres de bois

dur ou d’un décor synthétique imitant le

bois) doivent être certifiés E1 afin de

limiter les émissions de formaldéhyde.

.AUTEMPSJADIS.COM

© WWW

Construire, rénover, habiter… 141

Le liège et le linoléum

pas en électricité statique et il ne favorise

Le liège est une matière première

pas la prolifération bactérienne. Certains

renouvelable mais limitée

fabricants proposent du linoléum vitrifié à

(exploitation du chêne-liège). Son

l’aide de résines synthétiques pour dimi-

utilisation comme revêtement de sol

nuer son odeur lorsqu’il est neuf et pour

est une bonne solution en raison de

faciliter son entretien. Le linoléum non

ses excellentes qualités pour cette

vitrifié peut être traité avec de l’huile dure

fonction : le liège est un bon isolant

naturelle. En fin de vie, ce dernier peut

thermique et acoustique et il est

être composté.

élastique et solide (il a tendance à

Avec ses couleurs et ses motifs actuels, le

durcir avec le temps).

linoléum est largement utilisé comme

revêtements de sol dans les hôpitaux, les

Le linoléum est fabriqué à partir de

crèches, les écoles. Il gagne de plus en

farines de liège et de bois, d’huile de lin,

plus les habitations privées.

de résines naturelles, de craie et de pig-

ments. Le mélange est coulé sur une toile

de jute ou de chanvre qui sert de support.

Les moquettes

L’ensemble durcit pendant 4 à 6 semaines

La fabrication des moquettes

à une température de 60 à 80°C par oxy-

synthétiques est gourmande en

dation de l’huile de lin. Le linoléum n’est

énergie et en matières premières non

pas adapté aux pièces humides, comme la

renouvelables.

salle de bains, car il gonfle et se déforme

Fraîchement posées, elles dégagent sou-

sous l’effet de l’humidité. Il ne se charge

vent des odeurs désagréables dues aux

produits de traitement (pesticides, conser-

vateurs…) et aux colles utilisés. Les

moquettes se chargent d’électricité sta-

tique. Lorsqu’elles sont mal entretenues,

elles peuvent contenir de grandes quan-

tités de poussières, de moisissures, de

spores, de bactéries… nuisibles à la santé :

il faudrait aspirer les moquettes au

minimum une fois par semaine, et avec

plus d’insistance aux endroits les plus fré-

quentés. L’enlèvement des taches est diffi-

cile. La durabilité de ces revêtements est

relativement faible. Les moquettes synthé-

tiques ne sont pas recyclables : elles ter-

minent leur vie avec les encombrants

ménagers.

Les moquettes en fibres végétales (coco,

jute, sisal, jonc de mer…) ou en fibres ani-

males non traitées (laine de mouton, poils

de chèvre…) représentent une bonne alter-

native, mais elles sont plus coûteuses.

Leur entretien est parfois délicat.

142 Construire, rénover, habiter…

Le bois, la terre et la

Dans un vieux quartier de Bruxelles, la

rénovation et l’extension d’une maison

paille dont on fait

mitoyenne classique datant de 1920

des maisons

furent prétexte à y accueillir le bois, la

terre et la paille… matériaux abondants,

renouvelables et non toxiques.

Témoignage : une maison rénovée

remet cette technique à l’honneur. La char-

Ainsi, l’architecte et le maître d’ouvrage ont

pente est à la fois remarquablement résis-

jeté leur dévolu sur le bois pour les struc-

tante (les poussées s’exercent uniquement

tures et les menuiseries, sur l’argile pour le

dans le sens de la longueur des planches) et

plafonnage, sur la chaux pour les enduits et

très légère (la technique permet de réduire

les peintures, sur le lin, le roseau et le liège

l’épaisseur des planches diminuant ainsi la

pour l’isolation.

quantité de bois nécessaire). Ce type de char-

pente permet de réaffecter des combles sans

Auparavant à deux versants, la charpente du

qu’il soit nécessaire de surélever les murs

toit de l’ancien lavoir a été remplacée par une

porteurs ni de modifier les proportions des

charpente (en peuplier) en « nid d’abeilles »

façades.

s’inspirant des combles en ogive développés

vers le milieu du XVIIe siècle par Philibert de

Les bois sont d’origine belge ou certifiés FSC

L’Orme, architecte bâtisseur de Henry II, roi

(Forest Stewardship Council). Les peintures

de France. Aujourd’hui, un artisan bruxellois

des murs et les lasures des châssis sont natu-

relles. Les planchers sont imprégnés au

moyen d’huiles naturelles. Les carrelages

sont en terre cuite.

En hiver, côté jardin, la salle à manger/cui-

sine profite des apports de chaleur et de

lumière du soleil entrant par une nouvelle

façade entièrement vitrée orientée plein sud.

La couver-

ture débor-

dante du toit

permet de se

protéger du

soleil en été.

Des plantes

grimpantes

a m è n e r o n t

un surplus

d’ombre. À

l’arrière, une

toiture vitrée

introduit la

lumière au

Une maison en paix avec le monde par ses

Une maison où le chauffage

matériaux sains et renouvelables… à mettre

rayonne comme le soleil.

en œuvre soi-même.

SUITE PAGE SUIVANTE 5

Construire, rénover, habiter… 143

SUITE DE LA PAGE 143

Une maison qui, par ses

matières, ses formes et

ses couleurs, fait un

pied de nez à la grisaille

environnante…

centre de la maison. Des

panneaux solaires ont été

placés en toiture. Pour le

chauffage des locaux, le

choix s’est porté sur des

systèmes fonctionnant

par rayonnement : plan-

chers et murs chauffants.

Les descentes d’eau des façades côté jardin sont reliées à

une ancienne citerne de 15 000 litres enfouie sous le lavoir.

L’eau de pluie récupérée assure la presque totalité des

besoins de la famille (elle est potabilisée au moyen d’un

filtre bactérien en céramique).

Le projet a été conçu pour créer un lieu de vie chaleureux,

sain et confortable, réceptif aux apports du soleil et de la

pluie. Un lieu intégré le plus harmonieusement possible

dans son environnement et revalorisant un intérieur d’îlot

ancien.

Pierre Deru et Florence Vanden Eede,

architectes

Une maison ouverte au soleil

Le bois

semble poutres-poteaux. Et, çà et là, au

détour d’un chemin, on peut découvrir

Il existe plusieurs manières de

une maison en bois cordé… De quoi

construire en bois. Au fil du temps,

éveiller notre curiosité !

différents systèmes ont été utilisés

avec plus ou moins d’intérêt suivant

Le coût énergétique pour la

les lieux et les époques. Aujourd’hui,

construction d’un bâtiment

la construction en bois s’adapte aux

en bois est 2,5 à 4 fois moins

exigences du confort « moderne »… à

élevé que celui d’un bâtiment

condition que le bois soit associé à des

conventionnel en briques.

matériaux « lourds », comme la

L’usage du bois dans la construction

pierre naturelle, la terre cuite, le

dynamise l’exploitation forestière, incite

silico-calcaire, la terre crue, le béton…

les propriétaires à investir dans une ges-

qui contribueront à l’inertie

tion forestière durable et

thermique du bâtiment.

contribue à promouvoir

Trois systèmes principaux coexistent et

une série de compétences

sont quelquefois combinés : l’ossature

nouvelles, génératrices

bois, la construction en madriers et l’en-

d’emplois de qualité.

144 Construire, rénover, habiter…

Tableau 3. Valeur k des différentes parois de la maison en W/m2.K

Matériaux

Épaisseur en m

Conductivité thermique

(de l’extérieur vers l’intérieur)

(λ) en W/m.K

Murs existants avant isolation : k = 1,51

Briques pleines

0,320

0,700

Plafonnage

0,020

0,520

Murs existants après isolation avec roseaux (par l’intérieur) : k = 0,64

Briques pleines

0,320

0,700

Plafonnage à l’argile

0,010

0,660

Panneaux de roseau (5 cm)

0,050

0,056

Plafonnage à l’argile

0,025

0,660

Toiture en ogive du lavoir : k = 0,31

Sous-toiture isolante en fibres

0,018

0,050

de bois

Plaques de liège expansé (10

0,100

0,040

cm)

Freine-vapeur

0,010

0,230

Planches

0,020

0,120

Toiture (cuivre) en pente faible de la salle à manger/cuisine : k = 0,31

Isolation en laine de lin entre

0,100

0,040

structure (2 x 8 cm)

Matelas de roseaux (5 cm)

0,050

0,056

Freine-vapeur

0,010

0,230

Plafonnage argile

0,025

0,660

Sol sur terre-plein : k = 0,43

Sable stabilisé

0,100

1,400

Plaques de liège expansé

0,080

0,040

Chape

0,080

1,400

Carrelage

0,015

0,810

Parois vitrées (vitrage + châssis) : k = 1,3 (vitrage super isolant : k = 1,1) Construire, rénover, habiter… 145

L’ossature bois

Ce système est l’héritier des

constructions à colombages. Mais,

dans la technique du colombage, le

bois de l’ossature reste apparent. Dans

celle de l’ossature bois, il est caché par

un bardage.

La structure à ossature bois se construit de

manière semblable à la charpente des

maisons conventionnelles. Elle est consti-

tuée d’un « squelette » de chevrons posés

verticalement tous les 40 à 60 cm et enca-

drés en haut et en bas par des bois de

même section.

ARCH. : MICHAËL BOLLE

Plus léger qu’une structure maçonnée, un

bâtiment en bois s’adapte mieux aux terrains

difficiles. Un soubassement en pierre évite le

contact direct du bois avec l’humidité du sol.

Les poutres-poteaux

Historiquement plus récente sur notre

continent, cette technique concentre

l’effort structurel sur un petit nombre

d’éléments en bois, poutres et

poteaux, dont la composition et le

ARCH. : PIERRE DERU

dimensionnement sont optimisés.

La stabilité de la structure est assurée par

Le système consiste à créer une sorte de

des panneaux dérivés du bois (contre-pla-

grande structure ouverte supportant les

qués, agglomérés ou OSB) et des pan-

planchers et la toiture, puis à la couvrir de

neaux mous en fibres de bois fixés de part

parois de remplissage. Outre la grande

et d’autre du squelette. L’ensemble forme

adaptabilité des plateaux ainsi créés,

des caissons dans lesquels sont incorporés

s’offre aussi la possibilité d’exprimer

l’isolant thermique et son écran intérieur

architecturalement la dissociation des

étanche à l’air et à la vapeur d’eau50.

parois et des planchers, en utilisant par

L’extérieur de la structure peut être recou-

exemple de larges baies vitrées.

vert d’un enduit, d’un mur de parement

ou d’un bardage en bois et l’intérieur, de

Les madriers

plaques de plâtre ou de lambris.

Issu de la technique traditionnelle de

Le contact entre les structures en bois et

la cabane en rondins, ce système

l’humidité permanente du sol est

consiste en un empilement horizontal

empêché à l’aide de membranes d’étan-

de poutres profilées. La quantité de

chéité et d’un soubassement massif.

bois utilisée est donc relativement

importante.

50 | LA COUCHE LA PLUS PERMÉABLE À LA VAPEUR D’EAU DOIT ÊTRE POSÉE DU CÔTÉ EXTÉRIEUR DU SQUELETTE, LA MOINS PERMÉABLE DU CÔTÉ INTÉRIEUR.

AINSI, LA VAPEUR D’EAU EST ÉVACUÉE DE PLUS EN PLUS FACILEMENT DE L’INTÉRIEUR VERS L’EXTÉRIEUR. L’IDÉAL EST DE PRÉVOIR DES PANNEAUX MOUS EN FIBRE

DE BOIS DU CÔTÉ EXTÉRIEUR ET DES PANNEAUX OSB DU CÔTÉ INTÉRIEUR.

146 Construire, rénover, habiter…

Le principal avantage de ce sys-

La longueur des bûches détermine l’épais-

tème est sa facilité de mise en

seur du mur : on utilise des bûches de 40

œuvre, le rendant accessible

cm de long pour un mur porteur d’un

aux personnes qui désirent effectuer les

étage et des bûches de 30 cm pour un mur

travaux elles-mêmes. En réalité, en raison

non porteur. À l’extérieur, les bûches res-

du tassement inévitable des pièces en bois

tent apparentes : elles sont traitées à l’huile

les unes sur les autres, une attention très

dure . De loin, les murs en bois cordé res-

particulière doit être portée aux détails.

semblent à de vieux murs de pierres. À

l’intérieur, il faut veiller à mettre en œuvre

Le bois cordé

une finition étanche à l’air.

Née au Canada, la technique du bois

® Qui contacter ?

cordé 51 consiste à assembler, à l’aide

Bois & Habitat asbl.

d’un mortier, des bûches de même

longueur.

Nature & Progrès Éco-bioconstruction.

Valbois Ressources Naturelles asbl.

Témoignage : une maison autoconstruite en bois cordé

Le travail commence avec un soubassement en pierre ou en brique pour éviter que le bois ne soit en contact avec l’humidité du sol. Les bûches sont ensuite placées en travers sur deux rubans de mortier (de 10 cm de large, pour des bûches de 30 cm) composé de sciure de bois, de sable, de ciment et de chaux. La sciure absorbe l’humidité

du mortier et protège ainsi les bûches. Les 10 cm restant libres entre les deux rubans de mortier sont remplis d’isolant : copeaux de bois stabilisés à la chaux, paille finement hachée, argile expansée…

Toute figure d’assemblage des bûches est

permise : pas de cordeau à respecter, ni

horizontalement, ni en plan : les murs

courbes sont très faciles à réaliser.

La technique est à faible coût et

facile à apprendre… Toute la

famille peut mettre la main à la

pâte.

Jean-Marie Delhaye, Architecte, ARTerre.

51 | LA TECHNIQUE TIRE SON NOM DE LA CORDE, MESURE DE VOLUME QUI CORRESPOND À TROIS STÈRES DE BOIS.

Construire, rénover, habiter… 147

Chaque année au mois de mars, l’asbl

¡ À consulter :

Bois & Habitat organise le « Salon Bois &

À l’occasion du Salon, l’asbl édite un Carnet

Habitat» : on y découvre les atouts du

de Route : un passeport et un guide pour un

bois dans la construction via des

voyage d’un jour, en Wallonie et à Bruxelles,

conférences, des expositions

à la découverte de maisons en bois et à la

d’architecture, des présenta-

rencontre des architectes et des

propriétaires.

tions de techniques par

des entreprises…

Habiter le bois en Wallonie.

La maison en bois vous séduit… tout

naturellement. Construire en bois, un choix

de qualité, Bois & Habitat, plaquette

gratuite, 1997.

Témoignage : les avantages du bois

3 l’architecture sur mesure : le bois, par

31% de la Wallonie sont boisés. La qualité

sa souplesse et sa légèreté, permet de

de notre bois est excellente pour la cons-

composer les volumes tout en épou-

truction, en particulier le cœur des

sant parfaitement les formes du ter-

essences comme le douglas et le mélèze

rain, la nature des lieux et l’esprit des

qui présentent une durabilité naturelle.

constructions voisines. Le bois admet

Jusqu’au XVIIe siècle, nos villes et villages

toutes les audaces architecturales et

étaient essentiellement construits en

autorise un choix illimité pour les

bois. Aujourd’hui, on redécouvre ses

revêtements extérieurs :

pierres,

atouts :

briques, bardage en bois... ;

3

3 la rapidité d’exécution : le gros œuvre

la facilité de rénovation : les modifica-

peut être réalisé en une ou deux

tions (agrandissement, cloisonne-

semaines. En cas de préfabrication en

ment…) sont aisées et économiques ;

atelier (produits standards), l’assem-

3 le confort et le bien-être : le bois est un

blage sur chantier demande seule-

bon isolant thermique et un matériau

ment deux journées. Ainsi, le travail

non polluant. C’est aussi un excellent

du « second œuvre » (sanitaire, chauf-

matériau hygroscopique. Mais, pour

fage, électricité, menuiserie, sols…)

qu’il puisse manifester ces qualités, il

peut commencer rapidement et l’en-

doit être bien traité.

semble peut être terminé dans un

délai de deux à trois mois ;

Contrairement aux idées préconçues, les

sections de bois épaisses se comportent

3 la construction à sec : à l’exception des

mieux face au feu que d’autres maté-

fondations ou des soubassements, les

riaux : l’acier et le béton se dilatent trois

maisons en bois sont des construc-

fois plus à la chaleur d’où un risque d’ef-

tions entièrement sèches : elles per-

fondrement inopiné en cas d’incendie. Le

mettent d’emménager directement

bois carbonise, ce qui freine la pénétra-

après la fin du chantier et de débuter

tion du feu vers l’intérieur et maintient la

aussitôt les travaux de finitions (tapis-

stabilité de l’immeuble plus longtemps,

serie, peinture, parquet…) ;

permettant l’évacuation des occupants.

SOURCE : LA MAISON EN BOIS VOUS SÉDUIT… TOUT NATURELLEMENT.

CONSTRUIRE EN BOIS, UN CHOIX DE QUALITÉ, BOIS & HABITAT, 1997.

148 Construire, rénover, habiter…

En Belgique, des stages de for-

durable, selon des critères bien définis.

mation sont organisés à l’at-

La certification se pratique à l’échelle

tention des architectes, des

internationale. Elle est effectuée au

corps de métiers ou des parti-

niveau de chaque propriété par des

culiers qui veulent se lancer dans l’auto-

organismes accrédités qui évaluent sur

construction de maisons en bois, en bois

le terrain si la gestion forestière satis-

cordé, en terre ou en terre-paille.

fait aux normes nationales ;

3 le label « Bois wallon » a été mis en

® Qui contacter ?

À l’étranger, les stages offrent l’occasion de

place par l’asbl WoodNet (qui regroupe

passer en famille des vacances actives…

les principaux acteurs de la filière bois),

Contactez le Centre d’information du

avec le soutien de la Région wallonne.

Réseau Éco-consommation pour connaître

Il garantit que le bois provient d’arbres

les coordonnées des centres de formation.

ayant poussé sur le territoire de la

Région wallonne. Ce label n’est pas

reconnu sur le marché international du

Certaines associations ou

bois.

entreprises organisent

des visites de chantier de maisons en bois,

La Région wallonne a

en terre et en terre-paille. Contactez le

adhéré depuis peu à un

Centre d’information du Réseau Éco-

label de certification créé

consommation pour connaître leurs coor-

en 1998 à l’initiative de

données et leur calendrier.

quelques pays euro-

péens : la PEFC (Pan

Le bois vient-il de forêts bien

European Forest Certification). Le label

gérées ?

s’applique à la gestion des forêts euro-

péennes. Il garantit aux consommateurs

Le bois est un matériau abondant et

que le bois acheté provient de forêts

renouvelable… à condition que les

gérées selon les critères définis par les

forêts soient gérées durablement. La

Conférences Ministérielles sur la

gestion durable des forêts est une

Protection des Forêts en Europe. La certi-

gestion qui permet de maintenir,

fication est réalisée par grands secteurs

actuellement et dans le futur, leur

forestiers et non à l’échelle des unités de

diversité biologique, leur productivité

gestion. À terme, le label PEFC rempla-

et leur capacité de régénération.

cera le label « Bois wallon ».

Les coupes de bois à grande échelle ren-

forcent l’effet de serre. L’acheminement

¡ À consulter :

des bois tropicaux augmente le contenu

Le label FSC, Fiche-conseil

n° 108, Réseau Éco-consommation.

en énergie du matériau (énergie grise).

Pour en savoir plus sur le FSC : un site

En Belgique, actuellement, on peut

internet : www.fscoax.org.

trouver deux labels différents apposés sur

Pour en savoir plus sur le PEFC : un site

les produits en bois :

internet : www.pefc.org.

3 le label FSC. Le WWF a

participé à sa mise en

place en 1993. Il garantit

que le bois provient de

forêts gérées de façon

Construire, rénover, habiter… 149

La terre et la terre-paille

www.craterre.archi.fr.

Site internet : www.inti.be/ecotopie.

¡ À consulter :

Ecotopie est une initiative privée assurant la

Construction en paille : Ça vous botte ?

promotion sur internet de réalisations

Dossier dans La Maison écologique n° 4,

remarquables dans le domaine de l’écologie.

août-septembre 2001, Magazine pratique de

Site internet du Pays des Collines : Pan de

l’habitat sain et des énergies renouvelables

Bois : construction en… :

appliquées, La Maison écologique, p. 13-22.

http://construweb.com/pandebois/

Site internet de CRATerre (Centre

international de la construction en terre) :

Témoignage : la terre-paille

incorpore du petit-lait pour augmenter la

cohésion et la sou-

plesse de l’enduit.

Des professionnels

e x p é r i m e n t e n t

diverses proportions

du mélange terre-

paille et diverses épais-

seurs de parois pour

répondre à chaque

situation. Plusieurs

modes de mise en

œuvre sont également

testés : le compactage

de la terre-paille dans

un coffrage, la fabrica-

En Belgique, nous avons une très longue

tion de blocs en terre-paille dans une

tradition de la construction en terre-

presse à main…

paille, généralement dans une structure

en colombage, technique utilisée depuis

l’époque néolithique jusqu’au milieu du

XIXe siècle. De nombreuses maisons

multiséculaires en bon état attestent de

leur parfaite adéquation avec notre

climat. Aujourd’hui, les techniques per-

mettent de répondre aux besoins de

confort contemporains.

La terre est mélangée à de la paille pour

renforcer la cohésion du mur. La paille

contribue à l’isolation de la paroi et la

La terre-paille convient bien aussi à la

terre lui permet d’accumuler la chaleur

réhabilitation d’anciennes maisons de

(inertie thermique). Les murs sont recou-

colombage aux normes de confort

verts d’un enduit de finition constitué

actuelles.

d’argile fine et de paille hachée : ainsi la

Agnès Kufferath et Charles Gheur,

paroi est parfaitement cohérente. On y

architectes, atelier d’architecture « À l’Abri de l’Arbre ».

150 Construire, rénover, habiter…

Témoignage : la terre

Facile à manipuler, elle

Utilisée depuis des millénaires dans la

permet de se faire plaisir, de

construction, puis supplantée au XXe siècle

construire ses propres murs

par le béton, le ciment…, la terre (ou argile)

tout en réduisant les coûts

retrouve depuis les années ‘80, sous la

liés à la main-d’œuvre. La terre se solidifie

pression de préoccupations écologiques,

simplement en séchant, sans liaison chi-

un regain d’intérêt en Allemagne, en

mique irréversible : on peut la travailler

Autriche, en France et en Belgique.

sans se soucier du facteur temps.

Les techniques ancestrales ont évolué avec

L’argile se combine de manière idéale avec

de nouvelles technologies et des produits

les ossatures en bois de nouvelles cons-

préfabriqués adaptés aux exigences de la

tructions et peut s’intégrer aussi dans une

construction « moderne » : enduits d’argile

construction conventionnelle.

prêts à l’emploi, enduits secs pour

Les enduits en argile52 (mélanges de terre,

machines professionnelles, enduits

de paille et de sable) se posent à la main (il

colorés, panneaux d’argile, briques de terre

faut une bonne conditions physique pour

crue, blocs de terre-paille…

manipuler les kilos, voire les tonnes de pro-

La terre est transformée en matériaux de

duits) ou se projettent sur les plaques de

construction sans cuisson ni processus chi-

plâtre, les panneaux d’argile, les nattes de

mique. Ils ne contiennent aucune sub-

roseaux, les supports en briques, en blocs

stance nocive pour l’Homme et pour l’envi-

de béton, en moellons…

ronnement. Ils ne produisent pas de

Michael Thönnes,

déchets lors de leur production ou de la

architecte d’intérieur.

démolition du bâtiment.

52 | LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE D’UN ENDUIT EN L’ARGILE EST PLUS FAIBLE QUE CELLE D’UN ENDUIT EN PLÂTRE : IL CONVIENT DONC MOINS À UNE CHAMBRE

D’ENFANT. ON PEUT TOUTEFOIS AUGMENTER SA RÉSISTANCE À L‘ABRASION PAR UN ENDUIT DE FINITION À L’ARGILE CONTENANT DES FIBRES DE LIN OU UNE

PEINTURE À LA CHAUX À LA CASÉINE.

Construire, rénover, habiter… 151

Un habitat certifié durable

Le coût d’un habitat

À l’instar d’une installation électrique

durable

réceptionnée par un organisme agréé

Aujourd’hui, la construction

sur base de critères relevant de la

respectueuse de la santé et de

sécurité, un habitat nouvellement

l’environnement est souvent plus chère

construit ou rénové pourrait être

à l’investissement que la construction

« réceptionné » sur base d’une analyse

conventionnelle : elle occasionnerait

de ses performances environnementales.

un surcoût de 10% qui, généralement,

Ainsi, l’habitat reconnu « durable » se

est amorti par les économies réalisées

verrait octroyer un « certificat environne-

au niveau des consommations

mental » éclairant le futur acheteur ou

d’énergie et d’eau, de l’entretien, des

locataire.

soins de santé… Un bon

investissement à long terme.

Le certificat pourrait être établi à l’occa-

sion, par exemple, de l’octroi du permis

Mais le prix parfois plus bas des maté-

d’urbanisme, de la vente du bâtiment, de

riaux conventionnels est souvent loin de

sa mise en location ou d’une demande de

représenter leur coût réel : il faut y ajouter

prime (à la rénovation, à la construc-

les coûts externes, ceux liés au contenu

tion…).

énergétique des matériaux, à leur entre-

tien, à la gestion des déchets, à la lutte

contre la pollution de l’eau, du sol et de

l’air, aux soins de santé… Des coûts sup-

portés en définitive par les consomma-

teurs.

Gageons que la demande accrue pour des

matériaux, produits et équipements dura-

bles en fera diminuer les prix dans un

avenir proche. L’autoconstruction, l’enga-

gement dans un habitat groupé… permet-

tent aussi de réduire les coûts de la cons-

truction.

152 Construire, rénover, habiter…

Construire, rénover, habiter… 153

154 Construire, rénover, habiter…

La vie a besoin d’énergie

La gestion durable

de l’énergie

La consommation domestique de l’énergie................................................................... 154

Le poids de la consommation d’énergie.......................................................................... 154

D’abord économiser l’énergie ............................................................................................. 159

Ensuite chercher d’autres sources : les énergies renouvelables ....................... 163

Construire, rénover, habiter… 155

Depuis qu’il est sur Terre, l’Homme

Le poids de la

n’a de cesse d’extraire les ressources

énergétiques de son environnement

consommation

pour se chauffer, s’éclairer, cuire ses

d’énergie

aliments, se déplacer et faire

fonctionner ses machines.

Quels lendemains nous réserve la

poursuite de nos modes actuels de

En Europe, la consommation d’énergie

consommation d’énergie ?

moyenne par habitant et par an est de 3,5

TEP (tonnes équivalent pétrole). Aux

États-Unis, elle est de 7,5 TEP, contre 260

L’effet de serre et le

kilos seulement en Inde. La surconsom-

réchauffement du climat

mation la plus débridée côtoyant des

pénuries criantes caractérise aujourd’hui

En rejetant des gaz à effet de serre

la situation énergétique mondiale !

dans l’atmosphère, l’Homme

SOURCE : AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE, 1994.

contribue activement au

réchauffement du climat.

La TEP ou Tonne Équivalent Pétrole

L’effet de serre est avant tout un

phénomène naturel

Pour faire les comptes énergétiques d’un

Le rayonnement émis par le soleil est

pays, toutes les consommations d’énergie

(pétrole, charbon, gaz naturel, électricité et

en partie réfléchi par l’atmosphère

bois) sont ramenées à la quantité de pétrole

(par les nuages, les gaz et les

qu’il aurait fallu consommer pour rendre les

poussières), en partie absorbé par la

mêmes services. D’où le nom de « Tonne Équi-

surface de la Terre, qui se réchauffe.

valent Pétrole ».

À son tour, la Terre ré-émet vers

l’atmosphère une partie de l’énergie

La consommation

absorbée sous forme de rayonnement

thermique (infrarouge). Une partie de

domestique de

ce rayonnement traverse l’atmosphère

l’énergie

et est renvoyée vers l’espace, mais la

plus grande partie est arrêtée par les

En Wallonie, pour une

nuages, la vapeur d’eau et certains

année climatique

gaz dits à effet de serre. Le

normale (moyenne des

rayonnement thermique reste ainsi

températures sur 30

piégé dans l’atmosphère, qui se

ans), chaque ménage consomme en

réchauffe. C’est l’effet de serre.

moyenne 2,1 TEP de combustibles

(gasoil, gaz naturel, charbon…) et près

de 4 400 kWh d’électricité.

En 1998, la facture énergétique moyenne

d’un ménage s’élevait à près de

1 240,00 53

1

.

SOURCE : BILAN ÉNERGÉTIQUE RÉALISÉ POUR LA RÉGION WALLONNE PAR

L’INSTITUT WALLON, 1998.

53 | FACTURE À LAQUELLE IL FAUT ENCORE AJOUTER LES DÉPENSES DE CARBURANTS S’ÉLEVANT À 868,00 1 .

156 Construire, rénover, habiter…

Le paysage énergétique d’aujourd’hui

Grâce à l’effet de serre, la température

Une hausse de température de cette

moyenne au niveau du sol est de 15°C.

ampleur, sur une période aussi courte,

Sans lui, elle serait de -18°C, ce qui ren-

s’accompagnera de changements clima-

drait impossible la vie sur Terre.

tiques majeurs encore difficiles à prévoir

avec exactitude aujourd’hui : tempêtes et

De nombreux gaz à effet de serre sont pré-

ouragans plus fréquents, hausse du

sents à l’état naturel dans l’atmosphère : le

niveau de la mer d’où inondation d’États

dioxyde de carbone (CO2), le méthane

insulaires et de zones littorales, propaga-

(CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Leur

tion de maladies comme la malaria,

concentration est minime : moins de

avancée des déserts, disparition de la

0,1% du volume des gaz composant l’at-

faune et de la flore ne s’adaptant pas aux

mosphère.

changements climatiques…

Un équilibre perturbé

¡ À consulter :

Fragile, cet équilibre est menacé par

La vie sous serre. Dossier dans La Lettre de

les activités humaines. Celles-ci

l’Éco-consommation n° 24, novembre-

décembre 2000, Réseau Éco-consommation,

entraînent une élévation importante

p. 3-6.

des concentrations de gaz à effet de

serre et en créent même de nouveaux,

De Rio à Kyoto

comme les CFC (chlorofluorocarbones)

et l’ozone (O

Lors du « Sommet de la Terre » tenu à

3 ) troposphérique.

Rio en 1992, plus de 150 pays ont signé

Quelles sont les conséquences ?

une « Convention cadre sur les

changements climatiques » leur

Le GIECC (Groupe

imposant une maîtrise de leurs

Intergouvernemental d’Études des

émissions de gaz à effet de serre.

Changements Climatiques) prévoit

une augmentation de la température

À Kyoto, le 12 décembre 1997, 159 pays se

moyenne de 1 à 6°C par rapport à

sont engagés pour un « Protocole » visant

1990 et une élévation du niveau des

à réduire pour 2008-2012 les émissions

mers de 10 à 90 cm d’ici 2100 si

de CO2 de 5% (en moyenne) par rapport à

aucune mesure n’est prise pour réduire

1990. La Belgique s’est quant à elle

le niveau des gaz à effet de serre. La

engagée à une réduction de 7,5% par rap-

Terre va se réchauffer plus vite en 100

port au niveau atteint durant la période

ans qu’elle ne l’a fait en 10 000 ans !

1990-1995.

Construire, rénover, habiter… 157

Le gaz carbonique (CO2) est le

Choix énergétique et

principal facteur d’effet de

serre. En Région wallonne, par

environnement : brûler du

exemple, il représente 83% des

gaz naturel produit moins de CO2

émissions de gaz à effet de serre.

que brûler du mazout ou de

charbon.

SOURCE : PLAN D’ACTION DE LA RÉGION WALLONNE EN MATIÈRE DE CHAN-

GEMENTS CLIMATIQUES, JUILLET 2001, P. 29.

Ce sont donc ses émissions qu’il convient

La combustion d’une TEP de gaz naturel, de

de limiter en priorité. Il est produit essen-

pétrole ou de charbon dégage en effet

tiellement par la combustion des énergies

respectivement 0,6 tonne, 0,8 tonne et 1 ton-

ne de carbone sous forme de CO

fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon)

2 dans

l’atmosphère.

pour l’industrie, le secteur domestique et

tertiaire et le transport routier. La destruc-

tion des forêts tropicales (17 millions

Les pluies acides

d’hectares par an, soit 5 à 6 fois la super-

Les pluies acides agressent les forêts,

ficie de la Belgique) est aussi responsable

mais aussi les bâtiments en pierre

de l’augmentation du CO2 dans l’at-

(corrosion des pierres calcaires), qui

mosphère : les arbres abattus ne fixent

noircissent et pèlent (on parle de

plus le CO2 dans leurs tissus (par la

« lèpre des bâtiments »). Elles

photosynthèse).

entraînent l’acidification des eaux de

surface et des sols, perturbant

La ruée vers « l’or noir »

gravement la flore et la faune, avec

Au rythme actuel de

souvent une perte de biodiversité.

production – 3,8 milliards de

Dans l’atmosphère, des gaz tels que le

TEP de pétrole par an et 2

dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’a-

milliards de TEP de gaz

zote (NOx) et l’ammoniac (NH3) se com-

naturel –, les réserves « prouvées54 » de

binent aux molécules d’eau pour former

pétrole seraient épuisées d’ici environ

des composés acides, comme l’acide sul-

40 ans, celles de gaz d’ici 60 ans. Les

furique (H2SO4), l’acide nitrique (HNO3)

réserves de charbon sont bien plus

et les sels d’ammonium, transportables

importantes, de l’ordre de 500 milliards

sur de longues distances et responsables

de TEP, de quoi tenir encore 200 ans

de l’acidification des précipitations (pluie,

au rythme actuel d’exploitation.

neige et brouillard).

Certains experts misent sur l’amélioration

Ces gaz polluants sont produits principa-

des techniques d’extraction qui permet-

lement par les centrales électriques au

tent aujourd’hui de ne récupérer, par

charbon (SO2), le transport routier (NOx)

exemple, que 35% en moyenne des res-

et l’utilisation d’engrais dans l’agriculture

sources de pétrole et de gaz naturel. Quoi

(NH3). Les installations de traitement des

qu’il en soit, pour atteindre les objectifs de

déchets, le chauffage domestique (au

réduction des émissions de CO2, seule

mazout et surtout au charbon), le

une petite fraction des réserves prouvées

transport aérien ont aussi leur part de

de charbon peut encore être brûlée et l’ex-

responsabilité.

ploitation des réserves prouvées de pétrole

et de gaz naturel devrait être sensiblement

réduite.

54 | RÉSERVES IDENTIFIÉES ET ÉCONOMIQUEMENT EXPLOITABLES

158 Construire, rénover, habiter…

Les déchets radioactifs

Le prix de l’énergie

En Belgique, environ 55% de l’électricité

Pour inciter l’industrie et les ménages

est produite par les centrales

à économiser l’énergie et ainsi réduire

nucléaires. Si elles n’émettent pas de

ses émissions de CO2, la Belgique s’est

CO2, elles produisent en revanche des

engagée à soutenir le projet européen

déchets radioactifs.

de taxe sur l’énergie.

Le prix des énergies les plus pol-

La Commission AMPERE

luantes (charbon, pétrole et gaz

naturel) devrait donc augmenter

La Belgique s’est inscrite dans un programme

à l’avenir. Des mesures devraient

pour sortir du nucléaire. Toutes ses centrales

être prises pour soutenir les familles aux

nucléaires devraient être désactivées après 40

revenus les plus faibles.

ans d’exploitation. Les premières centrales, en

fonction depuis 1975, arriveraient ainsi à ter-

me en 2015. Au sein de la Commission

AMPERE, des experts formulent des proposi-

D’abord économiser

tions pour la production d’électricité jusqu’en

l’énergie

2002 et pour la maîtrise de la demande d’é-

nergie.

L’URE (Utilisation Rationnelle de

l’Énergie) couvre toutes les actions qui

permettent d’obtenir le confort

Les déchets radioactifs représentent un

nécessaire à l’habitant en utilisant le

risque majeur pour les générations

moins d’énergie possible.

futures. Certains ont une durée de vie

pouvant atteindre plusieurs centaines de

En Belgique, 33% environ de l’énergie

milliers d’années. Leur enfouissement et

totale utilisée sont consommés par les

leur stockage posent encore question.

ménages.

En Wallonie, par exemple, la consomma-

tion énergétique d’un ménage moyen de

4 personnes se répartit comme suit 55 :

8%

4%

pour les appareils

pour le chauffage

électriques ménagers

d’appoint

10%

pour l’eau chaude

sanitaire

1%

pour la cuisson

69%

dans la maison

31%

78%

pour le transport

de l’énergie

consommée dans

la maison sont

utilisés pour le

chauffage

55 | CES CHIFFRES CONSTITUENT UNE MOYENNE CALCULÉE SUR L’ENSEMBLE DU LOGEMENT WALLON. AU NIVEAU DES MÉNAGES, DES FLUCTUATIONS

IMPORTANTES EXISTENT SELON LE TYPE DE LOGEMENT, LE CHOIX DES ÉNERGIES, LES REVENUS DU MÉNAGE… SOURCE : INSTITUT WALLON.

Construire, rénover, habiter… 159

Si l’on regarde la facture énergétique

Dans le cadre de l’Arrêté

plutôt que les quantités d’énergie

Royal du 6 janvier 1978

consommées, le chauffage représente

(Moniteur Belge du 9

alors 49% du total et l’électricité 28%.

mars 1978) tendant à

prévenir la pollution atmosphérique, l’en-

C’est donc sur ces postes que les écono-

tretien des chaudières au mazout et au

mies d’énergie peuvent avoir des réper-

charbon doit être réalisé tous les ans. Il

cussions importantes tant pour l’environ-

comporte l’obligation d’un contrôle de la

nement que pour le portefeuille. Une iso-

combustion qui doit être réalisé par un

lation performante de l’enveloppe du bâti-

technicien agréé. Pour les chaudières au

ment (accompagnée de dispositifs de ven-

gaz naturel, l’entretien est conseillé tous

tilation limitant les pertes d’énergie) et le

les ans ou tous les deux à trois ans selon le

choix d’équipements performants (qui

type de brûleur.

consomment un minimum d’énergie)

pour le chauffage, l’électroménager et l’é-

® Qui contacter ?

clairage font partie des actions URE.

Pour obtenir la liste des techniciens agréés

pour l’entretien des chaudières au mazout :

® Qui contacter ?

Ministère de la Région wallonne, DGRNE (en

Sur base d’un questionnaire, les Guichets de

Wallonie), IBGE (en Région de Bruxelles-

l’énergie réalisent une analyse des

Capitale).

consommations électriques de vos

Pour obtenir la liste des installateurs agréés

électroménagers, de l’éclairage et du

gaz naturel : Association Royale des Gaziers

chauffage (y compris la production d’eau

Belges, Rue de Rhodes 125 à 1630

chaude) ainsi qu’une simulation tarifaire. Ce

Linkebeek, tél. 02/383.02.00, fax

service est gratuit. Formez le N° vert de la

02/380.87.04, e-mail : argb@argb.be.

Région wallonne : 0800-1 1901 pour

connaître l’adresse du Guichet proche de

chez vous.

Des labels pour faire les bons

Dans le cadre de la prime à la réhabilita-

choix

tion accordée par les

Aujourd’hui, les systèmes alimentés au

Régions, des travaux favo-

mazout ou au gaz naturel font l’objet

risant les économies d’é-

de labels qui garantissent un haut

nergie peuvent être subsi-

rendement : plus de 90% de l’énergie

diés : placement de double

du combustible sont transformés en

vitrage, isolation ther-

chaleur utile dans l’habitat.

mique des parois…

Le label « HR+ » s’applique aux

chaudières et convecteurs ali-

Des chaudières

mentés au gaz naturel et pré-

performantes

sentant un rendement supé-

rieur à 86%. Le label « HR Top »

L’installation des chaudières pour le

a été créé pour les chaudières « à

chauffage central par des installateurs

condensation » : elles affichent un rende-

habilités et leur entretien régulier

ment supérieur à 96%, car elles récupè-

garantissent un bon fonctionnement,

rent la chaleur contenue dans les gaz de

optimalisent leur rendement et

combustion.

préviennent les émanations de gaz de

Le label « OPTIMAZ » est attribué aux

combustion nuisibles à la santé.

ensembles chaudière/brûleur alimentés

160 Construire, rénover, habiter…

au mazout dont le

leur n’est produite que quand elle est

rendement est supé-

indispensable.

rieur à 91%.

Mebar II

Pour qu’une chaudière conserve la qualité

de rendement garanti par son label, il faut

Pour la réalisation de travaux en

que le conduit de cheminée soit adapté à

vue d’économiser l’énergie, la

la chaudière et que les conduites de chauf-

Région wallonne accorde une

fage central soient correctement isolées

prime de 1.363,41 € TVAC

maximum aux ménages,

pour ne pas perdre les calories en chemin.

propriétaires ou locataires,

dont les ressources sont infé-

® Qui contacter ?

rieures ou égales au montant

Pour savoir si une chaudière a obtenu un

du minimex majoré de 20%. Les travaux auto-

label garantissant un rendement élevé,

risés concernent les menuiseries, l’isolation et

contactez :

les appareils de chauffage. La demande doit

• pour les chaudières au gaz naturel :

être introduite auprès du CPAS (Centre Public

ARGB (Association Royale des Gaziers

d’Aide Sociale) de votre commune qui la

Belges), Rodestraat 125 à 1630

transmet à la Région wallonne (Division de

Linkebeek, tél. 02/383 02 00, fax

l’Énergie).

02/380 87 04, e-mail : argb@argb.be ;

• pour les chaudières au mazout :

Cedicol (Centre d’information des

combustibles liquides asbl), Rue de la

Des lampes économiques

Rosée 12 à 1070 Bruxelles, tél.

L’exploitation optimale de la lumière

02/558 52 20, fax 02/523 97 88, e-mail :

info@informazout.be, site internet :

naturelle combinée au choix de

www.informazout.be.

lampes performantes permet de

réduire sensiblement la consommation

Des accessoires pour la

d’électricité pour l’éclairage.

régulation de la température

Les lampes économiques (lampes fluo-

La régulation permet d’obtenir la

compactes) offrent un même confort

température de confort souhaitée dans

visuel que les ampoules classiques à

l’habitation tout en veillant à

incandescence pour une consommation

n’utiliser que la quantité d’énergie

d’électricité nettement moindre.

strictement nécessaire.

Généralement installé dans le séjour, le

thermostat d’ambiance enclenche ou

arrête le brûleur dès que la température

souhaitée est obtenue dans la pièce.

Fixées sur les radiateurs, les vannes

thermostatiques permettent une régula-

tion de la température selon la fonction et

l’occupation de chaque pièce de la maison.

Placée sur un mur de façade non exposé

au soleil, la sonde extérieure permet d’a-

Les lampes économiques ou fluocompactes

dapter la température intérieure aux varia-

sont des tubes fluorescents adaptés pour un

tions de la température extérieure : la cha-

socle de lampe classique 56 .

56 | LES LAMPES ÉCONOMIQUES DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION ONT UNE APPARENCE PROCHE DES LAMPES CLASSIQUES.

Construire, rénover, habiter… 161

Ainsi, par exemple, une lampe écono-

mique de 15 watts :

3 fournit autant de lumière qu’une

ampoule à incandescence de 75 watts ;

3 a une durée de vie douze fois plus

longue si elle est de bonne qualité : soit

12 000 heures au lieu de 1 000 heures ;

3 consomme cinq fois moins d’électri-

cité : soit une économie de 720 kWh57

d’électricité sur toute sa durée de vie ;

3 permet une économie de plus de

100,00 58

1

sur toute sa durée de vie.

¡ À consulter :

Lampes économiques, choisissez

intelligemment votre éclairage.

S’éclairer sans gaspiller, Fiche-conseil

n° 51, Réseau Éco-consommation.

Les ampoules classiques à

incandescence, les lampes

La flèche indique la classe d’énergie à laquelle

halogènes, les tubes fluores-

l’appareil appartient.

cents et les lampes écono-

miques hors d’usage sont

teurs, chauffe-eau, lampes… mis sur le

considérés comme déchets spéciaux des

marché. Les appareils portant l’étiquette

ménages et doivent être déposés dans un

énergétique sont souvent plus chers à l’a-

parc à conteneurs.

chat, mais plus économiques à l’usage.

Sur base de leur consommation d’électri-

L’étiquette énergétique

cité, ces appareils sont rangés dans une

des sept classes d’énergie, allant de la

européenne

classe A (pour les plus économes) à la

En cas d’acquisition ou de

classe G (pour les plus gourmands).

remplacement d’un appareil

Jusqu’il y a peu, une prime

électroménager, il faut veiller à

d’environ 50,00 1

était

bénéficier des nouvelles technologies

accordée par les intercom-

économes en électricité. Elles

munales à l’achat d’un réfri-

contribuent à réduire la

gérateur ou d’un surgélateur

consommation et la facture

de classe A. Contactez

d’électricité.

le responsable URE de votre intercommu-

nale pour connaître ses intentions.

Depuis 1995, la législation belge prévoit

l’apposition d’une étiquette énergétique

¡ À consulter :

européenne sur les lave-vaisselle, lave-

L’étiquetage énergétique des

linge, séchoirs, réfrigérateurs, surgéla-

électroménagers, Fiche-conseil n° 97, Réseau

Éco-consommation.

57 | 12 000 HEURES X 60W/h (ÉCONOMIE).

58 | 12 000 HEURES X 60W/h (ÉCONOMIE) X 5,93 BEF/kWh (TARIF TVA COMPRISE, AVRIL 2000).

162 Construire, rénover, habiter…

Que faut-il faire d’un vieil appareil électrique ou électronique ?

S’il est encore en état de fonctionnement ou réparable, il peut être repris par des associations caritatives, des entreprises d’économie sociale ou le CPAS de votre commune qui les redistribueront aux plus démunis.

Les appareils hors d’usage sont considérés comme DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques). En Belgique, les ministres régionaux de l’environnement et les représentants des fédérations professionnelles concernées ont signé une convention relative à l’obligation de reprise de ces déchets. Ainsi, depuis le 1er juillet 2001, les particuliers peuvent s’en défaire soit en les remettant sans frais au vendeur (à l’achat d’un équipement de même type), soit en les déposant dans un parc à conteneurs. Producteurs et importateurs sont tenus de les faire traiter dans des filières spécifiques : valorisation des matières plastiques, recyclage des métaux, récupération des CFC

(chlorofluorocarbones)… Le coût de ces opérations est inclus dans le prix de vente des appareils sous forme d’une « cotisation environnementale » fixée par catégorie de produit.

® Qui contacter ?

Pour connaître les coordonnées d’associations caritatives, contactez le Centre d’information du Réseau Éco-consommation.

Pour connaître les coordonnées d’entreprises d’économie sociale actives dans la récupération des déchets, contactez l’asbl RESsources.

Mesurez la consommation de vos électroménagers !

Certains distributeurs d’électricité mettent à la disposition des consommateurs des « fiches de mesure de consommation des appareils électroménagers », permettant d’évaluer le coût de leur fonctionnement. Contactez le responsable URE de votre intercommunale.

Des économies d’énergie peuvent être réalisées en débranchant les appareils électriques qui se mettent en mode de veille (téléviseur, magnétoscope, écran d’ordinateur, chaîne hi-fi, lave-vaisselle, percolateur…). Branchés, ils consomment de l’électricité même lorsqu’on ne les utilise pas. Dans un ménage bien équipé, la consommation de veille peut atteindre 1 000 kWh/an, ce qui représente une dépense d’au moins 150 € par an.

Ensuite chercher

® Qui contacter ?

d’autres sources :

EReL (Énergies Renouvelables en Ligne)

répond à toutes vos questions sur les

les énergies

énergies renouvelables. C’est un service de

l’APERe et de la Belbiom (Belgian Biomass

renouvelables

Association), avec le soutien de la Région

wallonne.

L’environnement met à notre

disposition bien plus de gisements

¡ À consulter :

d’énergie que nous ne l’imaginons : les

Énergies renouvelables, CD-ROM, APERe

(Association pour la Promotion des Énergies

énergies renouvelables. Elles

Renouvelables), Bruxelles, 1999.

n’émettent pas de gaz à effet de serre,

ni de polluants, ne produisent pas de

Les sentiers de l’énergie, Consommer moins

et produire autrement, Itinéraire pratique

déchets radioactifs, elles sont gratuites

de réalisations en Région wallonne.

et adaptées aux ressources et aux

besoins locaux.

Construire, rénover, habiter… 163

Demain, le paysage énergétique

Le soleil

nergie solaire – c’est la stratégie du

chaud – et en été de se préserver du soleil

Dans une habitation, l’énergie du

et de dissiper la chaleur en excès – c’est la

rayonnement solaire peut être mise à

stratégie du froid.

profit pour couvrir des besoins de

SOURCE : GUIDE D’AIDE À LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE, M. LE PAIGE, E.

chaleur (eau chaude sanitaire et

GRATIA ET A. DE HERDE, ARCHITECTURE ET CLIMAT, UCL, SERVICES DE

PROGRAMMATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, BRUXELLES, 1986, 132 P.

chauffage), d’éclairage ou d’électricité.

N’hésitez pas à effectuer

En Belgique, une surface horizontale

quelques visites de maisons bio-

reçoit une quantité d’énergie moyenne de

climatiques, à recueillir les

1 000 kWh/m2/an, soit l’équivalent de 100

avis des experts et des utili-

litres de fuel.

sateurs.

Aujourd’hui, les principes de l’architec-

L’architecture bioclimatique

ture bioclimatique intègrent aussi la

Chaleur en hiver, fraîcheur en été,

notion de contenu énergétique des maté-

lumière… sont les composantes du

riaux. Ainsi, l’architecte optera pour des

confort dont nous voulons bénéficier

matériaux montrant le bilan énergétique

dans notre maison. Un confort qui très

le plus favorable. Dans ce contexte, par

souvent coûte cher en énergie.

exemple, les structures en bois sont préfé-

rables au béton.

L’architecture bioclimatique tente de

répondre aux exigences de confort des

® Qui contacter ?

habitants en tirant passivement le

Sur base des plans ou esquisses de la maison

meilleur parti des éléments du « climat » :

à construire ou à rénover, les Guichets de

ensoleillement, vents, relief, végétation…

l’énergie fournissent des éléments d’aide à

Ainsi, une conception de l’habitation favo-

la décision en introduisant les notions

d’architecture bioclimatique (orientation,

risant la pénétration du soleil et son accu-

vitrages adéquats, parois de stockage de la

mulation dans la maison pourra contri-

chaleur…). Ce service est gratuit. Pour

buer à plus de 45% des besoins annuels

connaître l’adresse du Guichet proche de

en énergie d’une habitation.

chez vous, formez le N° vert de la Région

wallonne : 0800-1 1901.

SOURCE : CONCLUSIONS PLÉIADE, ARCHITECTURE ET CLIMAT, UCL, 1998.

L’habitat bioclimatique se construit avec

¡ À consulter :

l’architecte. Il s’agira de mettre en place

Construction et Développement Durable,

des dispositifs permettant en hiver de

CD-ROM, IEW, BBL, 2001.

capter, stocker, distribuer et conserver l’é-

164 Construire, rénover, habiter…

feuillus marcescents59 comme le hêtre ou

Le concours HELIOS

le charme sont à privilégier par rapport

aux espèces à feuilles persistantes comme

En 1994, la DGTRE, Division

de l’Énergie du Ministère de

l’épicéa). Au sud et à l’ouest, elle s’ouvre

la Région wallonne, a créé le Concours pour

au site, au soleil, à la lumière et à la brise

une architecture solaire passive - HELIOS. Le

d’été (sud-ouest). Quelques arbres feuillus

concours récompense des réalisations biocli-

(végétation caduque) y apportent de

matiques récentes. L’édition HELIOS III est

l’ombre en été, mais laissent passer les

prévue en 2002.

rayons du soleil en hiver. L’axe le plus long

® Qui contacter ?

de la maison est disposé, parallèlement à

Ministère de la Région wallonne, DGTRE.

l’axe est-ouest du terrain pour tenir

compte de la course du soleil et tirer ainsi

le meilleur parti de sa lumière et de sa

Le choix du site et l’implantation

chaleur. En hiver, un plan d’eau augmente

de la maison

la température ambiante en ré-émettant

L’implantation judicieuse de la construc-

lentement la chaleur accumulée en été.

tion est une tâche importante qui

En été, il rafraîchit l’atmosphère.

incombe à l’architecte. Elle détermine l’é-

Même si le choix du site et de l’implanta-

clairement, les gains solaires, les déperdi-

tion reste souvent limité par le prix, la

tions thermiques de l’enveloppe, la venti-

disponibilité des terrains à bâtir ou leur

lation… mais aussi les relations de la

exposition, on peut tenter de se rappro-

maison avec l’extérieur : vues, bruits, rela-

cher de la situation idéale par une concep-

tions de voisinage…

tion architecturale appropriée (photos

Ainsi, au nord et à l’est, la maison est pro-

page suivante) ou en « modelant » le ter-

tégée des vents froids dominants (nord-

rain ou le micro-climat par des planta-

est) par le relief, par des haies et des ran-

tions, la création de reliefs ou d’une pièce

gées d’arbres (les espèces indigènes de

d’eau dans le jardin…

Sous nos climats, le site « idéal » est un terrain en pente légère vers le sud.

59 | MARCESCENT : SE DIT D’UN FEUILLAGE RESTANT ACCROCHÉ SUR L’ARBRE APRÈS DESSÈCHEMENT.

Construire, rénover, habiter… 165

Sur un site mal orienté, à flanc de colline, cette maison

se tend sur la pointe des pieds pour recevoir sa part de

soleil. Architecte : Bruno Albert.

T

© BRUNO ALBER

L’organisation des espaces

La serre

intérieurs

Lorsque les rayons du soleil frappent un

Cloisonner les espaces en différentes

vitrage, celui-ci laisse passer une partie de

zones permet de créer d’une part des

la lumière visible et des infrarouges de

ambiances thermiques adaptées aux acti-

courte longueur d’onde.

vités dans la maison et d’autre part des

Le rayonnement solaire qui traverse le

zones protectrices.

vitrage est alors absorbé par les parois

lourdes (inertie thermique) du local, qui

s’échauffent. Celles-ci ré-émettent dans

toutes les directions un rayonnement

infrarouge de grande longueur d’onde qui

ne peut plus retraverser le vitrage. Le

rayonnement ainsi piégé entraîne l’aug-

mentation de la température intérieure.

C’est « l’effet de serre » dans la maison.

Le nord ou côté froid accueille un sas « coupe-

vent », puis les différents espaces de service

et de circulation. Ces derniers se développent

sur toute la hauteur du bâtiment. Ils

constituent un réel tampon entre l’extérieur

et les lieux de séjour qui s’ouvrent largement

sur le sud tout en offrant des échappées

visuelles à l’est et à l’ouest.

SOURCE : PHILIPPE JASPARD, ARCHITECTE.

Premier prix du concours HELIOS II. Habitation

à Weillen (Onhaye). Architecte et maître de

l’ouvrage : Philippe Jaspard.

166 Construire, rénover, habiter…

Idéalement, la serre ne doit pas être

Le rayonnement du soleil

chauffée par une énergie autre que celle

du soleil. Elle doit donc pouvoir être

Le rayonnement solaire qui atteint la Terre est

séparée du reste de l’habitation, que ce

composé d’ultraviolet (3%), de lumière visible

(42%) et de rayonnement thermique infra-

soit en hiver (pour ne pas avoir à la

rouge (55%).

chauffer) ou en été (pour se protéger des

chaleurs excessives). Le vitrage extérieur

L’effet de serre est particulièrement bien

de la serre doit être double. Celui qui la

mis en valeur avec une serre. Adossée à la

sépare de l’intérieur de la maison peut

maison, elle est orientée vers le sud.

être simple.

La construction d’une

serre accolée à l’habita-

tion doit faire l’objet

d’une demande de permis d’urbanisme,

mais le concours d’un architecte n’est pas

obligatoire sous certains conditions : on

parle de « petit permis ». Renseignez-

vous auprès du Service Urbanisme de

votre commune.

Le mur Trombe

Le mur Trombe (du nom de son inven-

teur) ou mur capteur est un mur lourd (en

La serre s’intègre aussi bien aux bâtiments

béton, en terre cuite, en terre crue ou en

existants qu’aux nouvelles constructions. Elle

pierre) situé à quelques centimètres der-

permet une relation privilégiée entre

rière un vitrage.

l’intérieur et l’extérieur.

Le rayonnement solaire pénètre à travers

En hiver, le soleil bas pénètre profondé-

la surface vitrée et est absorbé par le mur.

ment dans la serre. Les matériaux lourds

Ainsi chauffé, le mur restitue lentement

exposés (ceux du sol ou/et des murs)

sa chaleur aux pièces situées à l’intérieur.

accumulent la chaleur puis réchauffent

l’air par convection. Les gains de chaleur

sont transmis à la maison via les mouve-

ments d’air chaud (thermocirculation de

l’air). Par mauvais temps, la serre joue le

rôle d’espace tampon : elle protège la

maison des vents et des pluies et elle

limite les déperditions thermiques.

En été, des ouvertures pratiquées au

sommet de la serre permettent d’éviter la

surchauffe. Des arbres feuillus font de

La chaleur du soleil est récupérée à la fois par

l’ombre, mais laissent filtrer les rayons du

le rayonnement du mur capteur et par la

soleil en hiver.

thermocirculation de l’air.

61 | LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MOYENNE D’UN MÉNAGE EST DE 4400 KWH PAR AN.

Construire, rénover, habiter… 167

On peut dimensionner le mur de telle

manière qu’il restitue sa chaleur essentiel-

lement la nuit. Peint dans une couleur

foncée (noir, rouge, brun…), il absorbe

encore mieux l’énergie solaire.

L’air intérieur plus frais s’infiltre dans

l’espace compris entre le mur et la vitre

par des ouvertures ménagées au bas du

mur. Il s’y réchauffe, s’élève et retourne

dans la pièce en passant par des ouver-

tures dans le haut du mur (thermocircula-

tion de l’air). La nuit, les ouvertures dans

le mur sont fermées par des clapets qui

empêchent le processus de s’inverser.

La production d’eau chaude

sanitaire

Installer un chauffe-eau solaire permet

de satisfaire annuellement 58 % des

TI

besoins en eau chaude d’un ménage

de 3 à 5 personnes.

© ÉCOBA

SOURCE : LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE, UNE IDÉE CHALEUREUSE, SOLTHERM,

La durée de vie d’un capteur de bonne qualité

MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE, DGTRE, JAMBES, 2000, P. 14.

est de 30 ans minimum.

Un chauffe-eau solaire est un système

chauffage utilisé comme appoint. Un

solaire actif qui sert à chauffer l’eau à

chauffe-eau solaire avec chauffage élec-

partir du rayonnement solaire.

trique d’appoint consomme plus d’é-

L’économie d’énergie réelle réalisée par

nergie primaire qu’un simple chauffe-eau

un chauffe-eau solaire dépend du type de

au gaz sans veilleuse !

1 Capteur solaire.

2 Réservoir de stockage.

3 Régulation thermique.

4 Circulateur ou pompe.

5 Chauffage d’appoint de

type interne.

1

6 Eau de ville.

4

3

5

2

6

168 Construire, rénover, habiter…

Pour le capteur, l’orientation optimale est

Une prime est aussi accordée par les

le sud avec une inclinaison de 45°. Mais,

Régions, certaines Provinces et

contrairement aux idées reçues, des orien-

Communes :

contactez

le Service

tations entre le sud-est et le sud-ouest et

« Logements et Prêts » de votre adminis-

des inclinaisons entre 30° et 60° ne pro-

tration provinciale et le Service

voquent aucune perte significative de ren-

Urbanisme et/ou de l’environnement de

dement par rapport à la position optimale.

votre administration communale.

Elles n’interdisent donc pas l’installation

de capteurs solaires.

Depuis juillet 2001, le pla-

De toutes les formes actives d’utilisation

cement de panneaux cap-

de l’énergie solaire, la production d’eau

teurs solaires thermiques

chaude sanitaire est celle qui offre le plus

intégrés à la toiture (sans débordement

d’avantages aujourd’hui.

par rapport à la toiture) est dispensé de

Un chauffe-eau pour un ménage de

permis d’urbanisme pour autant que leur

quatre personnes coûte de 1 750,00 à

surface totale ne dépasse pas 10 m2 et

3 750,00 1. Ce coût représente l’achat du

qu’ils présentent une forme rectangulaire.

matériel : soit 4 à 5 m2 de capteur, les

Les autres panneaux doivent faire l’objet

accessoires de régulation et un réservoir

d’une demande de permis d’urbanisme,

de 150 à 300 litres. Il faut encore lui

mais l’avis conforme du fonctionnaire

ajouter le coût de l’installation qui peut

délégué n’est pas requis : on parle de

varier fortement suivant le cas.

« petit permis ». Renseignez-vous auprès

Si ce coût ne peut être supporté au stade

du Service Urbanisme de votre commune.

de la construction ou de la rénovation, on

peut, en attendant des jours meilleurs,

Un Plan d’Action nommé

déjà installer au grenier un boiler solaire

SOLTHERM

avec appoint interne : la partie « solaire »

du boiler sera mise en service lors de l’a-

Au printemps 2000, la Région wallonne a lan-

chat du système solaire complet.

cé un plan d’action pour le développement

du marché solaire en Wallonie. L’objectif est

À Bruxelles, les Ateliers de la

d’atteindre 200 000 m2 de surface de capteurs

Rue Voot proposent un ate-

solaires installés d’ici 2010, soit 1 chauffe-eau

lier de technique solaire. On

solaire pour 30 ménages wallons.

y apprend à réaliser un cap-

Qui contacter ?

teur solaire et à monter un chauffe-eau.

Les Guichets de l’Énergie.

Ensuite, on installe le système à la maison

A consulter :

Dans le cadre des actions URE, les inter-

Site internet SOLTHERM :

communales de distribu-

www.soltherm.be.

tion de gaz et d’électricité

octroient une prime pour

Le plancher solaire direct

l’achat d’un chauffe-eau

solaire.

Le capteur solaire placé sur le toit

peut également servir à chauffer de

Qui contacter ?

l’eau qui, acheminée à basse

Le responsable URE de votre distributeur

température vers une dalle de

de gaz et d’électricité (ses coordonnées

plancher, pourra chauffer les locaux de

sont indiquées sur vos factures).

la maison.

Construire, rénover, habiter… 169

Dans la plupart des cas, le plancher solaire

Compte tenu de son coût élevé, les appli-

direct ne peut satisfaire seul les besoins de

cations de l’électricité photovoltaïque sont

chaleur du bâtiment : ensoleillement irré-

encore limitées : habitations en site isolé,

gulier, variations saisonnières… Un sys-

panneaux de signalisation, horodateurs,

tème d’appoint est nécessaire : poêles

bornes téléphoniques autoroutières…

indépendants ou système intégré (au bois,

Des recherches sont menées pour amé-

au gaz, au mazout…) empruntant le

liorer les performances et diminuer les

même circuit que le plancher solaire.

coûts de fabrication des cellules photovol-

taïques. Dans cette optique, il est intéres-

L’électricité photovoltaïque

sant de concevoir son habitation en prévi-

Un m2 de cellules photovoltaïques bien

sion d’une installation photovoltaïque.

orientées peuvent couvrir 2 à 4% des

besoins en électricité d’un ménage

Le placement de pan-

wallon.

neaux capteurs solaires

La transformation de l’énergie solaire en

photovoltaïques intégrés

électricité se fait par l’intermédiaire de cel-

à la toiture (sans débordement par rapport

lules photovoltaïques. Elles sont fabri-

à la toiture) est dispensé de permis d’ur-

quées à partir d’un matériau semi-

banisme pour autant que leur surface

conducteur, généralement le silicium.

totale ne dépasse pas 10 m2 et qu’ils pré-

sentent une forme rectangulaire.

1 Panneau photovoltaïque.

2 Régulation.

La pompe à chaleur

3 Batterie.

L’air, le sol et l’eau contiennent des

4 Consommateur.

réserves d’énergie sans cesse renouve-

lées par le rayonnement solaire. Une

4

pompe à chaleur est capable d’extraire

de ces milieux des calories qui peuvent

alors être utilisées pour chauffer la

1

3

2

maison.

Un système de chauffage utilisant une

pompe à chaleur évite la consommation

de combustibles fossiles. Il a néanmoins

besoin d’électricité pour entraîner sa

Le courant produit est soit stocké dans des

pompe. C’est la raison pour laquelle la

batteries, soit injecté dans le réseau par un

pompe à chaleur est considérée par cer-

onduleur agréé par l’intercommunale de

tains comme une technique URE plutôt

distribution d’électricité.

qu’une technique mettant à profit les

L’orientation idéale des panneaux est la

énergies renouvelables.

même que celle des capteurs destinés à la

Le coefficient de performance de la pompe

production d’eau chaude.

à chaleur

Un système d’une puissance d’1 kWc 60,

L’efficacité du système de pompe à cha-

comprenant 10 m2 de capteurs, revient à

leur est exprimée sous forme d’un

7 450,00 1.

coefficient annuel de performance (COP).

60 | EXPRIMÉE EN WATTCRÊTE – EN WATTPEAK EN ANGLAIS (Wc) , LA PUISSANCE-CRÊTE EST DÉFINIE COMME LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAXIMALE QU’UNE

CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE PEUT FOURNIR DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES STANDARD.

170 Construire, rénover, habiter…

Il correspond au rapport entre l’énergie

fixé dans le cahier des charges du chauffa-

thermique produite par le système et l’é-

giste.

nergie électrique qu’il consomme pour

Comme une pompe à eau puise l’eau du

son fonctionnement.

bas vers le haut, la pompe à chaleur puise

Le COP est proportionnel à la différence

la chaleur d’une température basse (l’en-

de température entre le milieu où les calo-

vironnement extérieur) vers une tempéra-

ries sont prélevées et celui où elles sont

ture plus élevée (l’intérieur de la maison).

libérées. Plus cette différence est grande,

Le milieu dans lequel la chaleur est puisée

plus le COP diminue. En d’autres termes,

peut être l’air, l’eau ou le sol. La prise de

il est important de combiner une pompe à

chaleur dans l’environnement et sa libéra-

chaleur à un système de chauffage à basse

tion dans la maison sont réalisées via les

température.

changements d’état d’un fluide (calopor-

Actuellement, l’électricité en Belgique est

teur) provoqués par des compressions et

produite principalement par les centrales

des détentes successives. C’est le principe

nucléaires (55,5%), les centrales au

de fonctionnement d’un frigo, mais à l’en-

charbon (23,6%) et au gaz naturel

vers.

(17,6%). Toutes ces filières ont un impact

Vous pouvez également opter pour la

sérieux sur l’environnement. Le COP de la

pompe à chaleur si vous entamez une

pompe à chaleur devrait être supérieur à 4

rénovation lourde de votre habitation tout

(c’est-à-dire qu’une unité d’énergie élec-

en assurant une bonne isolation com-

trique devrait fournir plus de quatre

binée à une bonne ventilation du bâti-

unités d’énergie de chaleur) pour que l’on

ment.

puisse véritablement parler d’énergie

renouvelable.

Si l’on tient compte de tous les coûts

qu’elle rend superflus (local pour la

Dans le futur, si l’on admet que la produc-

citerne, citerne et cheminée), une installa-

tion d’électricité se fera soit via les éner-

tion de pompe à chaleur simple ne revient

gies renouvelables (éolienne, solaire…),

pas plus cher qu’une installation de chauf-

soit principalement à partir du gaz

fage conventionnelle.

naturel, moins polluant que le pétrole et le

charbon, un COP de 3 suffira déjà pour

que le système participe à réduire les

émissions de CO2. Le COP devrait être

© SERGE BASTIN

Les calories sont puisées dans

© SERGE BASTIN Dans les bâtiments neufs, la pompe à chaleur

l’environnement grâce à un évaporateur

s’installe aisément, sans cheminée ni réservoir

statique fixé sur le pignon.

d’énergie.

Construire, rénover, habiter… 171

Les intercommunales de dis-

Le nombre de « bons » sites étant limité,

tribution de gaz et d’électricité

il est important de les valoriser au mieux

octroient une année de

en les équipant d’éoliennes de puissance

consommation de chauffage

raccordées au réseau électrique. Soyez

gratuite à l’occasion de l’instal-

favorable à leur implantation pour autant

lation d’une pompe à chaleur. Et si l’im-

qu’elles se situent à plus de 200 mètres

meuble offre un niveau d’isolation ther-

des habitations pour éviter les nuisances

mique globale (K) inférieur à 45, une

sonores et les ombrages.

prime est aussi accordée. Contactez le

responsable URE de votre distributeur

d’électricité (son adresse est indiquée sur

vos factures).

Le vent

Une éolienne transforme l’énergie

cinétique (due au mouvement) du

vent en énergie mécanique. Soit cette

énergie est utilisée directement,

comme par exemple avec les éoliennes

de pompage, soit elle est transformée

en électricité par une génératrice.

En 1998, la coopérative « Énergie 2030 »

a implanté, à Saint-Vith, la première

éolienne wallonne. D’une puissance de

500 kW, elle produit en un an près de

900 000 kWh, de quoi satisfaire la

© DIRK TIELEMANS

consommation d’électricité de quelque

200 ménages61 !

En Belgique, une vingtaine de particuliers

disposent d’une éolienne de petite puis-

sance (0,5 à 50 kW). Une éolienne de 15

kW peut satisfaire environ 1/3 de la

consommation annuelle d’électricité d’un

ménage.

Achetée « clés en main »,

une éolienne de petite puis-

sance adaptée aux besoins

des ménages coûte de

24 790,00 à 49 580,00 1 ! Les bricoleurs

avertis arrivent à réaliser des installations

dix fois moins chères, avec un bon poste à

souder, des conseils techniques, des

consignes de sécurité et… beaucoup de

patience.

© ÉNERGIE 2030

SOURCE : LES COMPAGNONS D’ÉOLE ASBL.

61 | LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MOYENNE D’UN MÉNAGE EST DE 4400 kWh PAR AN.

172 Construire, rénover, habiter…

Les éoliennes doivent faire

l’objet d’une demande de

Un vade-mecum d’aide à la

permis d’urbanisme, mais

réhabilitation des anciens moulins

l’avis conforme du fonctionnaire délégué

L’exploitation d’un site hydroénergétique

n’est pas requis à certaines conditions : on

nécessite des autorisations et un permis d’ur-

parle de « petit permis ». Renseignez-

banisme. À certaines conditions, des aides

vous auprès du Service Urbanisme de

financières sont prévues. Ces aspects sont trai-

votre commune.

tés dans un vade-mecum d’aide à la

réhabilitation rédigé par l’APERe.

Un permis d’exploiter est nécessaire pour

une éolienne de plus de 100 kW. Une

¡ À consulter :

étude d’incidence est requise pour les

Vade-mecum non technologique du

éoliennes de plus de 1 000 kW.

candidat à la réhabilitation d’un site

hydroénergétique (parcours

administratif).

¡ À consulter :

Site internet de l’APERe : www.apere.org.

En Belgique, les moulins à eau ont été

Site internet de l’Association Énergie 2030 :

www.energie2030.com.

construits au Moyen Âge. Ils servaient à

moudre le grain ou à diverses activités

Site internet des Compagnons d’Éole :

www.compagnons-eole.org.

dans les carrières, les forges, les filatures,

les menuiseries… La Région wallonne

dispose de l’inventaire des sites ayant été

L’eau au moulin

exploités (près de 2 500). Une partie

d’entre eux pourront être remis en service

L’énergie hydraulique résulte de la

à des fins de production d’électricité.

combinaison d’un débit d’eau et de sa

hauteur de chute. Elle peut être

La réhabilitation est réalisée par le pro-

transformée en énergie mécanique et

priétaire du site. Une installation d’une

en électricité.

puissance de 2 à 5 kW suffit déjà à

Au départ d’une

toute petite

puissance (1 kW),

nous pouvons

couvrir la quasi-

totalité des

besoins

électriques (hors

chauffage) de

deux maisons non

raccordées au

réseau.

Moulin/scierie du

pré Moré au Ry

TIER D’YVES/MIGEAL.

des Glands Redu.

Architecte :

Geneviève de

Cartier

© GENEVIÈVE DE CAR

d’Yves/Migeal.

Construire, rénover, habiter… 173

répondre aux besoins en électricité dans la

Valoriser le biogaz permet à la

maison62). Le raccordement au réseau

fois d’assainir l’environnement

électrique reste nécessaire, par exemple

(la puissance d’effet de serre

pendant les périodes d’entretien des tur-

d’une molécule de méthane est 25 fois

bines. Pour des puissances supérieures, la

supérieure à celle d’une molécule de gaz

revente sur le réseau peut s’avérer être

carbonique) et d’utiliser une énergie

une opération rentable.

renouvelable locale.

¡ À consulter :

Dans les fermes, la production de biogaz

L’Eau au Moulin, Périodique du patrimoine

se fait dans des cuves de quelques m3 : les

hydroénergétique et des énergies

digesteurs.

renouvelables, APERe, e-mail :

t.serstevens.jj@arcadis.be.

® Qui contacter ?

ERBE (Équipe Régionale Biomasse Énergie).

Site internet des Amis des Moulins :

http://users.skynet.be/moulins.

EReL.

Le biogaz à l’échelle d’une

Le bois-énergie

ferme

Le chauffage au bois ne contribue pas

Toute matière organique en

à l’effet de serre. La quantité de gaz

décomposition anaérobie (en l’absence

carbonique (CO 2 ) émise dans l’air lors

d’air) génère du biogaz composé de

de la combustion du bois (ou pendant

méthane (CH

sa décomposition) a préalablement été

4 ) et de gaz carbonique

(CO

absorbée par l’arbre au cours de sa

2 ). Comme le gaz naturel, le

biogaz peut être utilisé pour produire

croissance par la photosynthèse : le

de la chaleur (pour le chauffage et la

carbone (C) est utilisé pour produire la

cuisson), de l’électricité et comme

matière organique alors que l’oxygène

carburant.

(O 2 ) est restitué dans l’air.

Les principaux gisements de biogaz sont

les eaux usées, la part organique biodé-

gradable des déchets (ménagers, agri-

coles, industriels et de transformation

du bois).

Le bilan pour le CO2 est nul… à condition

de conjuguer combustion du bois et bonne

gestion de la forêt, c’est-à-dire de

maintenir la couverture forestière.

62 | UNE MACHINE D’UNE PUISSANCE DE 1 kW TOURNANT TOUTE L’ANNÉE FOURNIT 8 760 kWh D’ÉLECTRICITÉ. OR LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MOYENNE

D’UN MÉNAGE EST DE 4 400 kWh PAR AN.

174 Construire, rénover, habiter…

Avec des chaudières et des poêles perfor-

Tout bois n’est pas bon

mants, du bois bien sec 63 et non traité, le

à brûler !

chauffage au bois n’est pas polluant.

La valorisation de bois rési-

Le bois récupéré sur les chantiers de démoli-

duel (caisses, palettes, déchets

tion ou de rénovation des bâtiments est

souvent traité avec des produits nocifs suscep-

de scierie et de menuiserie,

tibles de libérer des dioxines et des métaux

bois d’éclaircie et d’étêtage…)

lourds lors de sa combustion (bois peint, bois

permet une économie des

verni, bois imprégné). Mieux vaut les déposer

combustibles fossiles. Et ce sont aussi

dans un parc à conteneurs.

autant de déchets qui ne vont pas à la

décharge. Elle contribue à promouvoir

une série d’activités locales pour la col-

des groupes de maisons en milieu rural,

lecte, le conditionnement et l’utilisation

des collectivités… Renseignez-vous.

des résidus de bois.

¡ À consulter :

Les chaudières de faible puissance (moins

BIOPRE II, CD-ROM, ERBE, avec le soutien de

de 50 kW) servent à chauffer les habita-

la Région wallonne et du programme

Altener. Outil d’information et d’aide à la

tions ou les petits immeubles. Elles sont

décision pour les particuliers désireux de se

alimentées manuellement par des bûches

chauffer au bois.

(une fois par jour) ou automatiquement

par des bois fractionnés (granules,

sciures, copeaux…). Le réseau de distribu-

La chaleur du sous-sol

tion de chaleur dans la maison est simi-

Lorsqu’on descend dans les

laire aux systèmes utilisant des combusti-

profondeurs de la Terre, la

bles fossiles.

température augmente en moyenne

Des réseaux locaux de chauffage à dis-

de 3°C tous les 100 mètres. La chaleur

tance se mettent en place, utilisant des

du sous-sol réchauffe les poches d’eau

chaudières de plus forte puissance (150

qu’il contient. Son exploitation porte

kW). Elles peuvent alimenter en chaleur

le nom de géothermie.

Ainsi, à Saint-Ghislain,

près de Mons, de l’eau à

70°C est extraite d’un

puits profond de 2 400

mètres. Elle sert à

chauffer des logements

sociaux et des installa-

tions scolaires et spor-

tives.

Pour se chauffer avec des copeaux de bois, il faut un silo à copeaux, un dispositif

d’entraînement des copeaux (une vis sans fin), une chaudière et un conduit de fumée.

63 | AVEC DU BOIS BIEN SEC, ON ARRIVE PLUS VITE À UNE HAUTE TEMPÉRATURE DE COMBUSTION.

Construire, rénover, habiter… 175

176 Construire, rénover, habiter…

L’eau c’est la vie

La gestion durable

de l’eau

La consommation domestique de l’eau potable .......................................................... 176

Le poids de la consommation d’eau .................................................................................. 179

Économiser l’eau pour demain ............................................................................................ 181

Il pleut dans ma citerne ! ....................................................................................................... 182

Le traitement des eaux usées domestiques .................................................................... 184

Construire, rénover, habiter… 177

Dans nos pays développés, nous avons

En Belgique, nous consommons en

oublié que l’eau est un bien précieux

moyenne 120 litres d’eau potable par jour

et épuisable : un petit tour de

et par habitant.

robinet… et l’eau potable coule à

volonté dans nos cuisines, salles de

bains et toilettes.

Pourtant, ailleurs, des femmes et des

Et vous,

enfants doivent souvent marcher de lon-

que consommez-vous ?

gues heures pour ramener au village l’eau

rare tirée d’un puits.

1. Relevez l’index du compteur d’eau, par

exemple le lundi matin au lever.

Partout, l’eau est de plus en plus polluée et

2. Relevez à nouveau l’index du compteur le

la rendre potable est toujours plus difficile

lundi suivant à la même heure.

et plus coûteux.

3. À vos calculettes !

Faites la différence entre les deux index

La consommation

En une semaine, ma famille consomme..........L

domestique de l’eau

Diviser la consommation de la semaine par 7

En une journée, ma famille consomme ..........L

potable

Diviser le résultat précédent par le nombre

La consommation moyenne d’eau par

de personnes de la famille

En une journée, je consomme .........................L

habitant en Europe est de 100 à 200

litres par jour. Aux États-Unis, elle est

Pour que ce résultat corresponde à la réalité,

de 300 litres, contre quelques litres

il faudrait encore lui ajouter les litres d’eau

seulement dans certains pays en voie

consommés à l’école, sur le lieu de travail…

pour la boisson, la chasse d’eau…

de développement.

Saviez-vous que seuls 2,5 % de notre consommation d’eau

h

h

h

h

43 litres

39 litres

16 litres

8 litres

sont consacrés à

à l’hygiène

à la lessive

à la vaisselle

la chasse d’eau

corporelle

178 Construire, rénover, habiter…

Le poids de la

lisier (issu de l’élevage industriel des

porcs et des poulets) ;

consommation d’eau

3 du stockage des déchets : dans les

L’eau douce est l’une des plus grandes

anciennes décharges, les dépotoirs, les

richesses naturelles de la Wallonie.

sites industriels ;

Mais, sera-t-elle toujours disponible ?

3 des activités industrielles : déverse-

ments mal contrôlés ou accidentels

La ruée vers « l’or bleu »

(hydrocarbures…) ;

La Wallonie est l’une des régions

3 des activités domestiques : pollution

d’Europe qui puise le plus dans ses

par les peintures, les pesticides, les

ressources en eau souterraine : 430

détergents, les chasses d’eau, les puits

millions de m3 d’eau sont captés

perdants, l’égouttage insuffisant ou

chaque année pour les réseaux publics

inadapté…

de distribution !

La pollution de l’eau

Les activités humaines peuvent

affecter la qualité de l’eau.

En particulier, les eaux souterraines, prin-

cipale source d’eau potable, sont mena-

cées par une pollution diffuse issue :

3 de l’agriculture : épandage d’engrais

minéraux (nitrates), de pesticides et de

justifient l’utilisation d’eau potable ?

h

h

h

5 litres

5 litres

4 litres

au nettoyage

au jardinage

à la boisson et à la

préparation des almients

Construire, rénover, habiter… 179

Le prix de l’eau

Pour assurer l’application du coût-vérité,

le Gouvernement wallon a créé la SPGE

Consommer l’eau de distribution

(Société Publique de Gestion de l’Eau) :

impose à l’Homme d’en payer le prix :

elle a pour mission de coordonner l’épu-

2,30 € le m3 en moyenne au 1er janvier

ration des eaux usées et la protection des

2001.

captages (et les investissements à

SOURCE : MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE, DGRNE, DIVISION DE

consentir).

L’EAU.

Dans les années à venir, ce prix pourrait

La politique du prix de l’eau

doubler ou tripler, rendant de plus en plus

basée sur le coût-vérité de

difficile l’accès à l’eau potable pour les

l’eau devrait inciter les

revenus les plus faibles.

consommateurs à éviter le

gaspillage. Mais, la hausse de

la facture d’eau mettra en difficulté les

plus démunis. Certaines intercommu-

nales de distribution d’eau disposent d’un

fonds social pour aider les abonnés en dif-

ficulté.

® Qui contacter ?

La Région wallonne étudie la

mise en place d’un fonds

pour toute la Wallonie.

Renseignez-vous auprès de

votre intercommunale.

Comprendre sa facture d’eau

Prix = redevance fixe (redevance

annuelle) + coût de la consommation

+ redevances pour la protection des

captages et assainissement public

Le coût-vérité

+ 6% TVA + taxe sur le déversement

des eaux usées.

La facture que nous payons

actuellement ne couvre pas le coût

La redevance fixe est un prix fixe à payer

réel de l’eau, son coût-vérité.

quelle que soit la consommation. Elle est

destinée à couvrir des frais fixes tels que le

Dès lors, l’Union Européenne veut y inté-

traitement du dossier, le relevé du comp-

grer l’ensemble des dépenses relatives à sa

teur, l’entretien des raccordements… La

gestion : production et distribution de

redevance peut varier selon le distributeur

l’eau potable, protection des captages,

d’eau. Le système de redevance fixe péna-

égouttage et épuration des eaux usées. Le

lise les petits consommateurs d’eau de

prix de l’eau va donc augmenter progres-

distribution, souvent les ménages à plus

sivement pour se rapprocher de son prix-

faibles revenus.

vérité. Ainsi, depuis le 1er septembre 2001,

l’eau coûte 0,1487 1 de plus par m3.

Le coût de la consommation est le nombre

L’augmentation totale sera de l’ordre de

de m3 consommés, multiplié par le tarif

0,50

unitaire. Il est calculé en une ou plusieurs

1/m3 d’ici 2005.

tranches. C’est la commune qui décide en

180 Construire, rénover, habiter…

dernier ressort du prix du m3 d’eau (avec

Économiser l’eau

l’aval du Ministère Fédéral des Affaires

économiques). De ce fait, il existe de nom-

pour demain

breux tarifs différents en Wallonie. La

Consommer moins d’eau, c’est

Région wallonne envisage de restructurer

diminuer les quantités d’eau potable à

les tranches du tarif en vue de dissuader

capter, c’est réduire les rejets d’eaux

les consommations excessives.

usées à traiter, c’est alléger notre

La redevance pour la protection des cap-

facture d’eau… C’est participer à

tages est affectée à la protection des prises

l’effort collectif pour un avenir durable

d’eau potabilisable. Prélevée par la SPGE

de l’eau.

(Société Publique de la Gestion de l’Eau),

Concentrons-nous sur les postes qui sont

elle s’élève actuellement à 0,0992 1 le m3

de grands consommateurs d’eau : la chasse

d’eau captée. Généralement, le consom-

d’eau, l’hygiène corporelle et la lessive.

mateur paie plutôt 0,10 1/m3 pour com-

penser les pertes du réseau de distribution.

Une TVA de 6% est appliquée aux rede-

Des chasses d’eau

vances pour la protection des captages et

économiques

l’assainissement public ainsi qu’au tarif

unitaire. Elle est fixée par l’État belge.

À la maison, la chasse d’eau des

toilettes est l’un des plus gros

La redevance assainissement public et la

consommateurs d’eau potable :

taxe sur le déversement des eaux usées

environ 10 litres à chaque chasse !

sont affectées à un fonds servant à couvrir

Heureusement, on trouve aujourd’hui

une partie des frais d’épuration des eaux

sur le marché différents dispositifs de

usées. Elles sont perçues par les distribu-

chasses permettant d’économiser

teurs d’eau pour la SPGE et sont fixées

l’eau. Le supplément de coût est

respectivement à 0,1478 1/m3

et

amorti après un ou deux ans.

0,3966 1/m3 d’eau consommée. Elles

augmenteront progressivement d’ici

La chasse d’eau à

2004. Des mesures devront être prises

volume modulable :

pour que les utilisateurs d’eau de pluie

elle consomme 9 litres

payent aussi leur quote-part. S’il prouve

pour évacuer les matières

qu’il épure lui-même ses eaux usées, le

fécales, mais se contente

particulier peut récupérer ces taxes (s’il

d’un volume moindre

est en zone d’épuration individuelle ou s’il

pour entraîner l’urine.

est en zone égouttable mais non relié à

La chasse d’eau d’un volume limité à 6

une station d’épuration via le réseau d’é-

litres : elle doit être installée sur une toi-

gouttage). La demande doit être introduite

lette conçue à cet effet sinon le nettoyage

auprès de la Division de l’eau dans un

de la cuvette ne sera pas efficace.

délai de 6 mois à dater de l’envoi de l’avis

de paiement de la taxe. Pour appliquer le

La chasse d’eau de 4 à 2,5 litres avec ampli-

principe du pollueur-payeur, la taxe sur le

ficateur de débit : elle exige aussi une toi-

déversement des eaux usées devrait être

lette appropriée et une adaptation des

calculée sur base de la charge en polluants

conduites d’évacuation : un amplificateur

des eaux usées et non sur base de la

de débit assure un écoulement suffisant.

consommation d’eau potable.

Construire, rénover, habiter… 181

Des robinets limiteurs

Des appareils

de débit

électroménagers

Bien souvent, le débit du robinet ou de

économes en eau

la pomme de douche est trop élevé.

Certains lave-vaisselle et

On peut dès lors soit placer un réducteur

lave-linge ont obtenu le

de pression juste après le compteur d’eau,

label écologique européen

soit visser un embout limiteur de débit

garantissant notamment la limitation

sur les robinets et les pommes de dou-

des consommations d’eau et d’énergie.

ches. Cela permet des économies d’eau

Des magazines de consommateurs

allant jusqu’à 40%.

publient régulièrement des tests compara-

tifs. Consultez-les avant l’achat de vos

Des dispositifs réduisant

appareils.

les pertes d’eau

Il pleut dans ma

Dans une habitation équipée d’un

chauffe-eau central, pour obtenir de

citerne !

l’eau chaude, il faut souvent laisser

couler au préalable une grande

La pluie, c’est… de l’eau gratuite et de

quantité d’eau froide.

bonne qualité. On peut la capter sur le

toit, la stocker dans une citerne et

Ce gaspillage peut être réduit ou évité par

l’utiliser pour toutes sortes d’usages

certaines techniques :

dans la maison. La facture d’eau s’en

trouve allégée et c’est de l’eau en moins

3 limiter la distance entre le chauffe-eau

et les robinets de la cuisine et de la salle

à puiser dans les réserves souterraines.

de bains. Cette solution doit être prévue

Naturellement douce (sans calcaire), l’eau

dès le stade de conception de la

de pluie évite le détartrage des robinets,

maison ;

chauffe-eau, canalisations et appareils

ménagers (et prolonge leur durée de vie),

3 installer des chauffe-eau distincts pour

la cuisine et pour la salle de bains : on

rend inutile l’usage de produits adoucis-

évite les pertes de calories dans les

sants dans les lessives et réduit de 50% la

tuyaux, tout en assurant un service

consommation de savons et de produits

d’eau chaude immédiat. Ainsi, « décen-

nettoyants… Autant de polluants qui n’at-

traliser » s’avère plus économique dès

teindront pas nos cours d’eau.

que la distance entre le chauffe-eau et

Retenue dans la citerne, l’eau de pluie ne

le robinet dépasse huit mètres ;

vient ni grossir les eaux de ruissellement

parfois responsables d’inondations, ni

3 dimensionner correctement le dia-

mètre des canalisations ;

diluer les eaux usées dans les égouts (la

dilution réduit l’efficacité des stations d’é-

3 installer des robinets thermostatiques

puration).

dans les douches : ils mélangent l’eau

chaude et l’eau froide directement à la

La potabilisation de l’eau de pluie (comme

température souhaitée. Ils occasion-

l’utilisation de l’eau de distribution) rend

nent une économie d’eau de 30% tout

inutile l’achat d’eau en bouteilles, grandes

en augmentant le confort.

consommatrices d’emballages.

182 Construire, rénover, habiter…

tion est prévue dans les contrats d’appro-

¡ À consulter :

visionnement des sociétés de distribution,

Construire sa citerne d’eau de pluie (Fiche-

conseil n° 83), Pourquoi pas une citerne

même si le clapet antiretour est de

d’eau de pluie ? (Fiche-conseil n° 73), Réseau

rigueur. Il s’agit pour l’utilisateur d’as-

Éco-consommation.

surer la persistance de cette séparation

Pour l’utilisation de l’eau de pluie, chaque

pour toute la durée de vie du bâtiment.

maison est un cas particulier : connaître

ses potentialités (terrain, toiture, pluvio-

La production d’eau

sité), les besoins, possibilités et disponibi-

lités de ses habitants permet de faire un

potable

choix judicieux parmi les différentes

Le filtre bactérien constitue la solution

options possibles. Dans tous les cas, il

la moins chère pour potabiliser l’eau

faudra évaluer au préalable l’investisse-

de pluie. En céramique, avec une

ment en temps à consacrer à la gestion

porosité moyenne de 0,5 µ m (0,0005

efficace du système choisi.

mm), ce filtre élimine près de 99% des

bactéries pathogènes de l’eau.

L’option classique

Le filtre contient aussi du charbon actif

qui retient certains pesticides. Utilisée

C’est l’option minimale qui consiste à

exclusivement pour une eau à usage ali-

équiper une citerne existante, peu ou

mentaire, la cartouche du filtre a une

mal exploitée, d’un groupe hydrophore

durée de vie d’environ trois ans.

(une pompe électrique pour alimenter

les tuyauteries de la maison) et d’un

filtre primaire (qui élimine les

matières solides en suspension) afin de

desservir quelques robinets au garage,

à la buanderie, au jardin… (avec une

inscription Eau non potable).

Le filtre primaire (10 à 20 µm – 0,01 à

0,02 mm) est installé à la sortie du groupe

Deux types d’appareils de production d’eau

hydrophore.

potable sont commercialisés. L’un s’installe

dans la cuisine sur le plan de travail, l’autre

s’encastre sous l’évier.

L’option à usage sanitaire

L’osmose inverse, plus onéreuse, élimine

Des conduites supplémentaires

les bactéries, les virus, mais aussi les pol-

amènent l’eau de pluie dans la

luants chimiques éventuellement présents

maison. Elle est utilisée en priorité

(nitrates, métaux lourds, pesticides…). Elle

pour les usages réclamant de l’eau

produit une eau à charge minérale

douce, c’est-à-dire pour l’eau chaude

réduite : son goût s’apparente à celui des

sanitaire : le lave-linge, le lave-

eaux minérales les moins chargées.

vaisselle, la douche…

Le volume de la citerne est déterminé par

Aucune liaison ne peut exister entre les

la surface du toit et la pluviosité locale. Il

canalisations d’eau de distribution et

doit aussi être en rapport avec les utilisa-

celles d’eau de pluie qualifiée officielle-

tions envisagées de l’eau de pluie. Avec

ment de « non potable ». Cette interdic-

une capacité de stockage de 120 à 140

Construire, rénover, habiter… 183

litres par m2 de toit, on peut espérer récu-

Le traitement des

pérer la presque totalité de l’eau de pluie

qui tombe sur le toit.

eaux usées

domestiques

® Qui contacter ?

Les Amis de la Terre.

Nous rejetons en moyenne 110 litres

d’eaux usées par jour et par habitant

(70 litres d’eaux savonneuses et 40

L’eau du robinet : bonne et

litres d’eaux des toilettes) !

économique

Savez-vous qu’en l’an 2000,

Pour garantir une eau à boire en toute sécuri-

70% des eaux usées domes-

té, les systèmes de potabilisation de l’eau de

tiques produites en Wallonie

pluie exigent un contrôle rigoureux des filtres.

n’étaient pas épurées et se

Si l’on ne désire pas s’astreindre à ce contrôle

(il faut pouvoir y consacrer du temps), mieux

jetaient telles quelles dans

vaut boire l’eau du robinet : chaque année,

l’environnement ?

d’énormes investissements publics sont consa-

crés au maintien de sa qualité (protection des

L’épuration individuelle est un système

captages) et elle est contrôlée régulièrement

d’assainissement des eaux qui permet, par

par les sociétés de distribution. Boire l’eau du

différentes techniques, le traitement et l’é-

robinet permet au citoyen de contribuer à ces

vacuation des eaux usées domestiques

investissements (via la redevance pour la pro-

rejetées par une ou plusieurs habitations.

tection des captages).

Depuis 1976, l’Europe impose aux États membres une politique active pour la protection de

l’eau. En Région wallonne, chaque commune établit, à cet effet, un PCGE (Plan Communal

Général d’Égouttage) qui fixe les modalités de raccordement à l’égout ou d’octroi de

dérogations permettant, par exemple, l’installation de systèmes d’épuration individuelle

(généralement dans des zones à faible densité de population). Tout citoyen est tenu de s’y

conformer. Les obligations varient selon le type de zone habitée. Rien ne sert d’investir pour

une unité d’épuration individuelle si des investissements ont été consentis pour une station

d’épuration collective. Renseignez-vous auprès de votre administration communale : demandez

l’éco-conseiller, le Service Travaux ou le Service Urbanisme.

184 Construire, rénover, habiter…

L’arrêté « Collecte » du

Une unité mal entretenue produit des

15 octobre 1998 du

odeurs désagréables et rejette des eaux

Gouvernement wallon

usées qui polluent l’environnement.

(Moniteur Belge le 15 décembre 1998)

La mise en place et le fonctionnement

laisse le libre choix du système d’épura-

d’une unité d’épuration individuelle sont

tion individuelle pourvu que des normes

soumis à autorisation. Le formulaire de

de rejet soient respectées et à certaines

demande d’autorisation doit être introduit

conditions générales d’exploitation. Quel

en deux exemplaires auprès du Collège

que soit le système choisi, chaque citoyen

des Bourgmestre et Échevins de votre

devra prendre ses responsabilités pour

commune.

assurer l’entretien régulier de son unité.

3

1

2

Dans une habitation, on distingue trois catégories d’eau à évacuer (les deux premières

doivent être épurées et l’eau de pluie qui ruisselle du toit peut être récupérée dans une

citerne afin de la valoriser) :

1 les eaux savonneuses (eaux grises) en provenance de la cuisine, de la salle de bains et de la

buanderie. Les tensioactifs et les phosphates, contenus dans les détergents, sont

responsables de graves perturbations des écosystèmes aquatiques ;

2 les eaux des toilettes (eaux brunes ou eaux vannes). Rejetées dans les rivières, elles sont

responsables de leur asphyxie ;

3 l’eau de pluie. Dans le cas d’une épuration individuelle, elle doit être séparée des eaux

usées afin de ne pas perturber le système d’épuration : les eaux usées seraient trop diluées

et les variations de débit trop importantes. Dans les zones égouttées et égouttables, la

séparation en deux réseaux distincts d’égouttage sera réalisée progressivement, au fur et à

mesure du remplacement des anciennes canalisations ou lors de la pose de nouvelles.

Construire, rénover, habiter… 185

Une prime à l’installation

d’un système d’épuration

individuelle peut être octroyée

pour les immeubles bâtis

avant la date d’approbation du

PCGE dans la commune

concernée et situés en zone d’épuration

1

individuelle ou bénéficiant de la déroga-

tion de raccordement. Les immeubles

construits après cette date ne peuvent

bénéficier d’aucun subside.

3

La demande de prime doit être introduite

2

par pli recommandé auprès de la Division

de l’Eau de la Région wallonne au moyen

d’un formulaire établi par celle-ci et

qui pourra être composté avec les

accompagné de l’attestation de bon fonc-

déchets organiques ;

tionnement du système délivrée par un

contrôleur agréé.

3 la fosse septique décante les particules

les plus lourdes qui s’accumulent sous

® Qui contacter ?

forme de boues. Dans la fosse, des bac-

Certaines communes accordent une prime

téries anaérobies (en l’absence d’air)

complémentaire. Renseignez-vous auprès de

votre administration communale.

digèrent certains polluants.

Augmenter le temps de séjour de l’eau

¡ À consulter :

dans la fosse par la réduction du

Le citoyen et ses eaux sales. Dossier dans La

Lettre de l’Éco-consommation n° 21, mars-

volume des chasses de toilettes, ou par

avril 2000, Réseau Éco-consommation, p. 3-6.

l’augmentation du volume de la fosse,

améliore le résultat.

Le système classique

Lors du traitement 2 proprement dit, les

polluants restants (ou une partie), en par-

Dans un système classique, le

ticulier les matières organiques, sont

processus de traitement des eaux usées

digérés par des bactéries aérobies (en pré-

se déroule en trois temps.

sence d’air) dans un filtre bactérien qui

Le prétraitement 1 est destiné à liquéfier

épure davantage l’eau usée.

et à homogénéiser les eaux usées. Il est

L’évacuation 3 est réalisée par des drains

assuré par un dégraisseur et par une fosse

de dispersion acheminant les eaux épu-

septique :

rées vers un sol à faible profondeur où

elles subissent une dernière phase d’épu-

3 le dégraisseur retient les graisses, les

huiles et les matières en suspension

ration. Elles peuvent aussi être évacuées

contenues dans les eaux grises.

via une voie artificielle d’écoulement

(fossé, aqueduc) ou dans une eau de sur-

Il faut régulièrement retirer les graisses

face (cours d’eau), mais cette solution

figées dans le dégraisseur. Cet entretien

néglige le pouvoir épurateur du sol.

est fastidieux. Mieux vaut donc, par

exemple, nettoyer préalablement les

Le coût d’une installation classique oscille

poêles à frire avec un papier de ménage

aujourd’hui entre 1 983,00 et 3 718,00 1.

186 Construire, rénover, habiter…

Il comprend la fourniture du système d’é-

algues, rotifères…) qui minéralisent les

puration et sa mise en œuvre.

matières organiques contenues dans

les eaux usées et par des plantes

aquatiques qui fournissent l’oxygène

La microstation

au plancton et qui assimilent les

éléments minéraux (nitrates et

La microstation regroupe dans une même

phosphates) résultant des

cuve la fonction de la fosse septique et celle

du filtre bactérien. Le compartiment de

transformations bactériennes.

décantation des boues étant souvent trop

petit, une partie des boues est rejetée avec

l’effluent, ce qui explique les performances

parfois médiocres de ce système. L’aération de

la culture de bactéries est entretenue par une

hélice. Elle consomme de l’électricité et peut

tomber en panne. Ce système est donc moins

avantageux que la filière fosse septique et fil-

tre bactérien.

Le lagunage

© SERGE BASTIN

Plus l’eau séjourne longtemps dans les

Le lagunage consiste à reconstituer

bassins, plus l’épuration sera performante.

des milieux aquatiques (d’eau

stagnante) présents dans la nature

Parmi les plantes aquatiques, on trouve le

pour épurer les eaux usées

roseau, l’iris des marais, le jonc des chai-

domestiques.

siers… Leur fauchage, en automne, repré-

sente le plus gros du travail d’entretien

C’est un système qui permet de valoriser

des lagunes. Les plantes aquatiques vien-

les eaux usées via des fonctions multi-

dront alimenter le compost pour la fertili-

ples : refuge pour la vie aquatique, récu-

sation du potager.

pération de l’eau épurée pour l’arrosage,

compostage des plantes aquatiques, attrait

Des bassins supplémentaires peuvent être

esthétique…

aménagés pour répondre, par exemple,

aux besoins d’arrosage du jardin ou de fer-

On aménage dans le jardin un ou plu-

tilisation du potager par les algues vertes.

sieurs bassins (ou lagunes) successifs

recevant l’ensemble des eaux usées de

La participation active au processus d’épu-

l’habitation.

ration, les travaux d’entretien, la beauté et

la richesse de la vie dans les lagunes invi-

Ce principe est expérimenté depuis 1993

tent les habitants à une gestion plus éco-

par l’asbl « Écologie au Quotidien ».

logique de l’eau à la maison.

Des micro-organismes et des

Une superficie de jardin de 3 à 4 m2 par

habitant permet de répondre aux normes

plantes aquatiques invités au

d’épuration de la Région wallonne. Une

festin

superficie de 8 à 10 m2 par habitant est

Les eaux usées passent à travers une

nécessaire si l’on veut récupérer l’eau

série de bassins (ou lagunes) successifs.

épurée pour aménager une mare ou un

L’épuration est réalisée par des micro-

étang comme refuge naturel pour la flore

organismes (le plancton : bactéries,

et la faune.

Construire, rénover, habiter… 187

Le traitement sélectif des

eaux usées

Les déjections humaines ne devraient

pas être considérées comme des

polluants. Elles le deviennent lorsque,

rejetées dans l’eau et mélangées aux

eaux grises, elles atteignent les

rivières, qui peu à peu s’asphyxient

(phénomène d’eutrophisation). Dans

L’eau épurée à travers les bassins alimente un

les stations d’épuration, le mélange

petit étang sitôt agrémenté ou colonisé par

eaux vannes/eaux grises est difficile à

une flore et une faune indigènes : nénuphars,

libellules, batraciens, petits poissons…

épurer.

À peu près la moitié des nitrates contenus

Le prétraitement

dans les eaux de surface proviennent de

Avant d’être acheminées par gravité

nos toilettes. Ces polluants se transforme-

vers les bassins du lagunage, les eaux

raient en fertilisants si la matière orga-

vannes et les eaux grises sont

nique de nos excréments était récupérée,

prétraitées séparément dans deux

compostée et épandue sur le sol. Partant

fosses septiques.

de ce constat, le chercheur Joseph

Orszagh a mis au point un système de

Les particules en suspension et les

traitement sélectif des eaux usées basé sur

graisses sont retenues dans les fosses

trois principes-clés.

pour prévenir les mauvaises odeurs dans

les lagunes et empêcher leur colmatage.

Une toilette à litière pour les

Le coût d’un lagunage se chiffre à environ

eaux brunes 1

2.730,00 1. Il comprend le creusement

Elle fonctionne sans eau : les

des bassins, le placement des canalisa-

excréments et les urines sont mélangés

tions et l’achat des matériaux (fosses sep-

à une litière riche en carbone (sciure,

tiques, canalisations, imperméabilisation,

paille, feuilles…).

substrats de plantation).

Grâce à ce mélange, les fermentations

Aménager soi-même une

responsables des mauvaises odeurs sont

installation de lagunage ne

bloquées. Le contenu du récipient est vidé

demande pas de compé-

sur le compost du jardin, tous les jours ou

tences particulières et

moins souvent selon la taille de la famille

permet de réduire sensible-

et du récipient uti-

ment les frais de réalisation.

lisé. S’y ajoutent les

déchets de cuisine

® Qui contacter ?

pour faire un com-

Écologie au Quotidien asbl.

Sans conduites

d’arrivée et

d’évacuation d’eau,

la toilette à litière

trouve facilement sa

place dans la

maison.

188 Construire, rénover, habiter…

Les aménagements

pour le traitement

sélectif des eaux usées

trouvent leur place

dans un jardin de 2 à 3

m2 par habitant.

1

2

3

post bien équilibré. À condition qu’il soit

sable et de gravier fins pour être clarifiées.

bien mené et arrivé à maturité, un tel

Stockées dans une citerne, les eaux épu-

compost ne présente pas de risque de

rées constituent une réserve pour l’arro-

contamination par des germes patho-

sage des cultures.

gènes.

Une citerne pour récuper l’eau

Construire soi-même une toi-

lette à litière est une solution

de pluie 3

simple et bon marché. Les Amis

L’eau de pluie récupérée par les toits

de la Terre proposent un plan

de deux maisons du quartier est

pour un modèle de base coûtant de 25 à 75

destinée à l’arrosage des cultures.

euros selon la qualité du bois utilisé et

selon que vous choisirez un seau en inox

® Qui contacter ?

(disponible dans les magasins de matériel

La Fattoria asbl.

HORECA) ou un seau en plastique.

Les Amis de la Terre.

Une fosse septique pour

Où trouver la litière ?

l’épuration des eaux grises 2

Les eaux grises (bains, vaisselles,

Il n’y a pas encore de « filière » organisée, mais

les déchets d’exploitation forestière ou de

lessives et nettoyage) sont épurées

scierie, la paille, les coupes de haies… font

séparément. D’abord dans une fosse

très bien l’affaire.

septique non aérée pour la

décantation des boues, puis dans une

cuve d’aération pour permettre aux

Une expérience collective

bactéries aérobies de digérer les

matières organiques.

À Louvain-la-Neuve, l’asbl « La

Fattoria » applique le système de traitement

Les eaux rejetées répondent largement

sélectif des eaux usées. Elle travaille à la réin-

aux normes fixées par la législation belge.

sertion dans la société de personnes

Elles peuvent alors être confiées au pou-

handicapées par le biais du jardinage et du

voir épurateur du sol.

petit élevage. Ensemble, ils gèrent le compost

issu des toilettes sèches du quartier tout pro-

Si l’on veut utiliser les eaux sortant des

che « La Baraque ». L’épuration des eaux grises

fosses pour alimenter une mare ou un

et la récupération des eaux de pluie de deux

habitations du quartier fournissent l’eau pour

étang d’agrément, elles doivent encore

l’arrosage du potager.

subir un filtrage à travers un substrat de

Construire, rénover, habiter… 189

190 Construire, rénover, habiter…

La gestion durable

des déchets

ménagers

La production de déchets ..................................................................................................... 192

Le poids de la production des déchets ménagers ...................................................... 192

D’abord prévenir les déchets ............................................................................................... 193

Ensuite maîtriser le tri des déchets ................................................................................. 194

Construire, rénover, habiter… 191

En 1999, en Région wallonne, le

luants nuisibles à l’environnement et à la

gisement des déchets ménagers (issus

santé (poussières, gaz, métaux lourds,

de l’activité des ménages) était de

dioxines, furanes…) peuvent être

1 603 732 tonnes, dont 1 017 743 tonnes

dispersés avec les fumées dans l’environ-

d’ordures ménagères (collectées de

nement.

porte-à-porte) et 585 989 tonnes de

Il devient très difficile de trouver de nou-

déchets comprenant les encombrants,

veaux sites susceptibles d’accueillir les

les déchets inertes, les déchets verts et

CET :

les autorités publiques sont

les déchets spéciaux des ménages.

confrontées au phénomène NIMBY (« Not

SOURCE : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2000 DE L’OFFICE WALLON DES DÉCHETS, P. 142.

In My Back Yard », en français : « Pas dans

mon jardin »), bien compréhensible de la

La production de

part des riverains inquiets. Les anciennes

déchets

décharges sont, quant à elles, difficiles à

réhabiliter.

Cette année-là, chaque

La gestion des déchets vaut son « pesant

habitant en Région

d’or » : le consommateur paye via la taxe

wallonne a donc produit

régionale et les taxes communales.

481 kg de déchets

ménagers.

Que deviennent nos déchets ?

Le poids de la

Mise en décharge (CET) : 49%.

Incinération : 36%.

production des

Recyclage : 10%.

déchets ménagers

Compostage : 5%.

À l’heure actuelle, 85% des déchets ménagers

Les déchets ménagers pèsent lourd sur

vont directement à la décharge ou à l’inciné-

l’environnement et la santé humaine.

ration. Aussi, les efforts en matière de

prévention et de valorisation (recyclage, bio-

Mis en décharge, ils peuvent polluer l’air

méthanisation…) doivent être renforcés.

(production de biogaz), le sol et l’eau (en

D’autant plus que la Région wallonne s’est

percolant au travers des déchets, l’eau de

fixé l’objectif de réduire fortement la mise en

CET directe des déchets ménagers d’ici 2005.

pluie vient contaminer les nappes phréa-

SOURCE : PLAN WALLON DES DÉCHETS, HORIZON 2010, 1998, P. 142.

tiques). Lorsqu’ils sont incinérés, des pol-

Composition moyenne des déchets ménagers (en poids).

Encombrants : 12%

Inertes : 16%

Déchets verts : 8%

Ordures ménagères : 64%64

SOURCE : PLAN WALLON DES DÉCHETS, HORIZON 2010, 1998, P. 135.

64 | LES ORDURES MÉNAGÈRES COMPRENNENT ÉGALEMENT LES DÉCHETS SPÉCIAUX DES MÉNAGES.

192 Construire, rénover, habiter…

Les CET en lettres et en chiffres

Un compost à domicile !

Les déchets organiques de cuisine

À ce jour, il existe quatre classes différentes de

CET.

(épluchures, filtres à café, restes de

repas, essuie-tout usagés…)

Classe 1 : CET destinés à accueillir les déchets

dangereux mais non toxiques 65.

constituent, avec les déchets verts

(issus des activités de jardinage : taille

Classe 2 : CET destinés à accueillir les déchets

des haies et tontes de pelouse), une

ménagers et assimilés (classe 2a) ou les

déchets industriels non dangereux et non

matière première précieuse : dans un

toxiques (classe 2b).

fût, un silo ou sur un tas, ils peuvent

être transformés en un compost de

Classe 3 : CET destinés à accueillir les déchets

inertes.

premier ordre pour le gazon, les haies,

les fleurs, le potager… !

Classe 5 : CET réservés à l’usage exclusif d’un

producteur de déchets.

Le compost permet de restituer au sol les

matières organiques. Celles-ci sont

D’abord prévenir les

décomposées par des micro-organismes

déchets

(bactéries et champignons) et des orga-

nismes plus grands (insectes et vers de

C’est au moment des achats que se

terre) présents dans le sol.

joue le poids de la poubelle

ménagère… Et oui, moins nous

consommons, moins nous produisons

de déchets ! Mais, lorsque la publicité

fait bien son travail, elle nous pousse

parfois à consommer davantage… des

biens sitôt achetés, sitôt relégués aux

oubliettes car, souvent, ils ne

répondent pas à nos besoins réels.

Restons vigilants : les faux besoins font

de vrais déchets !

¡ À consulter :

Le moins d’emballage possible, Fiche-conseil

n° 26, Réseau Éco-consommation.

Si vous n’avez pas de jardin, confiez vos

Les déchets ménagers. Dossier dans La Lettre

déchets de cuisine à des vers (à compost) !

de l’Éco-consommation n° 9, janvier 1999,

Réseau Éco-consommation, p. 2-3.

Le lombricompostage peut être réalisé

dans des bacs placés

Pour faire maigrir efficacement notre

dans la cuisine, la

poubelle, le mieux est d’agir sur les frac-

buanderie, le garage

tions qui pèsent le plus sur la balance : la

ou sur un balcon.

fraction « matières organiques » et la frac-

R e n s e i g n e z - v o u s

tion « papiers et cartons ». À la maison,

pour bien le mener

certains aménagements peuvent contri-

et éviter ainsi les

buer à en réduire le poids.

mauvaises odeurs,

les mouches…

65 | LES DÉCHETS TOXIQUES SUBISSENT UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE VISANT À EN RÉDUIRE LA TOXICITÉ.

Construire, rénover, habiter… 193

Le compost produit pourra fertiliser la

Ensuite maîtriser le

terre de vos plantes d’intérieur.

tri des déchets

Dans certaines communes, des citoyens

ont suivi une formation théorique et pra-

Pour qu’un déchet ménager trouve

tique sur les techniques du compostage.

facilement son chemin vers les filières

Ces guides composteurs peuvent vous

de recyclage ou de valorisation, il doit

aider à mener à bien votre propre com-

être préalablement trié à la maison.

post.

Le tri adéquat lui garantira en plus

une qualité satisfaisant aux exigences

® Qui contacter ?

des industries de recyclage : il évite la

Comité Jean Pain asbl.

souillure et la contamination par

Pour savoir s’il existe des guides composteurs

d’autres déchets.

près de chez vous, contactez le Service

Environnement de votre administration

communale.

Logos, labels et pictogrammes,

suivez le guide !

¡ À consulter :

Le compost (Fiche-conseil n° 30), Que peut-

Pour éviter les déchets… pour mieux trier les

on composter ? (Fiche-conseil n° 85), Réseau

déchets… demandez la brochure du Réseau

Éco-consommation.

Éco-consommation

Logos ?

Labels ?

Le compostage individuel.

Pictogrammes ? Comment s’y retrouver ? au

Centre d’information du Réseau

(071/300 301).

Faites parler votre boîte

aux lettres !

À la maison, différents systèmes de stoc-

La fraction « papiers et cartons » de

kage peuvent être prévus pour recevoir les

la poubelle est constituée des

déchets selon la catégorie à laquelle ils

emballages papiers et cartons, des

appartiennent. Une bonne signalisation

journaux et des toutes-boîtes.

aidera aux opérations de triage et évitera

les manipulations répétées des déchets :

Refusez les toutes-boîtes ! Posez sur votre

la « corvée » poubelle doit être aussi sup-

boîte aux lettres un autocollant :

portable que possible ! Voici quelques

« Publicités, non merci » ou une affichette

idées… Laisser aussi courir votre imagina-

de votre fabrication.

tion.

3 Si vous installez une nouvelle cuisine,

sachez que certains fabricants propo-

sent des meubles de tri.

3 Si vous en avez la possibilité, aménagez

un « local de tri » (garage, buanderie,

194 Construire, rénover, habiter…

abri de jardin…) pour y stocker provi-

® Qui contacter ?

soirement les déchets sélectionnés

Dans les communes, les collectes sélectives

pour le recyclage… mais pas trop loin

s’opèrent par le biais des parcs à conteneurs,

de la cuisine pour ne pas être contraint

des bulles ou encore des collectes porte à

à des navettes trop fréquentes.

porte. Contactez votre Administration

communale; elle pourra certainement vous

3 Si vous allez construire, pensez à des

adresser un feuillet d’informations

solutions originales. Certaines catégories

reprenant le calendrier des collectes, les

de déchets peuvent être évacuées via des

adresses et horaires des parcs à conteneurs…

trappes (attention à l’hygiène) aména-

Les textiles, les déchets d’équipements

gées dans la cuisine et aboutissant direc-

électriques et électroniques (ordinateurs,

tement dans des poubelles sélectives pla-

frigos, petit électroménager…), les

encombrants (meubles, jouets…), les papiers,

cées en sous-sol (dans la cave ou dans le

les bouchons de liège… peuvent aussi être

garage) : une conception de la maison

pris en charge par le réseau d’économie

qui permet d’envisager le recyclage sans

sociale qui pourra offrir une nouvelle vie à

prendre de place dans la cuisine. En

ces objets. Contactez l’asbl RESsources.

Allemagne, par exemple, les sous-sols de

certaines maisons sont équipés d’un «

tank de compostage » recevant les

matières organiques de la cuisine et des

toilettes à litière.

Construire, rénover, habiter… 195

Carnet d’adresses

ABEA (Agence Bruxelloise de l’Énergie),

Comité Jean Pain asbl

Halles Saint-Géry, Place Saint-Géry 1 à 1000

Hof ter Winkelen, Holle Eikstraat 25 à 1840

Bruxelles, tél. 02/512 86 19, e-mail :

Londerzeel, tél./fax 052/30 53 65, e-mail :

abea@skynet.be.

comite.jean.pain@skynet.be.

APERe (Association pour la Promotion

CSTC (Centre Scientifique et Technique de

des Énergies Renouvelables)

la Construction), Service Publications

Rue Royale 171 à 1210 Bruxelles, tél.

Boulevard Poincaré 79 à 1060 Bruxelles, tél.

02/218 78 99, fax 02/219 21 51, e-mail :

02/529 81 00, fax 02/529.81.10.

apere@skynet.be, site internet : www.apere.org.

Écologie au Quotidien asbl

Architecture et Climat, UCL (Université

Rue Saint-Antoine 23 à 5582 Havrenne-Rochefort,

Catholique de Louvain), Centre de

tél. 084/21 33 90, e-mail : eaq@yucom.be.

Recherches en Architecture

Entr’Ages asbl, Centre de documentation,

Place du Levant 1 à 1348 Louvain-la-Neuve, tél.

c/o Institut de démographie de l’UCL

010/47 21 42, fax 010/47 21 50, e-mail :

Collège J. Leclercq, Place Montesquieu 1 bte 17 à

climat@arch.ucl.ac.be, site internet : www-

1348 Louvain-la-Neuve, tél. 010/47 90 20, e-mail :

climat.arch.ucl.ac.be.

entrages@demo.ucl.ac.be.

Ateliers de la Rue Voot

Énergie 2030, Association pour la

(atelier vélo), Rue Voot 91 à 1200 Bruxelles, tél.

promotion de l’éolien en Belgique, en

02/762 48 93, fax 02/779 01 05.

Allemagne et au Luxembourg

Bois et Habitat asbl, Centre d’information

Rue d’Aix-la-Chapelle 37 à 4700 Eupen, tél.

du bois dans la construction

087/59 35 40, fax 087/59 35 49, site internet :

Rue du Fraignat 70 à 1325 Chaumont-Gistoux, tél.

www.energie2030.com.

010/68 91 25, fax 010/68 96 94, e-mail : info@bois-

ERBE (Équipe Régionale Biomasse

habitat.com, site internet : www.bois-habitat.com.

Énergie), c/o CRA (Centre de Recherches

Centre de la Construction Durable,

Agronomiques)

Koolmijnlaan 351 à 3550 Heusden-Zolder, tél.

Chaussée de Namur 146 à 5030 Gembloux, tél.

011/57 35 82, fax 011/57 12 87, e-mail :

081/61 25 01, fax 081/61 58 47, e-mail :

b.vandepol@centrumduurzaambouwen.be, site

erbe@cragx.fgov.be, site internet :

intrenet : www.centrumduurzaambouwen.be.

www.cragx.fgov.be/erbe.

Centre d’information du Réseau Éco-

EReL (Énergies Renouvelables en Ligne)

consommation

Rue Royale 171 à 1210 Bruxelles, fax

Rue de Montigny 29 à 6000 Charleroi, tél.

02/219 21 51, e-mail : info@erel.org, site internet :

071/300 301 (permanence téléphonique du lundi

www.erel.org. Une permanence téléphonique du

au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à

lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 : tél. 02/218 82 88

16h30), fax 071/509 678, e-mail :

(pour vos questions sur les énergies

ee.ecoconso@ecoline.org, site internet :

renouvelables), tél. 081/62 71 53 (pour vos

www.ecoconso.org.

questions sur la biomasse-énergie).

Centre Urbain, Info Habitat

FLW (Fonds du Logement des familles

Halles Saint-Géry, Place Saint-Géry 1 à 1000

nombreuses de Wallonie)

Bruxelles, tél. 02/512 86 19, e-mail :

Siège administratif : Rue de Brabant 1 à 6000

centre.urbain@curbain.be, site internet :

Charleroi, tél. 071/20 77 11, fax 071/20 77 56

www.curbain.be,

(informations en matière de prêts hypothécaires à

taux social fixe), e-mail : fonds.log.wal@infonie.be.

196 Construire, rénover, habiter…

Fonds du Logement des Familles de la

La Maison de l’Urbanisme du Brabant

Région de Bruxelles-Capitale

wallon, Centre culturel du Brabant wallon

Rue Capitaine Crespel 9 à 1050 Bruxelles, tél.

Rue Belotte 3 à 1490 Court-Saint-Etienne, tél.

02/504 32 11, fax 02/504 32 01, e-mail :

010/62 10 30, fax 010/61 57 42, e-mail :

info@wffl.be, site internet :

m.urbanisme@belgacom.net, site internet :

www.fondsdulogement.be.

www.ccbw.net.

Fondation pour la Prévention des

La Maison de l’Urbanisme et de

Allergies

l’Environnement, Espace Environnement

Rue de la Concorde 56 à 1050 Bruxelles,

Rue de Montigny 29 à 6000 Charleroi, Permanence

Permanence téléphonique du mardi au jeudi de

téléphonique, tous les matins de 9h30 à 12h30,

10h à 14h : 02/511 67 61.

tél. 071/300 300, fax 071/509 678, e-mail :

espace@brutele.be, site internet : www.espace-

GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action

environnement.be.

des Cyclistes au Quotidien)

Rue de Londres 15 à 1050 Bruxelles, tél.

Le Petit Liège asbl

02/502 61.30, e-mail : gracq@skynet.be, site

Chemin du Meunier 7 à 4831 Limbourg, tél.

internet : www.gracq.org.

087/44 50 21, site internet :

http://users.swing.be/petit.liege

Habitat convivial asbl

Rue Duysburgh 32 bis à 1090 Bruxelles, tél.

Les Amis de la Terre

02/478 54 50, fax 02/478 74 10, e-mail :

Place de la Vingeanne 1 à 5100 Dave, tél.

emedia@skynet.be, site internet :

081/40 14 78 (permanence, mardi de 9h à 16h,

http://users.skynet.be/habitat/.

jeudi de 9h à 18h), fax 081/40 23 54, site internet :

www.ful.ac.be/hotes/amisterre.

IBGE (Institut Bruxellois pour la Gestion

de l’Environnement)

Les Amis des Moulins asbl

Service info-environnement, Gulledelle 100 à 1200

Rue des Bollandistes 45 à 1040 Bruxelles, tél.

Bruxelles, tél. 02/775 75 75, site

02/732 80 08, fax 02/735 96 40, e-mail :

internet : www.ibgebim.be.

amis.moulins.wal.bx@chello.be, site internet :

http://users.skynet.be/moulins.

IEW (Inter-Environnement Wallonie)

Boulevard du Nord 6 à 5000 Namur, tél.

Les Compagnons d’Éole asbl, association

081/25 52 80, fax 081/22 63 09, e-mail :

d’autoconstructeurs d’éoliennes

iew@skynet.be, site internet : www.iewonline.be.

Chemin de la Dîme 39 à 1325 Corroy-le-Grand, tél.

010/68 04 12, e-mail : compagnons-

ISP (Institut Scientifique de la Santé

eole@swing.be, site internet : www.compagnons-

publique Louis Pasteur)

eole.be.

Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé

publique et de l’Environnement

Les Guichets de l’énergie

Rue J. Wytsman 14 à 1050 Bruxelles, tél.

13 bureaux répartis à travers la Wallonie. Pour

02/642 51 11, fax 02/642.50.01, site internet :

obtenir leurs coordonnées, composez le N° vert de

www.iph.fgov.be.

la Région wallonne : 0800-1 1901.

La Fattoria asbl

Ministère de la Région wallonne

Rue de la Baraque 120B à 1348 Louvain-la-Neuve,

N° vert : 0800-1 1901 (appel gratuit).

tél./fax 010/4 00 86.

Construire, rénover, habiter… 197

Ministère fédéral de l’Emploi et du

RISQUE (Réseau d’Intervention en Santé

Travail, Administration de la Sécurité du

et QUalité de l’Environnement asbl),

Travail, Administration de l’Hygiène et de

GEEPSIH (Groupe d’Étude

la Médecine du Travail

Écotoxicologique sur les Polluants, la

Rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles, tél. 02/233 41 11,

Santé et les Impacts sur l’Homme), IGEAT

fax 02/233 44 88.

(Institut pour la Gestion de

Mouvement Couple et Famille asbl

l’Environnement et l’Aménagement du

Pour l’adresse postale, contactez le tél.

Territoire)

081/45 02 99, fax 081/45 05 98, e-mail :

ULB, Avenue Franklin Roosevelt CP 130/2 à 1050

mcf@skynet.be.

Bruxelles (permanence téléphonique les mercredis

et vendredis de 9 à 11h et de 14 à 15h, tél.

Nature & Progrès Éco-bioconstruction

02/650 43 06).

Rue de Dave 520 à 5100 Jambes, tél. 081/32 30 54

(permanence téléphonique tous les vendredis de

Terre Vivante, Centre de découverte de

9h à 16h30), fax 081/31 03 06, e-mail :

l’écologie pratique

natpro.bioconstruction@skynet.be, site internet :

Domaine de Raud, BP 20 à F-38710 Mens (entre

www.natpro.be.

Grenoble et Sisteron), tél. 00 33/4 76 34 80 80, fax

00 33/4 76 34 84 02, e-mail :

PAN (Pesticides Action Network) Belgium

terrevivante@wanadoo.fr, site internet :

Rue du Prévot 131 à 1050 Bruxelles, tél./fax

www.terrevivante.org.

02/344 10 66, e-mail : bdecupere@yahoo.fr, site

internet : www.pan-international.org.

Teslabel Coordination

BP 89 à 1170 Bruxelles, tél./fax 02/673 12 01, site

Pro Velo asbl

internet : www.teslabel.com.

Rue de Londres 15 à 1050 Bruxelles, tél.

02/502 73 55, e-mail : provelo@infonie.be, site

VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-

internet : www.provelo.org.

Ecologisch bouwen en wonen)

Statiestraat 115 à 2600 Berchem, tél.

RESsources asbl (Réseau des entreprises

03/239 74 23, fax 03/230 91 26, e-mail :

d’économie sociale actives dans la

info@vibe.be, site internet : www.vibe.be.

récupération des déchets)

Avenue Cardinal Mercier 53 à 5000 Namur, tél.

081/71 15 81, fax 081/71 72 43, e-mail :

ressources@skynet.be, site internet : www.res-

sources.be.

198 Construire, rénover, habiter…

Bibliographie

Attention au CO !, Cultures et Santé asbl,

M. Bolle, Géobiologie, mythe ou

1998, 33 p.

réalité ? , Jambes, Nature & Progrès, 2000, 44 p.

(Les cahiers bioconstruction, n° 2).

Attention au plomb dans la maison ! ,

Cultures & Santé asbl, 2001, 28p.

M. Le Paige, E. Gratia et A. De Herde, Guide

Bâtir en bois. Dans la province de

d’aide à la conception bioclimatique,

Bruxelles, Architecture et Climat, UCL, Services de

Luxembourg, Province de Luxembourg,

Programmation de la Politique Scientifique, 1986,

Valbois Ressources Naturelles asbl, DGATLP, 2000,

132 p.

45 p.

B. Collard, A. Nihoul, A. De Herde et N. Lesens,

Biens et services solidaires.

Guide d’aide à la rénovation biocli-

Répertoire Wallonie/Bruxelles et

matique, Jambes, Architecture et Climat, UCL,

Nord-Pas-de-Calais de l’économie

Ministère de la Région wallonne, 1996, 144 p.

sociale et solidaire, Charleroi-Bruxelles, SAW

(Solidarité des Alternatives Wallonnes), Fondation

Drs S. etp. Déoux, Habitat Qualité Santé,

Roi Baudouin, 1998, 459 p.

clefs en main. Des bâtiments respec-

Changer l’habitat, c’est changer la

tant l’homme et l’environnement,

Andorra, France, Medieco Éditions, 1997, 286 p.

société, Habitat Convivial asbl, Solid@r NET Édi-

tions, mai 1998, 32 p.

P. Butil et B. Lozet, Habiter le bois en

Chauffe-eau solaire

Wallonie, MARDAGA, 1998, 172 p.

. Fiche d’introduc-

tion aux énergies renouvelables,

Isolation thermique des toitures

Bruxelles, APERe, 2000, 6 p.

inclinées. Guide pratique du menui-

Comment consommer pour un

sier et du couvreur, Ministère de la Région

monde meilleur, Peintures, Bruxelles,

wallonne, DGTRE, Fonds de Formation profession-

nelle de la Construction, 1998, 64 p.

CRIOC, 2001, p. 39-52.

Construire en bois. Des villages, des

La biomasse énergie : l’énergie

paysages

propre et renouvelable dans Paysages,

, Jambes, Ministère de la Région wal-

Ministère de la Région wallonne, DGRNE, n° 16,

lonne, DGATLP, 1999, 8 p.

janvier 2000, p. 18-23.

Éco-logis, la maison à vivre, Cologne,

sous la direction de Thomas Schmitz-Gunther,

Thierry Salomon et Stéphane Bedel, La maison

Könemann, 1999, 478 p.

des [néga]watts. Le guide malin de

l’énergie chez soi, France,Terre Vivante,

Économiser l’énergie. Guide pour la

1999, 155 p.

construction, la rénovation et l’ha-

bitat, Bruxelles, Greenpeace, 1998. Annexes

Lampes économiques, choisissez

mises à jour une fois par an et disponibles sur le

intelligemment votre éclairage, ABEA

site internet : www.greenpeace.be.

(Agence Bruxelloise de l’Énergie), Centre Urbain

asbl, 2000.

Énergie-bois : chaud devant… ?

Chaufferies collectives et réseaux de

La chaux naturelle : décorer, res-

chaleur dans Les Amis de la Terre, n° 51,

taurer et construire. Collection Vivre

décembre 98-janvier 99, p. 3-17.

différemment, J. Fouin, France, Éditions du

Rouergue, 2001, 141 p.

Et si nous habitions autrement ? Édi-

tions Feuilles Familiales, 2001, 200 p.

La ventilation des logements, Jambes,

CSTC, Ministère de la Région wallonne, 1998, 28 p.

Construire, rénover, habiter… 199

Le chauffage central dans les habita-

J.-P. Oliva, L’isolation écologique.

tions, Jambes, Ministère de la Région wallonne,

Conception, matériaux, mise en

DGTRE, 1998, 39 p.

œuvre, France, Terre Vivante, 2001, 237 p.

G. Daro, Le chauffage solaire et la

Maison sans poussière, Maison sans

pompe à chaleur, Jambes, Nature & Progrès,

souci, Fondation pour la Prévention des Allergies,

mai 2000, 44 p. (Les cahiers bioconstruction, n° 1).

1995, 17 p.

Le chauffe-eau solaire, une idée cha-

Où vivre mieux ? Quel éventail de

leureuse, Jambes, SOLTHERM , Ministère de la

cadres de vie pour quelles personnes

Région wallonne, DGTRE, 2000, 19 p.

vieillissantes ?, Fondation Roi Baudouin,

Bruxelles, 1998, 206 p.

Le citoyen face à ses eaux usées…

Que dois-je faire ? , Jambes, Ministère de la

Pas de pesticides à la maison.

Région wallonne, DGRNE, Division de l’Eau,

Solutions sans danger pour le

octobre 1999, 55 p.

contrôle de bestioles indésirables,

L’écologie dans le bâtiment. Guides

Bruxelles, PAN Belgium, 1999, 54 p.

comparatifs pour le choix de maté-

Petit guide du radon, Bruxelles, ISRAIN

riaux de construction, Jutta Schwarz,

asbl (Institut Supérieur de Recherche Appliquée

Haupt, Berne-Stuttgart-Vienne, 1998, 165 p.

pour les Industries Nucléaires), 1997, 4 p.

Le compostage individuel, Défi Nature

C. Aubert, Poêles, inserts et autres

asbl, Ministère de la Région wallonne, DGRNE,

chauffages au bois. Les nouveaux

2000, 31 p.

matériels, performants et économes,

Les cheminées, Jambes, Ministère de la

France, Terre Vivante, 1999, 100 p.

Région wallonne, DGTRE, 2000, 26 p.

B. Louppe, Pollutions électromagné-

Les Pages Jaunes des Chauffe-eau

tiques, Origines Effets biologiques

solaires en Wallonie. Fabricants, dis-

Dépistage Solutions, Jambes, Nature &

tributeurs, installateurs et bureaux

Progrès, 2001, 87 p. (Les cahiers société, n° 9).

d’études, Namur , Institut Wallon, 2000, 5 p.

Pour commencer, MARCO (Management des

risques environnementaux dans les métiers de la

Les sentiers de l’énergie, Consommer

construction), Ministère de la Région wallonne,

moins et produire autrement,

DGRNE, mars 2000, 23 p.

Itinéraire pratique de réalisations en

Région wallonne, Jambes, DGTRE, 2001.

Prévenir l’intoxication au CO. Le

guide de la maison, Centre Antipoisons,

Inès de Biolley et Patrick Jouret, L’habitat

2000, 20 p.

groupé : une alternative ?, Bruxelles,

Fondation Roi Baudouin, 1981, 125 p.

J. Orszagh, Pluvalor & Traiselect,

Introduction à la gestion écologique

Friedrich Kur, L’habitat écologique. Quels

de l’eau dans la maison, 1998, 70 p.

matériaux choisir ?, France, Terre Vivante,

1998, 191 p.

Techniques et pratique de la chaux,

École d’Avignon, Centre de formation à la réhabili-

L’humidité dans les constructions.

tation du patrimoine, Éd. Eyrolles, 1995, 216 p.

Particularités de l’humidité ascen-

sionnelle, Bruxelles, CSTC, 1998, 56 p. (Note

Vade-mecum non technologique du

d’information technique n° 210).

candidat à la réhabilitation d’un site

200 Construire, rénover, habiter…

hydroénergétique (parcours administratif),

Jambes, APERe, Ministère de la Région wallonne. À

commander auprès de la Division de l’Énergie du

Ministère de la Région wallonne.

Christian Heyden, Vers une gestion écolo-

gique de l’eau. Du robinet... à l’é-

gout, Havrenne-Rochefort, Écologie au Quotidien

asbl, 1997, 50 p.

Clôde De Guise, Vers un habitat écolo-

gique. Ce qu’il faut savoir avant

d’entreprendre la construction de sa

maison, Boucherville (Québec), Éditions de

Mortagne, 1992, 110 p.

Vos droits (et responsabilités !) en

matière d’urbanisme et d’environne-

ment, Région wallonne et Espace

Environnement, 2001, 193 p.

Construire, rénover, habiter… 201

Abréviations

APERe (Association pour la Promotion des Éner-

HQE (Haute Qualité Environnementale)

gies Renouvelables)

IARC (International Agency for Research on

CCAT (Commission Consultative d’Aménagement

Cancer)

du Territoire)

IBGE (Institut Bruxellois pour la Gestion de

CEFE (Centre d’Études et de Formation en Éco-

l’Environnement)

logie)

IGEAT (Institut pour la Gestion de

CEM (Champ ÉlectroMagnétique)

l’Environnement et l’Aménagement du Territoire)

CET (Centre d’Enfouissement Technique)

IGN (Institut Géographique National)

GEHAT (Groupe d’Étude et d’Habitat-

INSERM (Institut National de la Santé Et de la

Aménagement du Territoire)

Recherche Médicale)

COV (composés organiques volatils)

ISIB (Institut Supérieur Industriel de Bruxelles)

CPAS (Centre Public d’Aide Sociale)

ISP (Institut Scientifique de la Santé publique

Louis Pasteur)

CRIOC (Centre de Recherche et d’Information des

Organisations de Consommateurs)

ISSeP (Institut Scientifique de Service Public)

CSTC (Centre Scientifique et Technique de la

MDF (Medium Density Fiberboard)

Construction)

NASA (Agence Spatiale Américaine)

DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et

NIMBY (« Not In My Back Yard »)

Électroniques)

OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)

DGATLP (Direction Générale de l’Aménagement

du Territoire, du Logement et du Patrimoine)

OSB (Oriented Strand Board)

DGRNE (Direction Générale des Ressources

OMS (Organisation Mondiale de la Santé)

Naturelles et de l’Environnement)

ORPAH (Office Régional de Promotion de

DGTRE (Direction Générale des Technologies, de

l’Agriculture et de l’Horticulture)

la Recherche et de l’Énergie)

PAN (Pesticides Action Network)

DPE (Division de la Police de l’Environnement)

PCA (Plan Communal d’Aménagement)

ERBE (Équipe Régionale Biomasse Énergie)

PCGE (Plan Communal Général d’Égouttage)

EReL (Énergies Renouvelables en Ligne)

PEFC (Pan European Forest Certification)

FLW (Fonds du Logement des familles nombreuses

PME (Petites et Moyennes Entreprises)

de Wallonie)

PWD

FSC

(Plan Wallon des Déchets)

(Forest Stewardship Council)

GEEPSIH

RGIE (Règlement Général des Installations Élec-

(Groupe d’Étude Écotoxicologique sur

triques)

les Polluants, la Santé et les Impacts sur l’Homme)

RGPT

GIECC

(Règlement Général pour la Protection du

(Groupe Intergouvernemental d’Études des

Travail)

Changements Climatiques)

RISQUE

GRACQ

(Réseau d’Intervention en Santé et

(Groupe de Recherche et d’Action des

QUalité de l’Environnement asbl)

Cyclistes au Quotidien)

SBS

HEPA

(« Sick Building Syndrome »)

(High Efficiency Particulate Air)

202 Construire, rénover, habiter…

SPGE (Société Publique de la Gestion de l’Eau)

TEP (Tonne Equivalent Pétrole)

UCL (Université Catholique de Louvain)

URE (Utilisation Rationnelle de l’Énergie)

VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch

bouwen en wonen)

VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)

Construire, rénover, habiter… 203

Index

A

Cancer .....10, 29, 31, 34, 35, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 87,

90, 125, 138

Acarien ....................................................54, 72, 86, 88

Capillarité (capillaire)55, 57, 58, 62, 110, 111, 117, 119,

Agrément technique ....................................47, 76, 114

Capricorne ...............................................................137

Air en mouvement .........................................54, 66, 68

Capteur solaire ................................................168, 169

Air intérieur35, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 60, 64, 68,72, 73, Carburant...................................................38, 156, 174

77, 80, 86, 92, 108, 124, 125, 126, 133, 138, 168

CCAT....................................................................22, 24

Allergène .......................................................69, 87, 89

Cellulose de papier .......45, 52, 63, 100, 101, 114, 115,

Allergie........54, 72, 74, 78, 79, 87, 88, 89, 90, 93, 107,

117, 118, 122, 140

121, 125

CET...........................21, 28, 41, 83, 126, 141, 192, 193

Amiante .................................42, 43, 78, 79, 80, 82, 83

CFC ..................................................................157, 163

Amiante-ciment .............................................80, 81, 82

Champ électrique.........................28, 29, 30, 89, 94, 96

Anémomètre..............................................................68

Champ électromagnétique...........30, 31, 32, 36, 90, 95

Antenne GSM ................................................28, 30, 31

Champ magnétique ...............28, 29, 30, 89, 90, 96, 98

Appareil à ventouse...................................................74

Champignon ....................................................116, 137

Appareil de chauffage .........................................74, 75

Chantier ..18, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 56, 82,

Appareil électrique ......................................94, 95, 161

118, 148

Appareil électroménager .........................................162

Chanvre......................43, 106, 108, 115, 118, 119, 122

Architecture bioclimatique.......................................164

Charpente .…57, 60, 86, 111, 136, 137, 138, 139, 141,

Argile ..…17, 43, 44, 59, 66, 68, 84, 96, 104, 106, 108,

146

109, 118, 127, 128, 129, 140, 143, 150, 151

Chasse d'eau ...................................................178, 181

Argile expansée ...............................114, 120, 147, 149

Chat .........................................................86, 87, 88, 89

Aspirateur ................................................82, 83, 85, 96

Chauffage......15, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 65, 66, 67, 68,

Asthme ............................................72, 79, 88, 90, 128

71, 76, 77, 79, 98, 143, 144, 158, 159, 160, 164, 168,

Audit énergétique......................................................49

170, 174, 175

Autoconstruction .................................17, 18, 148, 152

Chauffage à basse température...........69, 70, 169, 171

B

Chauffage central ......................................................92

Chauffe-bain..................................................75, 76, 97

Besoin .....10, 11, 14, 17, 24, 25, 26, 30, 37, 44, 48, 52,

Chauffe-eau ...............................75, 162, 168, 169, 182

57, 63, 67, 69, 70, 92, 94, 102, 144, 150, 162, 164, Chaux........41, 43, 59, 68, 81, 105, 106, 107, 110, 111, 168, 170, 172, 173, 174, 183, 193

116, 127, 129, 130, 131, 143, 147, 151

Béton28, 39, 42, 44, 50, 53, 54, 57, 70, 85, 104, 98, 99, Chaux aérienne................................108, 109, 111, 119

101, 102, 103, 107, 109, 114, 115, 119, 122, 144, Chaux hydraulique...........................................108, 109

148, 151, 164, 167

Cheminée .............58, 75, 76, 77, 92, 93, 115, 171, 181

Biocide ...............................46, 125, 126, 128, 132, 138

Ciment ..41, 42, 56, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 113,

Bioconstruction..............................................14, 46, 68

118, 134, 147, 151

Biogaz..............................................................172, 192

Cire ....................................77, 130, 131, 132, 133, 134

Blatte .............................................................85, 88, 89

Citerne à mazout .................................................33, 76

Bois17, 25, 26, 30, 41, 43, 44, 45, 56, 59, 60, 68, 71, 86, Coco ........................................................120, 122, 142

98, 100, 111, 116, 117, 118, 121, 125, 126, 130, 132, Coefficient de conductivité

133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 148, 164, 175

thermique ..............................................................50

Bois aggloméré........................................................141

Coefficient de transmission thermique ......................52

Bois cordé..................................................17, 144, 147

Coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau....61, 63,

Bois-énergie.............................................................174

105

Boîte aux lettres ......................................................194

Combustion...57, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 158, 160, 174,

Brique de terre cuite ........104, 105, 106, 109, 110, 126

175, 160, 180

Bruit ...27, 28, 38, 39, 99, 100, 101, 106, 112, 119, 165

Compacité .................................................................52

C

Compost (compostage)18, 20, 187, 188, 189, 193, 194,

195

Câble électrique .........25, 38, 41, 43, 64, 89, 94, 95, 96

Condensation ......50, 53, 57, 58, 59, 62, 68, 88, 92, 93,

Cahier des charges...........................15, 24, 42, 48, 171

94, 113, 115, 117

204 Construire, rénover, habiter…

Conduction ....................................................50, 66, 67

Éco-bioconstruction ..14, 15, 48, 56, 61, 103, 106, 125,

Conductivité thermique ...............50, 54, 113, 122, 145

129

Conduite d’eau ..............56, 61, 84, 102, 103, 183, 188

Économie d'énergie20, 22, 24, 104, 128, 131, 152, 160,

Confort.......14, 24, 46, 65, 67, 144, 148, 150, 157, 164

162, 163, 168, 175

Confort acoustique ....................................................99

Économie d'eau ...................................20, 24, 152, 182

Confort hygrothermique ......................................65, 68

Économie sociale .......................................45, 163, 193

Confort visuel ..................................................102, 161

Éco-village .................................................................20

Consommation d'eau.........................10, 152, 178, 182

Écran étanche à l'air......................................54, 60, 62

Consommation d'énergie..10, 22, 26, 38, 68, 106, 113,

Écran étanche à l'air et à la vapeur

118, 152, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 170, 172, 182

d'eau............................60, 61, 63, 64, 121, 122, 123

Contenu énergétique .........................44, 149, 152, 164

Effet de serre.........10, 44, 77, 132, 149, 156, 157, 158,

Convection55, 56, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

163, 166, 167, 174

71, 98, 167

Électricité photovoltaïque........................................170

Couche d'étanchéité à l'air extérieur...........54, 64, 113

Électricité statique .............................98, 133, 134, 142

Couleur ..............24, 102, 110, 127, 130, 142, 144, 168

Enduit42, 54, 56, 57, 59, 70, 81, 86, 107, 108, 109, 111,

Coût-vérité...............................................................180

115, 119, 120, 126, 127, 129, 143, 146, 150, 151

Couverture du toit ...............63, 64, 111, 116, 136, 143

Énergie grise..............................................44, 129, 149

COV................28, 45, 77, 78, 79, 88, 98, 118, 132, 140

Énergie renouvelable .......................163, 170, 171, 174

Cycle de vie ...................................................14, 26, 47

Enquête publique.............................................21, 2, 28

Enveloppe du bâtiment...49, 50, 51, 54, 55, 58, 63, 64,

D

90, 92, 138, 160, 165

Déchet ..10, 11, 23, 24, 27, 33, 47, 116, 126, 132, 140,

Éolienne...................................................171, 172, 173

141, 151, 152, 158, 162, 163, 174, 175, 179, 188, Épuration des eaux usées .........20, 128, 180, 181, 182, 189, 193, 194, 195

186, 187, 188, 189

Déchet de chantier38, 40, 41, 42, 43, 45, 56, 82, 83, 85, Épuration individuelle......................181, 184, 185, 186

121

Épuration collective .................................................184

Déchet industriel..........................................33, 41, 107

Espace intérieur .........................87, 100, 102, 126, 166

Déchet radioactif .......................................15, 159, 163

Espace public.......................................................21, 38

Déchet ménager.................................15, 18, 20, 28, 41

Espace technique.......................................................64

Déconstruction sélective ....................41, 104, 106, 120

Étanchéité à l'air ...54, 58, 59, 62, 63, 64, 94, 101, 113,

Dégraisseur..............................................................186

120, 121, 23, 38

Déperdition thermique.....50, 52, 63, 93, 113, 165, 167

Étanchéité à l'eau......................................................55

Déplacement..................................................23, 37, 38

Étiquette ................................................46, 48, 91, 130

Développement durable..10, 14, 15, 19, 37, 49, 20, 73,

Étiquette énergétique européenne ..........................162

164

F

Diffusion de la vapeur d’eau.....55, 58, 60, 61, 62, 113,

121, 122, 123, 140

Façade.........16, 20, 24, 26, 49, 52, 54, 56, 57, 93, 102,

Diffusion de substances nuisibles à la santé ...........125

106, 108, 110, 124, 129, 132, 136, 138, 143, 161

Double vitrage ...........................................53, 160, 167

Facture d'eau ...................................100, 180, 181, 182

Facture énergétique ...........38, 156, 159, 162, 169, 172

E

Feu ouvert......................................................71, 92, 98

Eau brune ........................................................185, 188

Fibragglo..........................................................118, 120

Eau de construction...................................................56

Fibre .....46, 57, 72, 80, 81, 82, 83, 114, 1211, 127, 140

Eau de gâchage ...................................40, 56, 108, 126

Fibre de bois...62, 63, 101, 113, 118, 122, 124, 146, 147

Eau de pluie ....20, 40, 56, 57, 110, 111, 112, 144, 182,

Film (feuille) en polyéthylène.....................62, 113, 123

183, 184, 185, 189, 192

Finition ....56, 63, 64, 70, 101, 108, 109, 111, 124, 126,

Eau grise..........................................185, 186, 188, 189

133, 147, 148, 150, 151

Eau potable10, 102, 103, 178, 179, 180, 181, 182, 183, Flexibilité ...................................................................25

184

Fongicide ...................................83, 119, 127, 138, 140

Eau usée ...20, 128, 174, 180, 181, 182, 184, 185, 186,

Formaldéhyde .......79, 88, 97, 116, 121, 124, 125, 127,

187, 188, 189

140, 141

Écoconstruction ...................................................14, 43

Fosse septique .................................186, 187, 188, 189

Freine-vapeur .................61, 62, 63, 122, 123, 137, 145

Construire, rénover, habiter… 205

FSC ..................................................................143, 149 L

Fuite d'eau...........................................................40, 56

Fuite d'air ............................................................64, 92 Label ....................................46, 47, 149, 160, 161, 194

Fumée de tabac .............................................74, 77, 98 Label écologique européen..............................128, 182

Lagunage.....................................................18,187,188

G

Laine de mouton..............................120, 121, 122, 142

Gaz de combustion ..........................46, 74, 76, 92, 160 Laine minérale .....44, 50, 51, 52, 63, 83, 114, 122, 123

Géobiologie ...................................................15; 34, 36 Lampe économique .................................................162

Gestion........14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 38, 42, 46, 112, Laque...............................................................125, 127

116, 144, 149, 152, 174, 180, 183, 187, 192

Lasure ......................................................127, 134, 136

Légionellose...............................................................89

H

Liant.................................106, 107, 110, 122, 126, 127

Habitat durable ..14, 25, 26, 38, 43, 48, 65, 68, 104, 152 Liège ......52, 63, 98, 101, 116, 122, 134, 142, 143, 145

Habitat groupé.................................18, 19, 20, 23, 152 Ligne à haute tension ....................................29, 30, 31

Huile brune ..............................................................138 Ligne électrique .............................................30, 31, 95

Huile naturelle .................................129, 133, 142, 143 Lin ........43, 62, 108, 118, 119, 120, 122, 143, 145, 151

Humidité ........49, 54, 55, 56, 59, 60 62, 63, 64, 65, 68, Linoléum..........................................................134, 142

76, 77, 79, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 107, 108, Logement insalubre ...................................................17

109, 110, 111,113, 116, 119, 121, 131, 133, 137, 141, Logement social.........................................................16

142, 146, 147

Lombricompostage ..................................................193

Humidité ascensionnelle ..............49, 57, 107, 110, 116 Lotissement ...............................................................18

Humidité du bois .60, 61, 62, 71, 132, 133, 136, 137, 138 Lumière naturelle.............................................102, 161

Humidité relative .......................58, 59, 65, 68, 74, 126 M

Hygromètre..........................................................58, 68

Hyperfréquence............................29, 30, 31, 33, 34, 90 Maçonnerie..............................104, 106, 108, 109, 110

Madrier....................................................................146

I

Main-d’œuvre..............................................17, 18, 151

Implantation ....................27, 28, 32, 36, 100, 165, 172 Maître d'ouvrage .........17, 24, 26, 38, 42, 49, 118, 133

Imprégnation ...........................119, 133, 134, 138, 140 Marquage CE.....................................................47, 114

Incertitude .................................................................11 Masque de protection respiratoire..........44, 82, 83, 85, Incinérateur ...............................................................28

114, 115, 125, 126, 131, 132

Incinération................................................41, 130, 192 Matériau hygroscopique ................59, 62, 68, 126, 148

Indicateur ..................................................................10 Matériau recyclé ..................................................43, 45

Inertie thermique ........25, 53, 68, 69, 70, 71, 102, 104, Matériau réutilisable............................40, 45, 116, 119

105, 144, 150, 166

MDF .........................................................124, 126, 141

Infiltration d'eau ............................49, 56, 57, 110, 133 Membrane EPDM.........................................62, 63, 112

Infrastructure ...............................21, 22, 23, 27, 37, 38 Mérule .....................................................................137

Insecte xylophage ............132, 134, 135, 136, 137, 139 Métaux lourds.........27, 28, 40, 45, 128, 130, 138, 175, Insecticide..........................................86, 121, 127, 138

183, 192

Installation de chauffage.17, 50, 52, 74, 76, 77, 160, 171 Microstation ............................................................187

Installation électrique ............17, 37, 94, 9, 96, 97, 152 Micro-onde ..................................28, 29, 31, 33, 34, 90

Ion .......................................................................33, 98 Mise à la terre ......................................................90,97

Ionisant......................................................................29 Moisissure.......50, 54, 68, 72, 87, 88, 93, 97, 107, 108, Ionisation...................................................................33

117, 119, 124, 135, 142

Ioniseur......................................................................98 Moquette .............................46, 77, 78, 79, 86, 98, 142

Isolant .....40, 43, 44, 47, 51, 53, 54, 58, 63, 64, 68, 77, Mortier…38, 41, 56, 105, 106, 108, 109, 110,111, 115, 88, 104, 113, 114, 115, 122, 140

116, 119, 147

Isolant synthétique ..................................................121 Moulin .....................................................................173

Isolation thermique.....17, 45, 50, 51, 52, 53, 111, 143, Mur chauffant....................................................70, 144

145, 160, 161

Mur creux ............................51, 56, 104, 105, 115, 116

Isolation acoustique.....25, 99, 100, 101, 105, 124, 140 Mur Trombe .............................................................167

206 Construire, rénover, habiter…

N

Plâtre.......42, 56, 59, 63, 68, 81, 85, 91, 101, 106, 115,

118, 126, 151

Niveau d'isolation thermique globale..........51, 52, 172

Plomb.........72, 84, 85, 90, 91, 102, 103, 128, 130, 132

Norme31, 32, 35, 46, 47, 80, 84, 99, 103, 114, 124, 138, Pluie acide ...............................................107, 132, 158

149, 185, 187, 189

Poêle ..................................40, 71, 75, 82, 92, 170, 175

Norme d’isolation ................................51, 52, 104, 172

Point de rosée..........................................58, 61, 62, 63

Norme de produit ......................................................48

Pollution................10, 11, 23, 27, 28, 35, 98, 106, 113,

Norme de ventilation.................................................92

130, 138, 160

O

Pollution de l'air...........15, 26, 38, 44, 47, 74, 132, 152

Pollution de l'eau...................26, 40, 47, 112, 152, 179

Onde électromagnétique ..............................29, 33,102 Pollution du sol............................................26, 33, 152

Ossature bois ....63, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123,

Pollution électromagnétique........................89, 94, 123

124, 138, 144, 146

Pollution intérieure ..................................72, 73, 90, 92

P

Pompe à chaleur ..........................69, 70, 170, 171, 172

Pont thermique ...50, 51, 53, 58, 61, 88, 104, 109, 113,

Paille ................................................104, 143, 150, 151

115, 116, 118, 120, 138

Panneau (plaque) de plâtre.......43, 60, 70, 82, 85, 100,

Pourriture bleue ...............................................137, 138

101, 124, 126, 146

Poussière .28, 40, 45, 46, 64, 68, 69, 72, 82, 84, 86, 87,

Panneau dérivé du bois.........59, 77, 79, 122, 123, 124,

88, 89, 91, 98, 107, 112, 114, 116, 118, 119, 125,

125, 146

126, 132, 133, 134, 142, 156, 192

Papier de construction ...............................60, 122, 123

Poutres-poteaux...............................................144, 146

Papier peint..............53, 54, 56, 58, 77, 85, 86, 87, 140

Prêt hypothécaire ......................................................16

Pare-vapeur....................................56, 60, 63, 122, 123 Prime......16, 35, 76, 152, 160, 161, 162, 169, 172, 186

Paroi ........17, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60,

Principe de précaution...................................31, 32, 87

61, 62, 64, 66, 68, 69, 70 ,92, 94, 99, 100, 101, 105, Prix14, 16, 37, 46, 71, 93, 103, 114, 115, 117, 129, 136, 113, 137, 145, 166

140, 152, 159, 163, 165, 180

Participation...........................................17, 20, 21, 187

Produit de préservation du bois......132, 134, 135, 137,

Peinture.........17, 40, 41, 42, 47, 57, 59, 77, 78, 79, 84,

138, 140

85, 86, 87, 94, 108, 126, 127, 130, 131, 132, 143, Promotion du logement.................................16, 17, 18

179

Publicité.....................................................46, 193, 194

Peinture à l'eau................................127, 128, 129, 131

Publicité écologique ..................................................48

Peinture naturelle ....................127, 128, 129, 130, 131

Q

Peinture synthétique ............34, 56, 127, 128, 129, 131

Perlite ......................................................104, 115, 122

Qualité ...................................50, 51, 63, 116, 117, 127

Perméabilité à la vapeur d'eau ...61, 63, 105, 107, 109,

Qualité de l'air.....................................................27, 28

121, 133

Qualité de l'air intérieur...24, 45, 46, 65, 72,74, 79, 91,

Permis de lotir................................................18, 19, 21

97, 107, 140

Permis d'environnement ......................................21, 28

Qualité de la vie ............................................10, 11, 38

Permis d'exploiter ..............................................28, 173

Qualité de l'eau .........................................65, 103, 179

Permis d'urbanisme19, 21, 24, 42, 51, 52, 92, 152, 167, Qualité de l’environnement .................................28, 72

169, 170, 173

Qualité de l’habitat....................................................17

Pesticide..........72, 86, 87, 90, 121, 125, 130, 132, 142,

R

179, 183

Petit permis........................................24, 167, 169, 173

Radiateur .......................66, 69, 70, 71, 76, 90, 95, 161

Pierre..............26, 34, 43, 45, 53, 67, 68, 85, 104, 106,

Radon ......................................................35, 36, 85, 90

109, 110, 126, 141, 144, 146, 147, 148, 158, 167

Rayonnement ....31, 34, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 98, 134,

Pigment............110, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 142

144, 156, 164, 166, 167, 168, 170

Plan communal d’aménagement .........................21, 24

Rayonnement électromagnétique ..................29, 34, 65

Plancher ..............17, 50, 51, 52, 86, 95, 101, 102, 109,

Rayonnement naturel ....................................33, 34, 36

115, 124, 125, 134, 136, 137, 141, 143, 146

Recyclage .........23, 41, 42, 45, 121, 163, 192, 194, 195

Plancher chauffant.............................................70, 144

Régulation de la température............71, 161, 168, 169

Plancher solaire ...............................................169, 170

Réseau tellurique.................................................34, 97

Plante verte ...................................................................

Ressource naturelle10, 11, 14, 22, 24, 43, 117, 120, 140

Construire, rénover, habiter… 207

Réutilisation.........................................................41, 45

Ventilation17, 35, 50, 53, 58, 60, 68, 74, 76, 19, 86, 91,

Revêtement...............44, 46, 50, 56, 57, 77, 58, 81, 82,

92, 93, 94, 98, 101, 165

85, 106, 110, 116, 124, 125, 126, 127, 128, 140, 141, Vermiculite.......................................................115, 122

142, 148

Vernis 17, 35, 50, 53, 58, 60, 68, 74, 76, 86, 91, 92, 93,

Risque ............10, 31, 33,40, 43, 50, 72, 75, 78, 80, 81,

94, 98, 101, 165

82, 84, 85, 89, 91, 97, 103, 114, 121, 125, 128, 138, Verre cellulaire.........................................115, 116, 122

139, 141, 159, 189

Vitesse de l'air ...............................................68, 69, 70

Robinet ..........40, 45, 89, 102, 103, 178, 182, 183, 184

Vitrage .......26, 51, 53, 58, 92, 145, 160, 164, 166, 167

Roseau .............................120, 122, 143, 145, 151, 187

Vitrification ..............................................................133

Vrillette....................................................................137

S

W

Salubrité ....................................................................17

SBS ............................................................................77

White-spirit ........................................78, 127, 128, 138

Sécurité ..18, 31, 32, 47, 82, 91, 95, 125, 152, 172, 184

Sel de bore.......................................119, 120, 121, 130

Serre ............................................................2, 166, 167

Silico-calcaire .................53, 56, 70, 100, 105, 106, 144

Solvant ......40, 41, 43, 45, 46, 72, 77, 79, 78, 125, 127,

128,, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 140

Sous-toiture...57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 101, 113, 124,

137, 145

Spectre électromagnétique ................................29, 102

Stage ...............................................................131, 149

Surchauffe......................................53, 92, 94, 102, 167

Symbole de risque ...............................................40, 91

Système de chauffage à basse température ..................

T

Tanin................................................................125, 135

Terrain ...........18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 35, 36,

37, 48, 97, 100, 146, 148, 165, 183

Terre ..17, 30, 34, 38, 41, 44, 51, 53, 61, 63, 68, 70, 71,

104, 105, 106, 109, 111, 123, 126, 130, 134, 141,

143, 144, 149, 150, 151

Terrre-paille........................................17, 147, 150, 151

Thermocirculation de l'air ..........................61, 167, 168

Toilette à litière................................................188, 189

Toiture ............17, 20, 50, 51,56, 57, 58, 59, 60, 62, 63,

64, 80, 82, 93, 97, 101, 102, 111, 115, 136, 139, 146,

143, 144, 145

Toiture plate...............................62, 113, 116, 138, 145

Traitement de surface ..............................131, 134, 141

Traitement du bois.................................42, 78, 86, 132

Transports en commun ..................................23, 37, 38

Tri des déchets .......................................15, 18, 20, 194

U

Utilisation rationnelle de l'énergie ..........................159

V

Vapeur d'eau.............53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,

63, 64, 68, 71, 74, 107, 109, 110, 113, 122, 123, 131,

133, 137, 140, 146, 153

208 Construire, rénover, habiter…